목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

케이블 모뎀 표시 표시에서 케이블 모뎀을 제거하는 이유

케이블 모뎀이 24시간 이상 오프라인 상태입니다.

케이블 인터페이스 또는 업스트림 포트가 종료되었거나 CMTS가 다시 로드됨

CPE가 show interface cable X/Y modem Z Display에서 제거된 이유

clear cable host 명령

ARP 시간 초과로 인한 CPE ARP 항목 만료

CPE와 연결된 케이블 모뎀 분리

요약

관련 정보

소개

Cisco CMTS(Cable Modem Termination System)는 연결된 케이블 모뎀 및 CPE(Customer Premise Equipment) 장치의 상태와 상태를 모니터링할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.CMTS는 케이블 모뎀 및 CPE에 대한 정보를 내부 데이터베이스에 저장하므로 show cable modem 및 show interface cable X/Y modem Z와 같은 CLI 명령은 물론 SNMP 쿼리에 대한 정보도 표시할 수 있습니다.이 문서에서는 CMTS의 내부 데이터베이스에서 케이블 모뎀 또는 CPE 장치를 제거하는 조건에 대해 설명합니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음을 포함하는 Cisco uBR 시리즈 CMTS 제품과 관련이 있습니다.

- uBR10000

- uBR7100

- uBR7200

- uBR7200VXR

이 문서에 표시된 세션은 12.1(8)EC Cisco IOS® 소프트웨어를 실행하는 Cisco uBR7114 CMTS에서 캡처되었습니다.

케이블 모뎀 표시 표시에서 케이블 모뎀을 제거하는 이유

show cable modem 명령은 Cisco CMTS에 연결된 케이블 모뎀의 상태를 모니터링하는 데 사용되는 기본 Cisco IOS CLI 명령입니다.여러 SNMP MIB 변수뿐 아니라 케이블 모뎀의 상태도 표시하는 다른 여러 CLI 명령도 있습니다.이 섹션에서는 케이블 모뎀을 출력에서 제거할 수 있는 이유 또는 이러한 명령의 결과에 대해 설명합니다.

아래는 show cable modem 명령의 샘플 디스플레이를 보여줍니다.많이 채워진 CMTS에서는 이 명령의 출력이 꽤 길어질 수 있습니다.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U1 3    online(pt) 2809    0.25  5   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

케이블 모뎀이 24시간 이상 오프라인 상태입니다.

케이블 모뎀은 24시간 이상 오프라인으로 표시될 때까지 show cable modem 디스플레이에 계속 표시됩니다.이 기간은 구성할 수 없습니다.

show cable modem offline 명령을 실행하여 케이블 모뎀이 오프라인으로 표시된 기간을 확인할 수 있습니다.

아래 세션에서는 거의 24시간 동안 오프라인으로 표시된 MAC 주소 0001.9659.44a3가 있는 케이블 모뎀이 보입니다.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 1    online(pt) 2812    0.25  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

Cable1/0/U1 2    offline    2815   -0.25  2   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

uBR7114# show cable modem offline

Interface   MAC address    Prim Previous  Offline          Rx     Rx    SM

Sid  State     Time             Power  SNR   Exhaust

Count

Cable1/0/U0 0001.9659.44a3 2    online    Sep 27 11:10:03  -0.25  26.52 1

uBR7114# show clock

11:09:27.672 UTC Fri Sep 28 2001

참고: 모뎀이 오프라인 상태가 된 시간은 현재 클럭 시간과 비교하여 24시간 미만입니다.케이블 모뎀이 24시간 이상 오프라인 상태가 될 때까지 몇 분 정도 기다리면 케이블 모뎀이 CMTS의 내부 테이블과 show cable modem 명령 출력에서 제거됩니다.

uBR7114# show clock

11:15:39.512 UTC Fri Sep 28 2001

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U1 1    online(pt) 2812    0.25  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

uBR7114# show cable modem offline

Interface   MAC address    Prim Previous  Offline          Rx     Rx    SM

Sid  State     Time             Power  SNR   Exhaust

Count

케이블 모뎀이 24시간 이상 오프라인 상태였기 때문에 CMTS가 내부 데이터베이스에서 제거했으며 더 이상 show cable modem 디스플레이에서 표시되지 않습니다.

케이블 인터페이스 또는 업스트림 포트가 종료되었거나 CMTS가 다시 로드됨

show cable modem display에서 케이블 모뎀이 제거되는 다른 경우는 다음과 같습니다.

