목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

DHCP 변경 사항

설명

관련 정보

소개

Cisco Network Registrar - CNR(Dynamic Host Configuration Protocol)—DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버는 전원 장애 및 복원 후 헤드엔드 재부팅 시 요청과 함께 압도될 수 있습니다.이러한 변경 사항을 통해 DHCP 서버가 요청을 보다 빠르고 효율적으로 서비스할 수 있습니다.

이 예에서 max-dhcp-requests는 50으로 변경됩니다. 50의 값이 가장 좋지 않을 수 있습니다.예를 들어 시스템의 CPU가 낮으면 값이 50이 높을 수 있습니다.최상의 값을 계산하는 수식이 없습니다.50을 사용하여 시스템에 적합한지 확인하고, 적절하게 조정합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

판독기는 uBR 시리즈 라우터에서 DOCSIS 프로토콜 및 Cisco IOS 명령줄을 기본적으로 이해해야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서에서 사용하는 하드웨어는 Cisco uBR7200, uBR7100 또는 uBR10k CMTS 및 DOCSIS 호환 케이블 모뎀입니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

DHCP 변경 사항

DHCP 컨피그레이션을 다음과 같이 변경합니다.

nrcmd> dhcp set max-dhcp-requests=50

이 구성 변경 내용을 저장합니다.

nrcmd> save

다음을 사용하여 서버를 다시 시작합니다.

nrcmd> dhcp reload

주의: 이 특정 매개 변수 외에도 필드에서 서버 매개 변수를 조정할 때는 주의해야 합니다.DHCP를 참조하십시오.

설명

대부분의 환경에서 max-dhcp-requests 값을 500에서 50으로 줄이면 여러 uBR이 동시에 재부팅되는 것과 같은 장기 DHCP 메시지 버스트에 서버가 반응하는 데 가장 좋은 방법입니다.

헤드 엔드 재부팅이 있을 경우 서버가 요청으로 인해 압도될 수 있습니다.max-dhcp-requests의 값을 줄이면 서버가 수신 대기열에서 너무 많은 메시지를 저장하지 못하도록 할 수 있습니다. 특히 오래된 DHCP 메시지입니다.서버가 수신 대기열에 너무 많은 메시지를 보관하는 경우, 모든 클라이언트가 수락하는 최신 DHCP 메시지보다 오래된 DHCP 메시지(일부 클라이언트가 삭제하고 다시 시도)를 처리하는 데 더 많은 시간을 소비합니다. 최적의 값은 다음에 따라 다릅니다.

- 서버 하드웨어

- CPU

- 디스크 속도

- 네트워크 특성

max-dhcp-requests 매개 변수는 DHCP 서버가 수신 요청을 보류하기 위해 할당하는 버퍼 수를 제어합니다.헤드 엔드가 재부팅되면 할당된 모든 버퍼가 빠르게 채워집니다.버퍼가 채워지면 DHCP 서버는 요청을 처리하고 버퍼를 해제하는 경우에만 새 요청을 수락하며 추가 요청을 삭제합니다.서버는 처음 도착한 몇 개의 요청에 신속하게 응답합니다.다음 항목은 몇 초 동안 버퍼 대기열에 남아 있습니다.DHCP 서버가 처리 및 응답할 때까지 요청을 보낸 클라이언트가 시간 초과되었습니다.따라서 DHCP 서버의 리소스가 낭비됩니다.

클라이언트가 시간 초과되면 다시 시도하지만 DHCP 서버의 수신 버퍼 대기열이 빠르게 채워집니다.버퍼 수가 설정되어 있어 대기열을 통과하고 요청에 도달하는 데 4초 이상의 클라이언트 시간 초과가 걸리는 경우 요청에 대한 응답이 너무 늦게 나타납니다.대기열이 가득 차면 요청이 삭제된 클라이언트가 다시 시도하십시오.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems