목차

Cisco uBR7200 Series의 케이블 인터페이스에 대한 기본 샘플 컨피그레이션은 무엇입니까?

Cisco uBR7100 Series의 케이블 인터페이스에 대한 기본 샘플 컨피그레이션은 무엇입니까?

ToD(Time of Day), TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 및 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 모두 하나로 실행하도록 CMTS(케이블 모뎀 종료 시스템)를 구성하려면 어떻게 합니까?

Cisco CMTS(Cable Modem Termination Systems)를 브리지로 구성할 수 있습니까?

Cisco CMTS는 PPPoE를 지원합니까?

DOCSIS1.0에서 기본 프라이버시를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

Cisco CMTS에서 번들링을 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

Cisco Cable Modem에서 기본 브리징 컨피그레이션은 어떻게 표시됩니까?

라우팅을 위해 Cisco 케이블 모뎀을 구성하려면 어떻게 합니까?

케이블 모뎀을 NAT(Network Address Translation)를 수행하는 라우터로 구성하려면 어떻게 합니까?

게이트키퍼 없이 VoIP를 정적으로 수행하도록 케이블 게이트웨이를 구성하려면 어떻게 합니까?

케이블 환경에서 H.323 RAS VoIP를 구성하려면 어떻게 합니까?

케이블 모뎀에서 IPSec을 구성하려면 어떻게 합니까?

케이블 모뎀에서 GRE를 구성하려면 어떻게 합니까?

DOCSIS 사양은 누가 담당하고 있으며 사양은 어디에서 찾을 수 있습니까?

DOCSIS 구성 파일과 IOS 구성 파일의 차이점은 무엇입니까?

케이블 모뎀이 온라인 상태가 되는 데 필요한 최소 DOCSIS 프로토콜 요구 사항은 무엇입니까?

Cisco Template DOCSIS Configuration Files bronze.cm, silver.cm, gold.cm 및 platinum.cm은 어디에서 얻을 수 있습니까?

DOCSIS 1.0 이상이란 무엇입니까?

DOCSIS 1.0 케이블 모뎀은 DOCSIS 1.0+ CMTS와 호환됩니까?

프라이빗 QoS 확장이란 무엇입니까?

DOCSIS 1.0+ 아키텍처는 어떻게 작동합니까?

두 개의 가상 전화 회선에 대해 프로비저닝된 ITCM 가입자가 런타임에 최대 2개의 고품질 동적 CBR QoS SID만 받도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

음성 및 팩스 회선을 별도로 프로비저닝해야 합니까?

DOCSIS 1.0+에 단편화가 있습니까?

DOCSIS 1.0+ 시스템에서 QoS를 프로비저닝하려면 어떻게 해야 합니까?

DOCSIS 1.0+ 확장을 프로비저닝하려면 특수 구성 파일 편집기가 필요합니까?

DOCSIS 1.0+ 환경에서 고려해야 하는 네트워크 전반의 구성 문제가 있습니까?

각 업스트림 포트에 대한 VoIP 통화 수를 최대화하기 위해 uBR7200에 최적의 구성이 있습니까?

DOCSIS 1.0 이상을 지원하는 Cisco IOS Software 릴리스는 무엇입니까?

DOCSIS 1.0+ 및 DOCSIS 1.1의 마이그레이션 계획은 무엇입니까?

Cisco CMTS에서 DOCSIS 1.1을 지원하는 IOS 버전은 무엇입니까?

DOCSIS 1.1을 지원하는 Cisco 하드웨어 플랫폼은 무엇입니까?

DOCSIS 1.0과 DOCSIS 1.1의 주요 차이점은 무엇입니까?

DOCSIS 1.1의 새로운 소프트웨어 기능은 무엇입니까?

DOCSIS 1.1에서 지원되는 새 MIB가 있습니까?

Telco-Return을 지원하는 Cisco IOS 버전은 무엇입니까?

표준 DOCSIS CPE Configurator 툴을 사용하여 DOCSIS 1.1 기능을 지원하는 DOCSIS 구성 파일을 만들고 유지 관리할 수 있습니까?

