목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

지원되는 기능

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

show 명령

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 ARM(ATM 라우터 모듈)을 사용하는 LAN 에뮬레이션에 대한 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.

ARM은 레이어 2와 레이어 3 네트워크 토폴로지 간의 고속 인터네트워킹 기능을 갖춘 Catalyst 8540 MSR(Multiservice Switch Router) 및 8510 MSR을 제공합니다. ARM을 설치할 때 엔터프라이즈 및 대도시 지역 애플리케이션에서 흔히 볼 수 있는 것처럼 더 이상 레이어 3 또는 ATM 기술을 선택할 필요가 없습니다. 대신 동일한 멀티서비스 ATM 스위치 라우터 섀시에 레이어 3 및 ATM 기술을 모두 포함할 수 있습니다.

ARM 기능을 갖춘 Catalyst 8510 또는 8540 MSR은 이더넷에서 ATM으로, 그리고 ATM에서 ATM으로 브리징과 라우팅을 제공합니다.

ARM은 Catalyst 8510 또는 8540 CSR(Campus Switch Router)에 사용되는 Layer 3 스위칭 인터페이스 모듈과 Catalyst 8510 또는 8540 MSR 섀시에 사용되는 ATM 포트 어댑터 및 인터페이스 모듈 간의 상호 운용성을 제공합니다. 따라서 ARM이 장착된 Catalyst 8510 또는 8540 MSR 섀시에서 레이어 3 및 ATM 포트 어댑터와 인터페이스 모듈을 결합할 수 있습니다. Catalyst 8500 MSR과 Catalyst 8500 CSR의 차이점에 대한 자세한 내용은 Cisco Catalyst 8540 CSR과 Cisco Catalyst 8500 CSR의 주요 차이점을 참조하십시오.

Catalyst 8510 또는 8540 MSR 섀시에 0~3의 슬롯과 9~12의 슬롯에 최대 2개의 ARM을 설치할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

ARM을 사용하는 LAN 에뮬레이션은 Cisco IOS® Software Release12.0(10)W5(18b) 및 Cisco IOS Software Release12.0(4a)W5(11a)의 Catalyst 8510 MSR에서 도입되었습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

지원되는 기능

ARM은 Cisco CEF(Express Forwarding)를 기반으로 하며 다음 기능을 지원합니다.

- OSPF(Open Shortest Path First), RIP(Routing Information Protocol), RIP2, IGRP(Interior Gateway Routing Protocol) 및 Enhanced IGRP입니다.

- ICMP(Internet Control Message Protocol) 대상 연결 불가 및 리디렉션 메시지

- 최대 2개의 동일 경로 로드 밸런싱

- 통합 라우팅 및 브리징(IRB).

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 이 네트워크 설정을 사용합니다. 슬롯 9에 ARM 카드가 있습니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- Catalyst 5500(스위치)

- Catalyst 5500(LANE Card)

- Cisco 7000

- Cisco 7206

- Catalyst 8540 MSR

참고: 이러한 컨피그레이션에는 LANE과 관련된 명령만 표시됩니다.

Catalyst 5500(스위치)

set vlan 3 4/5

set vlan 2 4/4

Catalyst 5500(LANE Card)

hostname ATM

!

!

!

lane database ARM

name elan2 server-atm-address 47.009181000000009021449C01.00E01E2EE861.02

name elan3 server-atm-address 47.009181000000009021449C01.00E01E2EE861.03

!

interface Ethernet0

!

interface ATM0

atm preferred phy B

atm pvc 1 0 5 qsaal

atm pvc 2 0 16 ilmi

lane config auto-config-atm-address

lane config database ARM

!

interface ATM0.2 multipoint

lane server-bus ethernet elan2

lane client ethernet 2 elan2

!

interface ATM0.3 multipoint

lane server-bus ethernet elan3

lane client ethernet 3 elan3

Cisco 7000

hostname 7000a

!

interface Loopback0

ip address 140.40.40.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/3

ip address 45.45.45.2 255.255.255.0

!

router eigrp 1

network 45.0.0.0

network 140.40.0.0

Cisco 7206

hostname 7206B

!

interface Loopback0

ip address 150.50.50.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet6/0

ip address 40.40.40.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

router eigrp 1

network 40.0.0.0

network 150.50.0.0

Catalyst 8540 MSR

hostname C8540-MSR

!

interface Loopback0

ip address 160.60.60.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM9/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM9/0/0.2 multipoint

ip address 40.40.40.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane client ethernet elan2

!

interface ATM9/0/0.3 multipoint

ip address 45.45.45.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane client ethernet elan3

!

router eigrp 1

network 40.0.0.0

network 45.0.0.0

network 160.60.0.0

no auto-summary

show 명령

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

네트워크가 제대로 작동하는지 테스트하려면 다음 명령을 실행합니다.

- ping

- IP 경로 표시

- ip cef 표시

- show lane le-arp interface atm card/subcard/port[.subinterface-number]

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

다음 샘플 출력은 네트워크 다이어그램에 표시된 디바이스에 이러한 명령을 입력한 결과입니다. 이 출력은 네트워크가 제대로 작동하고 있음을 보여줍니다. Ping은 Catalyst 8540 MSR의 ATM9/0/0.3 인터페이스에서 Cisco 7000 라우터의 Ethernet0/3 인터페이스로 이동합니다.

C8540-MSR# ping 45.45.45.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 45.45.45.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Catalyst 8540에서 Cisco 7206의 Ethernet6/0 인터페이스를 ping하여 Catalyst 8540 MSR과 Cisco 7200 라우터 간의 연결을 테스트할 수도 있습니다. 이 샘플 출력은 ping이 성공했음을 보여줍니다.

C8540-MSR# ping 40.40.40.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 40.40.40.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

연결을 테스트하는 또 다른 방법은 show ip route 명령을 실행하는 것입니다. Catalyst 8540 MSR에는 IGRP에서 학습한 150.50.0.0 주소로 Cisco 7200 라우터 뒤의 네트워크로 연결되는 경로가 있으며, IGRP를 통해서도 Cisco 7000 라우터 주소 140.40.0.0을 통해 네트워크로 연결되는 경로가 있습니다.

C8540-MSR# show ip route

D  140.40.0.0/16 [90/130816] via 45.45.45.2, 00:34:58, ATM9/0/0.3

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

160.60.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  160.60.60.0 is directly connected, Loopback0

C  40.40.40.0 is directly connected, ATM9/0/0.2

D  150.50.0.0/16 [90/130816] via 40.40.40.2, 00:29:50, ATM9/0/0.2

45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  45.45.45.0 is directly connected, ATM9/0/0.3

C8540-MSR# show ip cef

40.40.40.0/24       attached               ATM9/0/0.2

40.40.40.0/32       receive

40.40.40.1/32       receive

40.40.40.2/32       40.40.40.2             ATM9/0/0.2

40.40.40.255/32     receive

45.45.45.0/24       attached               ATM9/0/0.3

45.45.45.0/32       receive

45.45.45.1/32       receive

45.45.45.2/32       45.45.45.2             ATM9/0/0.3

45.45.45.255/32     receive

140.40.0.0/16       45.45.45.2             ATM9/0/0.3

150.50.0.0/16       40.40.40.2             ATM9/0/0.2

160.60.60.0/24      attached               Loopback0

160.60.60.0/32      receive

160.60.60.1/32      receive

160.60.60.255/32    receive

Catalyst 8540의 하위 인터페이스에 대한 LANE ARP 테이블을 보려면 show lane le-arp 명령을 실행합니다.

C8540-MSR# show lane le-arp interface atm 9/0/0.2

Hardware Addr   ATM Address                                  VCD  Interface

0030.7b1e.90a8  47.009181000000009021449C01.00E01E2EE860.02  878  ATM9/0/0.2

C8540-MSR# show lane le-arp interface atm 9/0/0.3

Hardware Addr   ATM Address                                  VCD  Interface

0000.0c0d.fdcb  47.009181000000009021449C01.00E01E2EE860.03  876  ATM9/0/0.3

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- LAN 에뮬레이션 샘플 컨피그레이션

- LANE 설계 권장 사항

- LAN 에뮬레이션 스위칭 환경 문제 해결

- LANE(LAN Emulation) 지원 페이지

- ATM(Asynchronous Transfer Mode) 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems