内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

フローチャート

関連情報

概要

アラーム表示の詳細は、『E1 アラームのトラブルシューティング』を参照してください。赤で示された情報をクリックすると、次のフローチャートに進みます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

フローチャート

関連情報

- E1 に関するトラブルシューティング

- E1 レイヤ 1 のトラブルシューティング

- E1 エラー イベントのトラブルシューティング

- E1 PRI のトラブルシューティング フローチャート

- E1 回線のハード プラグ ループバック テスト

- テクニカルサポート - Cisco Systems