- 케이블 모뎀이 연결된 인터페이스 또는 업스트림 포트가 종료되었습니다.

- 인터페이스가 CMTS에서 물리적으로 제거됩니다.

- CMTS가 다시 로드됩니다.

- CMTS는 전력 순환

아래에 표시된 이벤트 시퀀스에서 케이블 인터페이스가 종료되고 다시 활성화됩니다.해당 케이블 인터페이스와 연결된 케이블 모뎀은 show cable modem 디스플레이에서 다시 온라인 상태가 될 때까지 사라집니다.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U1 3    online(pt) 2809    0.25  5   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

All of the active Cable Modems are connected to downstream interface cable 1/0.

uBR7114# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

uBR7114(config)# interface cable 1/0

uBR7114(config-if)# shutdown

!--- Interface cable 1/0 is administratively shutdown.

uBR7114(config-if)# end

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Now no cable modems appear in the show cable modem display.

아래 표시된 이벤트 시퀀스에서 케이블 모뎀 및 CPE 장치와 연결된 케이블 인터페이스 업스트림 포트가 종료됩니다.그러면 종료 업스트림 포트에 연결된 케이블 모뎀에 대한 항목만 사라집니다.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U1 3    online(pt) 2809    0.25  5   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

One of the Cable Modems shown is connected to Upstream Port 0,

and the other is connected to Upstream Port 1.

uBR7114# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

uBR7114(config)# interface cable 1/0

uBR7114(config-if)# cable upstream 1 shutdown

!--- Upstream port 1 has been shutdown but Upstream port 0 is still active.

uBR7114(config-if)# end

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

The Cable Modem connected to Upstream Port 1 has been removed from the

show cable modem display.

CPE가 show interface cable X/Y modem Z Display에서 제거된 이유

show interface cable X/Y modem Z 명령은 서비스 ID Z를 사용하여 케이블 모뎀에 연결된 케이블 인터페이스 X/Y의 CPE를 표시하는 숨겨진 Cisco IOS 명령입니다. Z를 특수 값 0으로 설정하면 이 명령은 케이블 인터페이스 X/Y에 연결된 모든 CPE를 표시합니다.

다음은 명령의 두 형식을 보여 주는 샘플 출력입니다.

먼저 Cable 1/0 인터페이스에 연결된 모든 케이블 모뎀 및 CPE를 표시하는 명령 형식을 사용합니다.이 명령의 출력은 많이 채워진 CMTS에서 꽤 길어질 수 있습니다.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

3     11         modem     up        10.111.111.11 dhcp      0001.9659.44a3

4     11         host      unknown   192.168.111.10dhcp      0050.7307.a34e

4     11         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

다음으로 SID 4에 속하는 케이블 모뎀 및 CPE 장치만 표시하는 명령 형식을 확인할 수 있습니다. 이 명령의 형식은 많이 채워진 CMTS에서 위의 양식보다 훨씬 적은 출력을 생성합니다.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 4

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

4     11         host      unknown   192.168.111.10dhcp      0050.7307.a34e

4     11         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

clear cable host 명령

show interface 케이블 X/Y modem Z 디스플레이에서 CPE 디바이스의 항목을 수동으로 제거하는 가장 좋은 방법은 clear cable host <mac-address를 사용하는 것입니다. | ip-address> 명령

아래 표시된 일련의 이벤트에서 SID 4가 있는 케이블 모뎀에는 MAC 주소 0050.7307.a34e가 연결된 CPE 장치 하나가 있습니다.

uBR7114# show cable modem 10.111.111.10

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.50  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 4

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

4     11         host      unknown   192.168.111.10dhcp      0050.7307.a34e

4     11         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

uBR7114# clear cable host 0050.7307.a34e

!--- Could have specified CPE IP address instead.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 4

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

4     11         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

Now that the clear cable host command has been executed,

the CPE device has disappeared from the show interface cable X/Y modem Z display.

uBR7114# show cable modem 10.111.111.10

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 4    online(pt) 2809    0.50  5   0   10.111.111.10   0001.9649.4445

또한 이제 show cable modem 명령은 케이블 모뎀에 연결된 CPE가 0개 있음을 표시합니다.

ARP 시간 초과로 인한 CPE ARP 항목 만료

CPE 디바이스는 CMTS에 등록되고 show interface cable X/Y modem Z 명령에 나열될 수 있습니다. 단, CMTS에 CPE 디바이스에 대한 유효한 ARP 엔트리가 있어야 합니다.따라서 ARP 시간 제한으로 인해 CPE 디바이스의 ARP 항목이 만료되면 CPE에 대한 항목도 show interface cable X/Y modem Z 명령에서 사라집니다.CMTS 케이블 인터페이스의 기본 ARP 시간 제한은 4시간 또는 240분입니다.이 타이머는 arp timeout <seconds> 라우터 인터페이스 명령을 사용하여 수정할 수 있습니다.

아래 이벤트 시퀀스에서 SID 1이 있는 케이블 모뎀에는 MAC 주소 0050.7307.a34e를 사용하여 연결된 CPE 디바이스가 있습니다.이 CPE 장치는 케이블 모뎀에서 분리되었거나 거의 4시간 동안 꺼졌습니다.해당 CPE 디바이스의 ARP 항목이 곧 만료됩니다.ARP 엔트리가 만료되면 CMTS는 show interface cable X/Y modem Z 디스플레이에서 이 CPE 디바이스의 엔트리를 제거합니다.

uBR7114# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable1/0/U0 1    online(pt) 2812   -0.75  5   1   10.111.111.10   0001.9649.4445

Cable1/0/U1 2    online(pt) 2810    0.50  5   0   10.111.111.11   0001.9659.44a3

The Cable Modem with SID 1 has one CPE device connected.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 1

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

1     10         host      unknown   192.168.111.10dhcp      0050.7307.a34e

1     10         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

The CPE device has an IP address of 192.168.111.10 and a MAC address of 0050.7307.a34e

uBR7114# show ip arp 192.168.111.10

Protocol  Address         Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  192.168.111.10       238   0050.7307.a34e  ARPA   Cable1/0

CPE 디바이스와 연결된 ARP 항목의 기간은 238분이며 Cable 1/0 인터페이스의 기본 ARP 시간 제한은 240분(4시간)이므로 CMTS가 CPE 디바이스의 ARP 항목을 새로 고치려고 시도할 때 2분이 소요됩니다.CPE가 꺼져 있거나 연결이 끊어져 CMTS가 ARP 항목을 새로 고치지 못하면 해당 디바이스에 대한 ARP 항목이 사라집니다.CPE 디바이스를 의도적으로 분리했습니다.

uBR7114# show clock

00:39:50.152 UTC Sat Sep 29 2001

uBR7114# show clock

00:45:54.472 UTC Sat Sep 29 2001

uBR7114# show ip arp 192.168.111.10

uBR7114#

5분 동안 기다린 후 CPE에 대한 ARP 테이블에 더 이상 항목이 없으므로 CPE 디바이스에 대한 ARP 시간 제한이 만료된 것을 확인할 수 있습니다.

uBR7114# show interface cable 1/0 modem 1

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

1     10         modem     up        10.111.111.10 dhcp      0001.9649.4445

CPE와 연결된 케이블 모뎀 분리

CPE 항목이 show interface 케이블 X/Y 모뎀 Z 디스플레이에서 제거될 수 있는 마지막 상황은 CPE와 연결된 케이블 모뎀이 show cable modem 목록에서 케이블 모뎀을 처리하는 위의 섹션에 나와 있는 이유 중 하나로 제거된 것입니다.여기에는 CPE 디바이스가 연결된 케이블 인터페이스 또는 업스트림 포트를 종료하거나, CMTS에서 케이블 인터페이스를 물리적으로 제거하거나, CMTS를 다시 로드하는 작업이 포함됩니다.

요약

케이블 모뎀이 24시간 이상 동안 오프라인 상태가 되거나 연결된 케이블 포트가 종료될 때까지 케이블 모뎀은 Cisco CMTS의 내부 데이터베이스에 있는 항목으로 유지됩니다.

CPE 디바이스는 ARP 엔트리가 만료되거나 clear cable host 명령을 사용하여 제거될 때까지 Cisco CMTS의 내부 데이터베이스에 엔트리로 유지됩니다.또한 CPE 장치와 연결된 케이블 모뎀이 제거되면 CPE 장치도 제거됩니다.

관련 정보

- CPE에서 연결할 수 없음

- uBR 케이블 모뎀이 온라인 상태가 되지 않는 문제 해결

- Technical Support - Cisco Systems