장:vWAAS 문제 해결

이 문서에서는 vWAAS 문제 해결 방법에 대해 설명합니다.

가이드 내용

주요 기사

WAAS 아키텍처 및 트래픽 흐름 이해

예비 WAAS 문제 해결

문제 해결 최적화

애플리케이션 가속화 문제 해결

CIFS AO 문제 해결

HTTP AO 문제 해결

EPM AO 문제 해결

MAPI AO 문제 해결

NFS AO 문제 해결

SSL AO 문제 해결

비디오 AO 문제 해결

일반 AO 문제 해결

오버로드 조건 트러블슈팅

WCCP 문제 해결

AppNav 문제 해결

디스크 및 하드웨어 문제 해결

직렬 인라인 클러스터 문제 해결

vWAAS 문제 해결

WAAS Express 문제 해결

NAM 통합 문제 해결

목차

- 1 vWAAS 디바이스 식별

- 2 vWAAS 디바이스 등록 문제 해결

- 3 vWAAS 가상 인터페이스 확인

- 4 vWAAS 네트워킹 문제 해결

- 5 VPATH 가로채기 문제 해결

- 6 크기가 작은 경보 문제 해결

vWAAS(Virtual WAAS)는 Cisco UCS와 같은 호스트 서버의 VMware ESXi에서 가상 WAAS 어플라이언스를 구현합니다.

참고:vWAAS는 WAAS 버전 4.3.1에서 도입되었습니다. 이 섹션은 이전 WAAS 버전에는 적용되지 않습니다.

vWAAS 디바이스 식별

WAAS Central Manager의 Manage Devices(디바이스 관리) 페이지에서 vWAAS 디바이스를 식별할 수 있습니다.디바이스 유형은 모든 유형의 vWAAS 디바이스에 대해 OE-VWAAS로 표시됩니다.show version 및 show hardware CLI 명령은 디바이스 버전을 OE-VWAAS로 표시합니다.

그림 1. vWAAS 장치 유형

vWAAS 디바이스의 모델은 Manage Devices(디바이스 관리) 페이지에서 디바이스를 선택할 때 Device Dashboard(디바이스 대시보드) 창에 표시된 CPU 수 및 Maximum TCP Connections(최대 TCP 연결 수)에서 결정됩니다.이 두 필드는 vWAAS 디바이스에 대해서만 표시됩니다.

그림 2. vWAAS 기능

모델은 다음과 같습니다.

- vWAAS-750:CPU 2개, 최대 750개 TCP 연결

- vWAAS-6000:CPU 4개, 최대 TCP 연결 6,000개

- vWAAS-12000:CPU 4개, 최대 TCP 연결 1,2000개

- vCM-100N:CPU 2개, 최대 노드 100개

- vCM-2000N:CPU 4개, 최대 노드 2,000개

vCM 디바이스의 경우 show hardware 명령을 사용하여 설치된 vCM의 모델을 알려주는 CPU 수를 확인할 수 있습니다.

참고:vWAAS 디바이스에는 설치된 디스크 2개가 표시됩니다.첫 번째 disk00은 4GB이며 물리적 WAAS 디바이스에서 플래시 스토리지를 에뮬레이트합니다.두 번째 디스크 01은 물리적 WAAS 디바이스에서 하드 디스크를 에뮬레이트하며 vWAAS 모델에 따라 크기가 달라집니다.

show tfo detail 명령에는 최대 TCP 연결 제한도 표시됩니다.

vWAAS# show tfo detail

Policy Engine Config Item            Value

-------------------------            -----

State                                Registered

Default Action                       Use Policy

Connection Limit                     750                 <------ Max TCP connection limit

Effective Limit                      750

Keepalive timeout                    3.0 seconds

vWAAS 디바이스 등록 문제 해결

정상적인 작동을 위해 각 vWAAS 장치를 WAAS Central Manager에 등록해야 합니다.vWAAS 디바이스가 Central Manager에 등록되지 않은 경우 Not registered(등록되지 않음) 경보가 표시됩니다.

vWAAS# show alarms

Critical  Alarms:

----------------

None

Major  Alarms:

-------------

Alarm ID                  Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1  notregistered             vwaas/model                                             <------Not registered  alarm

.  . .

Central Manager에 vWAAS 디바이스를 등록하려면 vWAAS 디바이스에서 cms enable 전역 컨피그레이션 명령을 사용합니다.

vWAAS# config

vWAAS(config)#  cms enable

Registering  WAAS Application Engine...

Sending  device registration request to  Central Manager with address 2.75.16.100

Please wait,  initializing CMS tables

Successfully initialized CMS tables

. . .

management  services enabled

show cms info 명령을 사용하여 등록을 확인할 수 있습니다.

vWAAS# show cms info

Device  registration information :

Device Id                            =  1730

Device  registered as                 = WAAS Application Engine

Current WAAS  Central Manager         = 2.75.16.100

Registered  with WAAS Central Manager = 2.75.16.100

Status                                = Online                        <----- Successful  registration

Time of last config-sync              = Thu Aug 19 18:38:13 2010

CMS services  information :

Service cms_ce is running                                             <----- CMS service is running

vWAAS 디바이스 등록 및 등록 취소는 "vWAAS:"로 시작하는 줄로 시스템 메시지 로그에 기록됩니다. Admin(관리) > Logs(로그) > System Messages(시스템 메시지)를 선택하여 Central Manager에서 시스템 메시지 로그를 볼 수 있습니다.

그림 3. vWAAS 등록 Syslog 메시지

vWAAS 가상 인터페이스 확인

vWAAS 디바이스에서 2개의 가상 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

Central Manager 디바이스> Configure(구성) > Network(네트워크) > Network Interfaces(네트워크 인터페이스) 페이지에서 vWAAS 인터페이스 유형은 GigabitEthernet과 유사한 Virtual(Port Channel, Standby, Inline 및 GigabitEthernet은 해당되지 않음)으로 표시됩니다.Port Channel, autosense, speed, mode, standby 등의 일부 GigabitEthernet 인터페이스 옵션은 가상 인터페이스에 적용되지 않습니다.

show running-config 명령을 사용하여 가상 인터페이스를 볼 수도 있습니다.

VWAAS# show running-config interface

primary-interface Virtual 1/0

!

!

!

interface Virtual 1/0

ip address 10.104.227.25 255.255.255.128

exit

interface Virtual 2/0

shutdown

exit

자세한 내용은 show interface virtual 1/0 또는 show interface virtual 2/0 명령을 통해 확인할 수 있습니다.

인터페이스 컨피그레이션을 변경하려면 다음과 같이 Central Manager Network Interfaces 페이지 또는 interface, ip 및 primary-interface 컨피그레이션 명령을 사용할 수 있습니다.

vWAAS# config

vWAAS(config)# interface virtual 1/0

vWAAS(config-if)# ip addr 10.10.10.15 255.255.255.0

vWAAS(config-if)# end

vWAAS# config

vWAAS(config)# ip default-gateway 10.10.10.1

vWAAS(config)# primary-interface virtual 1/0

vWAAS(config)# end

vWAAS 네트워킹 문제 해결

vWAAS 디바이스에 연결이 표시되지 않으면 vSphere 클라이언트에서 vWAAS 네트워킹 컨피그레이션을 확인합니다.vWAAS 디바이스가 올바른 vSwitch에 연결되어 있습니까?

vSphere 클라이언트를 사용하여 디바이스 페이지에서 vWAAS 네트워크 연결을 추적할 수 있습니다.네트워크 어댑터가 연결된 네트워크 레이블을 식별하고, 이 네트워크가 연결된 가상 스위치를 확인하고, 이 가상 스위치의 구성원인 물리적 NIC를 확인합니다.구성이 올바른지 확인합니다.

또한 가상 스위치 VLAN 설정이 네트워크에 연결되도록 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

vWAAS 디바이스에서 구성된 IP 주소, 넷마스크, 기본 게이트웨이 및 기본 인터페이스를 확인합니다.자세한 내용은 이전 섹션, "vWAAS 가상 인터페이스 확인"을 참조하십시오.

vWAAS 디바이스에서 기본 게이트웨이와 중앙 관리자를 ping하여 연결할 수 있는지 확인합니다.

VPATH 가로채기 문제 해결

vWAAS 디바이스는 VPATH 또는 WCCP 가로채기 방법을 사용할 수 있지만 둘 다 사용할 수는 없습니다.Central Manager에서 VPATH 가로채기가 활성화되었는지 확인하려면 vWAAS 디바이스를 선택한 다음 Configure(구성) > Interception(가로채기) > VPATH를 선택합니다.VPATH 사용 확인란을 선택하면 활성화됩니다.VPATH를 활성화하려면 먼저 WCCP를 비활성화해야 합니다.

vn-service vpath 전역 컨피그레이션 명령을 사용하여 VPATH 가로채기를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

vWAAS 디바이스 CLI에서 show statistics vn-service vpath 명령을 사용하여 VPATH 상태 및 통계를 볼 수 있습니다.

vWAAS# show statistics vn-service vpath

VPATH Statistics

*****************

Packet Statistics

-----------------

VPATH Enabled = YES             <-----Should be YES

VPATH Packet received = 4783472         <-----Should be incrementing

Optimized TCP Packets VPATH returned = 918762          <-----Should be incrementing

WAAS Bypassed VPATH packets returned = 15537

VPATH encapsulated IP pkts(excluding TCP) returned = 0

VPATH encapsulated Non-IP packets returned = 26

VPATH Fragments received = 0

VPATH Fragments returned = 0

VPATH Packets returned when VPATH not configured = 0

Non-VPATH Packets received = 810022

Error Statistics

-----------------

VPATH intercepted packets dropped = 0

VPATH Packet CRC failures = 0

VPATH packets with unsupported Version = 0

VPATH packets with wrong request type = 0

VPATH가 ARP 요청을 전송하는지 확인하려면 tcpdump arp 명령을 사용합니다.

TCP 플로우에 대한 VPATH MAC 주소 정보를 표시하려면 show statistics connection egress-methods 명령을 사용합니다.

vWAAS# show statistics connection egress-methods

-----------------------------------------------------------------------

|                       |         TUPLE         |          MATE       |

-----------------------------------------------------------------------

Local-IP:Port               10.104.227.25:443       10.104.227.28:36052

Remote-IP:Port              10.104.227.28:36052     10.104.227.25:443

Directed Mode             No                       No

Egress method             IP Forwarding            IP Forwarding

VPATH mode                Yes                      Yes                        <-----VPATH connection

WCCP Service|Bucket

Tuple Flags               NON-WCCP|L2|             NON-WCCP|L2|

Intercepting Device (ID):

ID IP address

ID MAC address

ID IP address updates   0                        0

ID MAC address updates  0                        0

Egress Tunnel Dst

VPATH MAC Address       00:02:3D:83:B5:03        00:02:3D:83:B5:03          <-----VPATH MAC address

Memory address            0xffff8101078b1b80       0xffff8101078b1b80

. . .

크기가 작은 경보 문제 해결

올바른 메모리 및 하드 디스크 리소스가 vWAAS 디바이스에 할당되지 않은 경우 다음 경보가 표시됩니다.

vWAAS# show alarms

Critical Alarms:

----------------

None

Major Alarms:

-------------

Alarm ID                 Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1 undersized                  vwaas/model                    memory             <-----Undersized alarm

. . .

vWAAS를 구축하기 위해 유효한 OVA 파일을 사용하는 경우 이 알람이 표시되지 않아야 합니다.이 경보가 표시되면 vWAAS VM을 삭제하고 유효한 OVA 파일을 사용하여 재구축합니다.