DOCSIS 1.0 호환 케이블 모뎀이 DOCSIS 1.1 환경에서 작동합니까?

원격으로 CNR에 액세스하는 방법

CNR 서버가 방화벽 뒤에 있는 경우 원격으로 CNR에 어떻게 액세스합니까?

CNR의 정책은 무엇이며 어떻게 구성합니까?

CNR의 범위는 무엇이며 어떻게 구성합니까?

CNR의 GUI를 통해 클라이언트 클래스 처리를 구성하려면 어떻게 합니까?

DHCP 옵션 2의 16진수 값을 계산하는 방법(시간 오프셋)

CMTS는 PC와 모뎀의 차이점을 어떻게 알고 있습니까?

케이블 릴레이 에이전트 옵션이 12.0 코드에서 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

업스트림 RF 신호를 측정하려면 어떻게 해야 합니까?

MC-xx 카드의 다운스트림 전원 신호를 어떻게 측정합니까?

업컨버터 출력의 다운스트림 전원 신호를 어떻게 측정합니까?

GI 업변환기에서 주파수를 특정 NTSC 채널의 중심 주파수보다 1.75MHz로 설정해야 하는 이유는 무엇입니까?

'통합의 이익'이란 무엇인가.

미니슬롯 크기와 채널 폭 간의 상관관계는 무엇입니까?

"케이블 모뎀 표시" 상태는 무엇을 의미합니까?

"*" 및 "!"은 무엇입니까? "show cable modem" 명령의 전원 수준 읽기의 평균입니다.

케이블 플랩 목록을 디코딩하려면 어떻게 해야 합니까?

브리징 모드에서 Cisco 케이블 모뎀 뒤에 연결할 수 있는 CPE(Customer Premises Equipment) 장치는 몇 대입니까?

라우팅 모드에서 Cisco 케이블 모뎀 뒤에 연결할 수 있는 CPE 장치는 몇 개입니까?

interleave-depth 값은 성능에 어떤 영향을 미칩니까?

CMTS당 최대 사용자 수는 얼마입니까?

속도 제한 토큰 버킷이란?

Cisco uBR7200 Series에서 지원되는 여러 MC 카드의 차이점은 무엇입니까?

Cisco uBR905 Cable Access Router란 무엇입니까?

Cisco uBR905 Cable Access Router의 일반적인 애플리케이션은 무엇입니까?

Cisco uBR905 Cable Access Router가 "케이블 모뎀"이 아닌 "케이블 액세스 라우터"인 이유는 무엇입니까?

Cisco uBR924 Cable Access Router와 Cisco uBR905 Cable Access Router의 차이점은 무엇입니까?

Cisco CVA120 Series와 Cisco uBR900 Series의 주요 차이점은 무엇입니까?

첫 번째 고객 배송(FCS)에서 Cisco uBR905 Cable Access Router에 사용할 수 있는 소프트웨어 기능 세트는 무엇입니까?

Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터 앞면에 있는 DS, 미국 및 DSNR LED는 무엇이며 어떤 정보를 제공합니까?

Cisco uBR905 Cable Access Router CableLabs 인증을 받았습니까?

Cisco uBR905 Cable Access Router의 EuroDOCSIS 버전이 있습니까?

uBR905에 대한 자세한 FAQ는 어디에서 찾을 수 있습니까?

SNMP를 이해하는 데 도움이 되는 CCO의 문서는 무엇입니까?

CCO에 대한 일반 문제 해결 및 구성 SNMP 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?

SNMP 트랩이란?

Cisco CMTS(uBR7200, uBR7100 및/또는 uBR1000)를 설정하여 네트워크 관리 시스템에 트랩을 보내려면 어떻게 해야 합니까?

Cisco uBR7200 Series 라우터에서 지원되는 MIB는 무엇입니까?

DOCSIS를 비롯한 특정 케이블 MIB는 무엇입니까?

케이블 네트워크 및 해당 로드 시퀀스의 기본 관리를 수행하기 위해 DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.0+ 및 DOCSIS 1.1에 대한 케이블/DOCSIS 특정 MIB는 어떤 것이 필요합니까?

케이블 모뎀을 관리하기 위해 SNMP 커뮤니티 문자열을 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

SNMP 원격 쿼리란 무엇이며 Cisco CMTS에 어떤 Cisco IOS 소프트웨어 버전이 필요합니까?

Cisco CMTS에서 SNMP 원격 쿼리를 구성하려면 어떻게 합니까?

CMTS에서 원격 쿼리 정보를 표시하려면 어떻게 합니까?

정보를 검색할 때 원격 쿼리 정보에 0.0의 값이 표시되는 이유는 무엇입니까?

UNIX 워크스테이션에서 SNMP 쿼리를 폴링할 수 있습니까?

케이블 모뎀에서 필터링을 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

케이블 환경에서 사용되는 가장 일반적인 MIB 개체/OID와 찾을 수 있는 MIB는 무엇입니까?

Traps 및 Cisco MIB 개체 ID를 개체 이름으로 변환하거나 그 반대로 변환하기 위한 온라인 툴을 어디에서 찾을 수 있습니까?

관련 정보

Q. Cisco uBR7200 Series의 케이블 인터페이스에 대한 기본 샘플 컨피그레이션은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR7100 Series의 케이블 인터페이스에 대한 기본 샘플 컨피그레이션은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. CMTS(Cable Modem Termination System)가 ToD(Time of Day), TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 및 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 모두 하나로 실행하도록 구성하려면 어떻게 합니까?

A. 이 구성에 대한 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 구성에 대한 자세한 내용은 Cisco CMTS에서 DHCP, ToD, TFTP 서비스 구성을 참조하십시오.일체형 컨피그레이션입니다.

Q. Cisco CMTS(Cable Modem Termination Systems)를 브리지로 구성할 수 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco CMTS는 PPPoE를 지원합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS1.0에서 기본 프라이버시를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco CMTS에서 번들링을 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco Cable Modem에서 기본 브리징 구성은 어떻게 표시됩니까?

A. 이 구성에 대한 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 구성에 대한 자세한 내용은 케이블 모뎀 브리징 구성을 참조하십시오.

Q. 라우팅을 위해 Cisco 케이블 모뎀을 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 이 구성에 대한 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 케이블 모뎀 브리징 및

- 라우팅 모드의 케이블에 대한 샘플 컨피그레이션 및 확인

Q. 케이블 모뎀을 NAT(Network Address Translation)를 수행하는 라우터로 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 이 구성에 대한 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 케이블 모뎀에서 NAT 구성을 참조하십시오.

Q. 게이트키퍼 없이 VoIP를 정적으로 수행하도록 케이블 게이트웨이를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. H323v2 정적 매핑을 사용하여 케이블 모뎀 음성 구성을 참조하십시오.

Q. 케이블 환경에서 H.323 RAS VoIP를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 게이트키퍼를 사용한 H323v2 동적 매핑을 사용하여 케이블 모뎀 음성 구성을 참조하십시오.

Q. 케이블 모뎀에서 IPSec을 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. IPSec over Cable 샘플 컨피그레이션 및 디버그를 참조하십시오.

Q. 케이블 모뎀에서 GRE를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 케이블을 통한 GRE 터널 구성을 참조하십시오.

Q. DOCSIS 사양은 누가 담당하고 있으며 사양은 어디에서 찾을 수 있습니까?

A. CableLabs 케이블 모뎀 DOCSIS 사양을 참조하십시오 .

Q. DOCSIS 구성 파일과 IOS 구성 파일의 차이점은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 케이블 모뎀이 온라인 상태가 되는 데 필요한 최소 DOCSIS 프로토콜 요건은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco Template DOCSIS Configuration Files bronze.cm, silver.cm, gold.cm 및 platinum.cm은 어디에서 얻을 수 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.0 이상이란 무엇입니까?

A. 을 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.0 케이블 모뎀은 DOCSIS 1.0+ CMTS와 호환됩니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 프라이빗 QoS 확장이란 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.0+ 아키텍처는 어떻게 작동합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 두 개의 가상 전화 회선에 대해 프로비저닝된 ITCM 가입자가 런타임에 최대 2개의 고품질 동적 CBR QoS SID만 받도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 음성 및 팩스 회선을 별도로 프로비저닝해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.0+에 단편화가 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.0+ 시스템에서 QoS를 프로비저닝하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.0+ 확장을 프로비저닝하려면 특수 구성 파일 편집기가 필요합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.0+ 환경에서 고려해야 하는 다른 네트워크 차원의 구성 문제가 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. uBR7200에서 각 업스트림 포트에 대한 VoIP 통화 수를 최대화하기 위한 최적의 컨피그레이션이 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 어떤 Cisco IOS Software 릴리스가 DOCSIS 1.0 이상을 지원합니까?

A. 간단한 답변을 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 문제에 대한 자세한 내용은 DOCSIS 1.0+ Quality-of-Service 개선 사항을 참조하십시오.

Q. DOCSIS 1.0+ 및 DOCSIS 1.1의 마이그레이션 계획은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco CMTS에서 DOCSIS 1.1을 지원하는 IOS 버전은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 어떤 Cisco 하드웨어 플랫폼이 DOCSIS 1.1을 지원합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.0과 DOCSIS 1.1의 주요 차이점은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.1의 새로운 소프트웨어 기능은 무엇입니까?

A. 이 문제에 대한 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 구성에 대한 자세한 내용은 Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Router용 DOCSIS 1.1을 참조하십시오.

Q. DOCSIS 1.1에서 지원되는 새 MIB가 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Telco-Return을 지원하는 Cisco IOS 버전은 무엇입니까?

A. Telco-return을 지원하는 Cisco IOS 버전은 Telco-Return 기능 집합(t)을 포함한 EC, XR 및 T 릴리스입니다.

Q. 표준 DOCSIS CPE Configurator 툴을 사용하여 DOCSIS 1.1 기능을 지원하는 DOCSIS 구성 파일을 만들고 유지 관리할 수 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DOCSIS 1.0 호환 케이블 모뎀은 DOCSIS 1.1 환경에서 작동합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. CNR에 원격으로 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. CNR 서버가 방화벽 뒤에 있는 경우 원격으로 CNR에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. CNR의 정책은 무엇이며 어떻게 구성합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. CNR의 범위는 무엇이며 어떻게 구성합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. CNR의 GUI를 통해 클라이언트 클래스 처리를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. DHCP 옵션 2의 16진수 값을 계산하는 방법(시간 오프셋)

A. 이 문제에 대한 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 문제에 대한 자세한 내용은 DHCP 옵션 2(시간 오프셋)의 16진수 값 계산 방법을 참조하십시오.

Q. CMTS는 PC와 모뎀의 차이점을 어떻게 알고 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 케이블 릴레이 에이전트 옵션이 12.0 코드에서 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 업스트림 RF 신호를 측정하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 이 문제에 대한 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 문제에 대한 자세한 내용은 케이블 헤드엔드에 Cisco uBR7200 Series 라우터 연결을 참조하십시오.

Q. MC-xx 카드의 다운스트림 전원 신호를 어떻게 측정합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 업컨버터 출력의 다운스트림 전원 신호를 어떻게 측정합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. GI 업변환기에서 주파수를 특정 NTSC 채널의 중앙 주파수보다 1.75MHz로 설정해야 하는 이유는 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. '통합이익'이란 어떤 의미인가.

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 미니슬롯 크기와 채널 폭 간의 상관관계는 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. "케이블 모뎀 표시" 상태는 무엇을 의미합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. "*" 및 "!"은 무엇입니까? "show cable modem" 명령의 전원 수준 읽기의 평균입니다.

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 케이블 플랩 목록을 디코딩하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 브리징 모드에서 Cisco 케이블 모뎀 뒤에 연결할 수 있는 CPE(Customer Premises Equipment) 장치는 몇 대입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 라우팅 모드에서 Cisco 케이블 모뎀 뒤에 연결할 수 있는 CPE 장치는 몇 개입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. interleave-depth 값은 성능에 어떤 영향을 줍니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. CMTS당 최대 사용자 수는 얼마입니까?

