목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

구성 단계

CSS 11000

Catalyst 6000

관련 정보

소개

이 문서에서는 기가비트 이더넷(GE) 인터페이스를 사용하여 Catalyst 6000 시리즈 스위치에 CSS(Content Services Switch)를 연결하는 적절한 절차에 대해 설명합니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

이 문서의 독자는 다음 내용을 숙지해야 합니다.

- 기본 CSS 구성 기본 사항

- 기본 Catalyst 스위치 구성 기본 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 아래 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- CSS 소프트웨어 버전 5.0 빌드 33

- 모든 CSS 하드웨어 개정.

- Cisco IOS System Software를 실행하는 Catalyst 스위치입니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성 단계

다음 섹션에서는 CSS 및 Catalyst 스위치를 구성하는 단계를 설명합니다.

CSS 11000

일반 로드에서 CSS 인터페이스를 1Gbits-FD-no-pause로 설정합니다.이 작업이 완료되면 Catalyst 인터페이스를 설정하여 포트 협상을 비활성화하고 Catalyst에서 송신 및 수신 흐름 제어를 해제해야 합니다(아래 Catalyst 구성 단계 참조).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-no-pause

사용량이 많은 경우 CSS를 1Gbits-FD-sym-asym으로 설정하는 것이 좋습니다.이 작업이 완료되면 Catalyst에서 송신 및 수신 흐름 제어를 설정해야 합니다(아래 Catalyst 구성 단계 참조).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-sym-asym

Catalyst 6000

위에서 1Gbits-FD-no-pause를 구성한 경우 Catalyst를 설정하여 포트 협상을 비활성화하고 송신 및 수신 흐름 제어를 해제합니다.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send off

cat(config-if)#flowcontrol receive off

위에서 1Gbits-FD-sym-asym을 구성한 경우 Catalyst에서 송신 및 수신 흐름 제어를 사용하도록 설정합니다.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send on

cat(config-if)#flowcontrol receive on

관련 정보

- CSS 11000 Series Content Services Switches 하드웨어 지원

- CSS 11500 Series Content Services Switches 하드웨어 지원

- CSS 11000 소프트웨어 다운로드

- CSS 11500 소프트웨어 다운로드

- Technical Support - Cisco Systems