목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

ccsFlapMacAddr이 값을 반환하지 않는 이유에 대한 설명

플랩 케이블 모뎀의 MAC 주소를 찾는 방법

관련 정보

소개

다양한 MIB(Management Information Base) 변수에 액세스할 수 없습니다.즉, 이러한 MIB 변수는 값을 반환하지 않습니다.MIB 변수 ccsFlapMacAddr은 이 변수를 걸을 때 값을 반환하지 않습니다."변수 이동"은 MIB 브라우저를 사용하여 MIB의 값을 검색하는 것을 의미합니다.

이 문서에서는 ccsFlapUpstreamIfIndex MIB 변수를 ccsFlapMacAddr MIB 변수에 대한 해결 방법으로 사용하여 플랩하는 케이블 모뎀의 MAC 주소를 폴링하는 방법에 대해 설명합니다.케이블 모뎀은 케이블 모뎀이 간헐적으로 온라인 상태일 때 플랩하는 것으로 알려져 케이블 모뎀 뒤의 PC는 인터넷 연결이 끊깁니다.

이 문서에서는 ccsFlapMacAddr MIB 변수가 값을 반환하지 않는 문제를 해결합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

ccsFlapMacAddr이 값을 반환하지 않는 이유에 대한 설명

ccsFlapMacAddr을 폴링하면 이 MIB 변수는 값을 반환하지 않습니다.이 MIB 변수는 플랩하는 케이블 모뎀의 MAC 주소를 식별합니다.이 MIB 변수에 대한 OID(Object Identifier)는 .1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1입니다. 이 출력은 이 변수가 반환하는 결과를 보여줍니다.

skyshark# snmpwalk 172.16.30.20 .1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1

no    MIB objects contained under subtree.

케이블 모뎀의 케이블 인터페이스의 MAC 주소가 있어야 합니다. 케이블 모뎀은 플랩 목록 항목을 식별합니다.

이 MIB 변수에 대한 ACCESS가 액세스 불가능으로 설정되어 있으므로 플래핑 케이블 모뎀의 MAC 주소를 폴링할 수 없습니다.따라서 코드는 내부에서만 값을 사용하며, 검사규격을 통해 변수를 폴링할 때 변수가 어떤 것도 보고할 수 없습니다.

이 MIB 변수의 전체 정의는 다음과 같습니다.

.1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1

ccsFlapMacAddr OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB

-- TEXTUAL CONVENTION MacAddress

SYNTAX             OCTET STRING (6)

DISPLAY-HINT    "1x:"

MAX-ACCESS   not-accessible

!--- MAX-ACCESS is set to not-accessible. !--- As a result, the variable does not return any value.

STATUS             Current

DESCRIPTION    "MAC    address of the Cable Modem's Cable interface.

Identifies a flap-list    entry for a flapping Cable Modem."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

ciscoMgmt(9) ciscoCableSpectrumMIB(114) ciscoCableSpectrumMIBObjects(1)

ccsFlapObjects(1) ccsFlapTable(5) ccsFlapEntry(1)    1 }

이를 확인하려면 OID가 .1.3.6.1.4.1.9.9.114인 전체 CiscoCableSpectrumMIB를 살펴봅니다. 이 MIB 변수에는 ccsFlapMacAddr의 정의가 포함되어 있습니다.

skyshark#snmpwalk 172.16.30.20 .1.3.6.1.4.1.9.9.114

9.9.114.1.1.1.0 : INTEGER: 100

9.9.114.1.1.2.0 : Unsigned32: 4

9.9.114.1.1.3.0 : INTEGER: 10080

9.9.114.1.1.4.0 : INTEGER: 180

9.9.114.1.1.5.1.2.0.1.100.255.228.181 : INTEGER: 14

!--- Evidently, the variable jumps from 9.9.114.1.1.4.0 to !--- 9.9.114.1.1.5.1.2, and skips 9.9.114.1.1.5.1.1.

9.9.114.1.1.5.1.2.0.48.150.249.101.241 : INTEGER: 14

이 출력은 OID.1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1을 표시하지 않습니다. 따라서 MIB의 정의를 확인하여 값을 얻지 못한 이유를 확인하십시오.

참고: 이 출력은 Cisco IOS® Software 릴리스 12.1(5)EC1을 실행하는 Cisco uBR7114 케이블 모뎀을 사용합니다.

MIB 변수의 MAX-ACCESS가 액세스 불가로 설정되어 있는 일부의 경우 MIB 변수를 폴링하면 값이 반환됩니다.이러한 경우 코드는 해당 MIB 변수의 사양을 따르지 않습니다.이러한 경우 MIB 정의를 준수하려면 코드를 변경해야 합니다.

플랩 케이블 모뎀의 MAC 주소를 찾는 방법

이 제한을 해결하기 위해 ccsFlapEntry MIB 변수에 정의된 다른 항목을 사용할 수 있습니다.정의된 항목 중 일부는 ccsFlapUpstreamIfIndex, ccsFlapDownstreamIfIndex 및 ccsFlapPowerAdjustments입니다.

이러한 MIB 변수에는 값 보고서에 있는 플래핑 케이블 모뎀의 MAC 주소가 포함됩니다.

예를 들어, 플래핑 케이블 모뎀에서 사용하는 업스트림을 식별하는 ccsFlapUpstreamIfIndex를 사용합니다.이 MIB 변수의 OID는 1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.2입니다. 이 MIB 변수를 걸으면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

skyshark#snmpwalk 172.16.30.40 public .1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.2

enterprises.9.9.114.1.1.5.1.2.0.1.100.255.228.181 = 4

enterprises.9.9.114.1.1.5.1.2.0.48.150.249.101.241 = 4

이 숫자는 ccsFlapMacAddr이 아닌 MIB 변수 ccsFlapUpstreamIfIndex를 통해 모든 플래핑 케이블 모뎀의 MAC 주소를 나타냅니다.플랩하는 케이블 모뎀의 MAC 주소를 식별하려면 OID의 마지막 6개 숫자를 확인합니다.이 숫자는 MAC 주소의 십진수 표현입니다.예를 들어 0.1.100.255.228.181의 각 숫자는 16진수 값에 해당하며, 다음 표는 다음과 같습니다.

10진수

16진수

0

00

1

01

100

64

255

FF

228

E4

181

B5

이 변환 테이블에서 0.1.100.255.228.181이 001.64ff.e4b5의 MAC 주소에 해당한다고 추론할 수 있습니다. 같은 방식으로 0.48.150.149.10101.24110000.0000000000.000000000.00000000000000000.100000000006f9.65f1.

CMTS의 여러 show 명령을 통해 이를 확인할 수 있습니다.플랩하는 케이블 모뎀의 MAC 주소를 찾으려면 show cable flap-list 명령을 실행합니다.

uBR7114#show cable flap-list

MAC Address     Upstream     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0001.64ff.e4b5  Cable1/0/U0  3696  39969 61741 0    *48336 52844 Jan 25 12:17:57

0030.96f9.65f1  Cable1/0/U0  4447  8456  11967 0    *3369  7830  Jan 25 12:19:23

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems