内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

WLC によるクライアント制限

設定

WLC の設定

確認

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Wireless Network（CUWN）の WLAN に接続可能なクライアントの数に制限を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

この設定を開始する前に、Cisco Unified Wireless Network（CUWN）に関する基本的な知識を必ず習得しておきます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ファームウェア バージョン 7.0.116.0 が稼働する 4400 Wireless LAN Controller（WLC）

- Cisco 1131 Lightweight アクセス ポイント（LAP）

- ソフトウェア バージョン 4.0 が稼働する 802.11a/b/g ワイヤレス LAN クライアント アダプタ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

WLC によるクライアント制限

各 WLC プラットフォームには、サポートできる WLAN クライアントの上限があります。次の表に、さまざまなコントローラ プラットフォームの上限を示します。

WLC プラットフォーム

クライアントの最大数

Cisco 2100 シリーズ コントローラ

350

Cisco 2500 シリーズ コントローラ

500

Cisco 4400 シリーズ コントローラ

5000

Cisco 5500 シリーズ コントローラ

7000

Cisco Flex 7500 シリーズ コントローラ

20,000

WiSM2

10,000

さらに制御するために、WLC では各 WLAN に接続できるクライアント数を定義するオプションも提供しています。この機能は、ネットワークに接続するクライアント数を制限したいとき（たとえばゲスト クライアントなど）に役立ちます。また、ネットワークで WLAN の帯域幅が効率的に使われることを保証するのにも有用です。

デフォルトの値は 0 に設定されており、WLAN に接続できるクライアント数を制限していないことを示しています。

注：現在、LAPに接続するクライアントの数を制限することはできません。一部の LAP はクライアント関連付けに制限をもうけています。詳細は、『WLC コンフィギュレーション ガイド』の「Lightweight アクセス ポイントにおけるクライアント関連付け」を参照してください。

次のセクションでは、WLAN 上のクライアントの最大数を設定する方法について説明します。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

この設定例では、LAP が WLC に登録されています。ユーザが接続する WLAN は 2 つです（LAP1 と LAP2）。この例では、どのような状況でも、WLAN LAP1 は 25 クライアントのみ承認し、WLAN LAP2 は 50 クライアントのみ関連付けるよう、これら WLAN を設定する方法について説明します。

WLC の設定

この手順では、WLAN（LAP1 と LAP2）はすでに設定されていることが前提です。その上で、これら WLAN 上のクライアント数を最大に設定する方法について説明します。

1. WLC の GUI で、[WLANs] をクリックします。

[WLANs] ページが表示されます。このページには、WLC に設定されている WLAN の一覧が表示されます。

2. [WLAN ID 1] をクリックして WLAN LAP1 を選択します。[WLANs Edit] ページが表示されます。

3. [Advanced] タブをクリックします。

4. [Maximum Allowed Clients] フィールドにクライアントの最大数を入力します。この例では、LAP1 の 25 クライアントを設定します。

5. WLAN LAP2 についても同じ手順を実行し、クライアントの最大数を 50 に設定します。

注：WLC CLIからこの設定を行うには、次のコマンドを使用します。config wlan max-associated-clients max-clients <wlanid>

確認

次のサンプルコードに示すように、show wlan <wlan id>コマンドを使用して設定を確認できます。

(Cisco Controller) >show wlan 1

WLAN Identifier.................................. 1

Profile Name..................................... LAP1

Network Name (SSID).............................. LAP1

Status........................................... Enabled

MAC Filtering.................................... Disabled

Broadcast SSID................................... Disabled

AAA Policy Override.............................. Disabled

Network Admission Control

Radius-NAC State............................... Disabled

SNMP-NAC State................................. Disabled

Quarantine VLAN................................ 0

Maximum number of Associated Clients............. 25

Number of Active Clients......................... 0

Exclusionlist Timeout............................ 60 seconds

Session Timeout.................................. 1800 seconds

CHD per WLAN..................................... Enabled

Webauth DHCP exclusion........................... Disabled

Interface........................................ vlan50

Multicast Interface.............................. Not Configured

関連情報

- Cisco Wireless LAN Controller コマンド リファレンス、リリース 7.0.116.0

- Cisco Wireless LAN Controller コンフィギュレーション ガイド、リリース 7.0.116.0

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems