목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

라우터 1

ATM 스위치

문제 해결

관련 정보

소개

FR(Frame Relay)에서 ATM 서비스 상호 운용 기능을 사용하면 FR 최종 사용자와 ATM 최종 사용자 간의 통신이 가능합니다.FRF.8(Frame Relay Forum) 구현 계약을 기반으로 하며, FR 엔드 스테이션은 두 엔드 스테이션 간의 소프트웨어에서 FRF.8에 지정된 사양을 수행하는 라우터가 있는 경우 ATM 엔드 스테이션과 통신할 수 있습니다.

이 문서에서는 LightStream 1010에서 FRF.8(변환 모드)을 사용하여 ATM에 대한 FR 서비스 상호 운용의 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.이 컨피그레이션은 Catalyst 8510 MSR 또는 8540 MSR에서도 작동합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® 릴리스 12.0(3c)W5(9)을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에서는 이 문서에 설명된 기능을 구성하는 정보를 제공합니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

라우터 1의 이 샘플 컨피그레이션에 사용되는 FR 트래픽 셰이핑 매개변수는 다음과 같습니다.

- 커밋된 정보 전송률(CIR) = 64kbps

- 커밋된 버스트(BC) = 8000

- 초과 버스트(Be) = 8000

참고: Frame Relay Traffic Shaping 연결의 트러블슈팅 방법에 대한 자세한 설명은 Show Commands for Frame Relay Traffic Shaping을 참조하십시오.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 라우터 1

- ATM 스위치

- 라우터 2

참고: 이러한 컨피그레이션에는 ATM Service Interworking으로의 프레임 릴레이와 관련된 정보만 포함됩니다.

라우터 1

controller E1 5/0

channel-group 30 timeslots 1-31

!

interface Serial5/0:30

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF. It should match the switch.

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

!--- Enabling FR traffic shaping on this interface.

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

!--- Traffic shaping parameters configured.

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

ATM 스위치

frame-relay connection-traffic-table-row index 123 64000

8000 128000 8000 vbr-nrt 123

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 30  timeslots 1-31

!

interface Serial4/0/0:30

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF.

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

!--- Interface type is dce, because it is providing clocking.

frame-relay pvc 123 rx-cttr 123 tx-cttr 123 service translation

interface  ATM0/0/0 0 123

!--- This command makes the translation from !--- Frame Relay to ATM PVC 123.

라우터 2

interface ATM2/0.123 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/123

!--- Configured ATM PVC 0/123 with traffic shaping and !--- oam-pvc management enabled.

vbr-nrt 163 81 49

broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

라우터 2의 트래픽 셰이핑 매개변수는 ATM 스위치의 프레임 릴레이 연결 트래픽 테이블에서 얻을 수 있습니다(섹션 참조).

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- show frame relay lmi

- 프레임 릴레이 맵 표시

- show frame relay pvc

- show atm vc interface atm 0/0/0

- show frame-relay connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic table

- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

아래 표시된 출력은 네트워크 다이어그램에 표시된 디바이스에 위 명령을 입력했기 때문입니다.이 출력은 네트워크가 제대로 작동하고 있음을 보여줍니다.

라우터 1

참고: Cisco 라우터를 서드파티 연결에 연결할 때는 IETF(Internet Engineering Task Force) LMI(Local Management Interface)를 사용하는 것이 좋습니다. LMI는 Cisco이고 Frame Relay는 스위치에서 클럭킹을 수신하므로 DTE입니다.

Router1# show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 1222             Num Status msgs Rcvd 1222

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 2

dlci가 작동 중이고 IP 주소에 매핑되었는지 확인하려면 show frame-relay map 명령을 사용합니다.

Router1# show frame-relay map

Serial5/0:30 (up): ip 12.12.12.1 dlci 123(0x7B,0x1CB0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

Frame Relay pvc의 상태를 확인하려면 show frame-relay pvc 명령을 사용합니다.아래 출력에서 활성 상태임을 확인할 수 있습니다.

Router1# show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial5/0:30

input pkts 786           output pkts 549          in bytes 742312

out bytes 684503         dropped pkts 6           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 1          out bcast bytes 608

pvc create time 03:25:16, last time pvc status changed 03:09:30

ATM 스위치

참고: ATM-PX/Y/Z는 의사 인터페이스를 의미합니다.

ATMswitch# show atm vc interface atm 0/0/0

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/0/0          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    43    QSAAL  UP

ATM0/0/0          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    35    ILMI   UP

ATM0/0/0          0    101   PVC    ATM0/1/0          0    101          UP

ATM0/0/0          0    102   PVC    ATM0/1/0          0    102          UP

ATM0/0/0          0    123   PVC    ATM-P4/0/0        30   155          UP

스위치에 Frame Relay to ATM connections를 표시하려면 아래와 같이 show frame-relay connection-traffic-table-row 명령을 사용합니다.

ATMswitch# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row            cir      bc     be      pir      fr-atm Service-category    ATM Row

100           64000   32768   32768   64000            vbr-nrt              100

123           64000   8000    8000    128000           vbr-nrt              123

ATMswitch# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

10           cbr            50000                                 none

11           cbr             1000                                 none

12           cbr            11700                                 none

100          vbr-nrt           81          81-0        50         none

123          vbr-nrt          163          81-0        49         none

<-- (*)

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

(*) frame-relay connection-traffic-table-row를 생성할 때 ATM 테이블 행 인덱스를 연결합니다. 여기서 ATM 트래픽 셰이핑 매개변수는 B-ICI(Broadband Inter-Carrier Interface) 사양인 V2.0을 사용하여 자동으로 계산됩니다(공식 참조).

ATMswitch# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Available bit rates (in bps):

1920000 vbr-nrt RX, 1920000 vbr-nrt TX

1920000 abr RX,     1920000 abr TX

1920000 ubr RX,     1920000 ubr TX

Overbooking: disabled

Resource Management state:  Allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- ATM-Frame Relay Interworking 기술 지원

- ATM 기술 지원