A. CMTS당 최대 사용자 수는 얼마입니까?

Q. 속도 제한 토큰 버킷이란 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR7200 Series에서 지원되는 여러 MC 카드의 차이점은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR905 Cable Access Router란 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR905 Cable Access Router의 일반적인 애플리케이션은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR905 Cable Access Router가 "케이블 모뎀"이 아닌 "케이블 액세스 라우터"인 이유는 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR924 Cable Access Router와 Cisco uBR905 Cable Access Router의 차이점은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco CVA120 Series와 Cisco uBR900 Series의 주요 차이점은 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 첫 번째 고객 배송(FCS)에서 Cisco uBR905 Cable Access Router에 사용할 수 있는 소프트웨어 기능 세트는 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터 앞면에 있는 DS, 미국 및 DSNR LED는 무엇이며 어떤 정보를 제공합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR905 Cable Access Router CableLabs가 인증되었습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR905 Cable Access Router의 EuroDOCSIS 버전이 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. uBR905에 대한 자세한 FAQ는 어디에서 찾을 수 있습니까?

A. uBR905에 대한 자세한 FAQ는 Q & A Cisco uBR905 Cable Access Router를 참조하십시오.

Q. SNMP를 이해하는 데 도움이 되는 CCO의 문서는 무엇입니까?

A. Internetworking Technology Overview - SNMP(Simple Network Management Protocol)를 참조하십시오.

Q. CCO에 대한 일반 문제 해결 및 구성 SNMP 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?

A. 케이블 네트워크에 대한 SNMP FAQ를 참조하십시오.

Q. SNMP 트랩이란 무엇입니까?

A. 이 문제에 대한 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 문제에 대한 자세한 내용은 SNMP(Simple Network Management Protocol) 트랩 이해를 참조하십시오.

Q. Cisco CMTS(uBR7200, uBR7100 및/또는 uBR1000)를 설정하여 네트워크 관리 시스템에 트랩을 보내려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco uBR7200 Series 라우터에서 지원되는 MIB는 무엇입니까?

A. UBR7200 Series MIB 지원 목록을 참조하십시오.

모든 Cisco 제품에 대한 전체 MIB 목록을 보려면 Cisco MIB로 이동하십시오.

Q. DOCSIS를 비롯한 특정 케이블 MIB는 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 케이블 네트워크 및 해당 로드 시퀀스의 기본 관리를 수행하기 위해 DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.0+ 및 DOCSIS 1.1에 대한 케이블/DOCSIS 특정 MIB는 어떤 것이 필요합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 케이블 모뎀을 관리하기 위해 SNMP 커뮤니티 문자열을 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. SNMP 원격 쿼리란 무엇이며 Cisco CMTS에 어떤 Cisco IOS 소프트웨어 버전이 필요합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Cisco CMTS에서 SNMP 원격 쿼리를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 이 문제에 대한 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오.

remote-query 명령에 대한 자세한 내용은 케이블 모뎀 remote-query 명령 구성을 참조하십시오.

Q. CMTS에서 원격 쿼리 정보를 표시하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 정보를 검색할 때 원격 쿼리 정보에 0.0의 값이 표시되는 이유는 무엇입니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. UNIX 워크스테이션에서 SNMP 쿼리를 폴링할 수 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 케이블 모뎀에서 필터링을 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. 케이블 환경에서 사용되는 가장 일반적인 MIB 개체/OID는 무엇이며 어떤 MIB를 찾을 수 있습니까?

A. 여기를 클릭하십시오.

Q. Traps 및 Cisco MIB 개체 ID를 개체 이름으로 변환하거나 그 반대로 변환하기 위한 온라인 도구는 어디에서 찾을 수 있습니까?

A. Cisco IOS MIB Tools 페이지에서 SNMP Object Navigator를 찾을 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems