内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

技術詳細

設定

基本構成（仮想プロファイルが無効）

グローバル タイムアウト

ユーザごとのタイムアウト：AAA サーバ設定

ユーザごとのタイムアウト- NAS 設定

確認

トラブルシュート

仮想プロファイルを使用する非同期コール：接続をアイドル　アウトしない場合

仮想プロファイルを使用する非同期コール：接続をアイドル アウトする場合

仮想プロファイルを使用 しない非同期コール

仮想プロファイルを使用しないマルチリンク シングル チャネル ISDN コール

仮想プロファイルを使用しない非マルチリンク シングル チャネル ISDN コール

仮想プロファイルを使用する非マルチリンク シングル チャネル ISDN コール

関連情報

概要

このテクニカル ティップスでは、ユーザごとのタイムアウトを Cisco アクセス サーバに実装する方法について説明します。ユーザごとのタイムアウトを適切に動作させるには、バージョン 11.3(8)T 以降の Cisco IOS を導入する必要があります。それ以前のバージョンの Cisco IOS を導入する場合、タイマーは、仮想プロファイルを持たない非同期などの特定の基本設定でしか動作 しない場合があります。

この文書では、ネットワーク アクセス サーバ（NAS）や認証、許可、および会計（AAA）サーバの設定を取り扱います。また、show および debug コマンド出力例から、使用中のデバイスが適切に動作しているかどうかを確認し、障害をデバッグすることができます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOSバージョン11.3(8)T以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

技術詳細

AAA 設定および RADIUS/TACACS+ サーバなどの他の変数を導入するユーザごとのタイムアウトについて説明する前に、固定タイムアウトのアクセス サーバを設定する方法について考察します。つまり、グローバル ベースですべてのダイヤル インに適用されるタイムアウトです。

基本的な Cisco IOS コマンドは、dialer idle-timeout および timeout absolute です。これらはどちらも、インターフェイス設定コマンドです。仮想アクセスインターフェイスで使用される、3 番目のコマンド ppp timeout idle についても説明します。

dialer idle-timeout <x>

このコマンドは、任意のダイヤラ対応インターフェイスで設定することができ、接続が終了する前の 接続がアイドル状態である時間（秒）を制御します。このコマンドについて注意する 4 つの点を次にリストします。

1. このコマンドは、ダイヤラ対応のインターフェイスに対してだけ適用できます。デフォルトでは、すべての ISDN インターフェイス（BRI および PRI）がダイヤラ対応なので、このコマンドの追加に問題はありません。非同期インターフェイス（グループ非同期インターフェイスを含む）は、デフォルトではダイヤラ対応ではないため、コマンド dialer in-band を入力して、これらのインターフェイスをダイヤラ対応にする必要があります。非同期インターフェイスには dialer in-band コマンドを入力後、dialer idle-timeout を設定することができます。注

注：vtemplate(およびvaccessインターフェイス)はダイヤラ対応（ポイントツーポイントのみ）ではないため、このコマンドは使用できません。

2. ダイヤラ対応インターフェイス（つまり、ISDN またはダイヤラ インバンド付きの非同期）では、デフォルトは dialer idle-timeout 120（秒）です。 これは一般的に ISP 環境では短かすぎるため、ほとんどの場合はこれを増加させる必要があります。

3. デフォルトの dialer idle-timeout は、ダイヤラリスト にマッチする（つまり、対象とみなされている）送信トラフィック（ユーザ方向へのトラフィック）だけでリセットされます。 コマンドの最後にキーワード either を追加することによって（つまり、dialer idle-timeout 600 either）、受信対象トラフィック用にリセットすることも可能です。

4. 「対象」と見なされるトラフィックはdialer-list <n>コマンドで定義されます。ここで<n>はdialer-group <n>コマンド文の番号と一致します。

timeout absolute <x> <y>

このコマンドは、非同期インターフェイス、ISDN インターフェイス、ダイヤラ インターフェイス、および 仮想テンプレート インターフェイスを含む、WAN インターフェイスで設定することができます。このコマンドは、接続が終了する前の、接続がアップである時間を制御します。構文 <x> <y> での、<x> には分が、<y> には秒が入ります。

ppp timeout idle <x>

このコマンドは仮想テンプレート インターフェイスでしか設定することができず（パーサーでは隠される）、接続が終了する前の接続がアイドルである時間（秒）を制御します。このコマンドの機能はダイヤラ インターフェイスの dialer idle-timeout コマンドの機能と非常に似ていますが、ppp timeout idle は仮想テンプレート仮想アクセスインターフェイス用です。このコマンドは特に仮想テンプレート仮想アクセス インターフェイスで使用されるため、仮想プロファイル 設定（仮想アクセス インターフェイスがつねにユーザ用に作成される）、および virtual private dial-up network（VPDN）ホーム ゲートウェイ（対象インターフェイスがつねに仮想アクセスインターフェイスで終了する）に適しています。 dialer idle-timeout コマンドとは異なり、対象トラフィックのコンセプトがないため、すべてのユーザ トラフィックがアイドル タイマーをリセットします。リンク制御プロトコル（LCP）キープアライブおよび Network Control Protocol（NCP）ネゴシエーション パケットなどの非ユーザ トラフィックは、タイマーをリセットしません。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- 基本構成（仮想プロファイルが無効）

- グローバル タイムアウト

- ユーザごとのタイムアウト：AAA サーバ設定

- ユーザごとのタイムアウト- NAS 設定

基本構成（仮想プロファイルが無効）

ここでは、次の基本設定を学習します。仮想プロファイル機能はオンになっていません。

基本設定

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname access-3

!

aaa new-model

aaa authentication login default tacacs+ local

aaa authentication login console none

aaa authentication login use-radius local radius

aaa authentication enable default enable

aaa authentication ppp default if-needed local tacacs+

aaa authentication ppp use-radius if-needed local radius

aaa authentication arap default local

aaa authorization exec default tacacs+ local

aaa authorization exec console none

aaa authorization exec use-radius local radius if-authenticated

aaa authorization network default local tacacs+ if-authenticated

aaa authorization network use-radius local radius if-authenticated

aaa accounting exec default stop-only tacacs+

aaa accounting network default stop-only tacacs+

aaa accounting system default start-stop tacacs+

enable secret 5 $1$oMKx$kPcop1zxkpxa8fkxXBWp21

!

modem call-record terse

modem buffer-size 250

no ip finger

!

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summer-time PDT recurring

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no keepalive

peer default ip address pool default

ppp authentication chap pap use-radius

ppp multilink

!

interface Serial0:23

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no logging event link-status

no keepalive

dialer-group 1

autodetect encapsulation ppp v120

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

peer default ip address pool default

no fair-queue

no cdp enable

ppp max-bad-auth 3

ppp authentication chap pap use-radius

ppp multilink

!

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no logging event link-status

async mode interactive

peer default ip address pool default

no fair-queue

no cdp enable

ppp max-bad-auth 3

ppp authentication chap pap use-radius

ppp multilink

group-range 1 96

hold-queue 10 in

!

ip local pool default 10.1.1.2 10.1.1.200

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.254

!

no logging console

dialer-list 1 protocol ip permit

tacacs-server host 172.16.1.201

tacacs-server key cisco

radius-server host 172.16.1.202 auth-port 1645 acct-port 1646 key cisco

!

line con 0

exec-timeout 0 0

authorization exec console

login authentication console

transport input none

line 1 96

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

escape-character BREAK

authorization exec use-radius

login authentication use-radius

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

!

end

グローバル タイムアウト

次の例では、ユーザに30分（1800秒）のアイドルタイムアウトと3時間（180分）の絶対タイムアウトを適用します。グローバルPPPタイムアウトを有効にするデルタ構成の変更は、次のとおりです。

interface Serial0:23

dialer idle-timeout 1800

timeout absolute 180

!

!

interface Group=Async1

dialer in-band

dialer idle-timeout 1800

dialer-group 1

timeout absolute 180

dialer-list 1がない場合は、ダイヤラリスト1を定義する必要があります。最も簡単なのは dialer-list 1 protocol ip permit です。

仮想プロファイルを使用している場合、次のように、仮想テンプレート インターフェイスにタイムアウトを設定できるため、 設定は簡単です。

interface Virtual-Template1

ppp timeout idle 1800

timeout absolute 180

ユーザごとのタイムアウト：AAA サーバ設定

グローバル タイムアウトについて学んだので、この知識をユーザごとのタイムアウトへ拡張します。ユーザごとのタイマー値は、ネットワーク許可中にダウンするため、使用している方式（RADIUS または TACACS+）に関わらず、 aaa authorization network コマンドを設定する必要があります。また、ユーザごとのタイマーはつねに、NAS で事前に設定済みのグローバル値を無効にします。ユーザごとのタイマーの動作について説明しますと、アクセス サーバがネットワーク許可フェーズ中にタイムアウト アトリビュートを受信すると、アクセス サーバはこれらのアトリビュートを、ユーザが接続するインターフェイスに入れる設定コマンドに変換します。バックグラウンドプロセスによってインターフェイスに入力される次の設定コマンドは一時的なものです。ユーザが接続解除すると除去されます。

サーバ上のユーザプロファイルの例を次に示します。

RADIUS プロファイル

timeout-absolute-ppp Password = "cisco"

Service-Type = Framed,

Framed-Protocol = PPP,

Framed-IP-Address = 255.255.255.254,

Session-Timeout = 600

timeout-idle-ppp Password = "cisco"

Service-Type = Framed,

Framed-Protocol = PPP

Framed-IP-Address = 255.255.255.254,

Idle-Timeout = 300

timeout-both-ppp Password = "cisco"

Service-Type = Framed,

Framed-Protocol = PPP,

Framed-IP-Address = 255.255.255.254,

Session-Timeout = 600,

Idle-Timeout = 300

注意：構文は、ディクショナリの設定方法によって異なる場合があります。

TACACS+ プロファイル

user = timeout-absolute-ppp {

chap = cleartext cisco

service = ppp protocol = lcp {

timeout = 10

}

service = ppp protocol = ip {

addr-pool = "default"

}

}

user = timeout-idle-ppp {

chap = cleartext cisco

service = ppp protocol = lcp {

idletime = 5

}

service = ppp protocol = ip {

addr-pool = "default"

}

}

user = timeout-both-ppp {

chap = cleartext cisco

service = ppp protocol = lcp {

timeout = 10

idletime = 5

}

service = ppp protocol = multilink { }

service = ppp protocol = ip {

addr-pool = "default"

}

}

ユーザごとのタイムアウト- NAS 設定

非同期（ISDN ではない）だけを行い、仮想プロファイルを使用していない場合、非同期（またはグループ非同期）インターフェイスで dialer in-band が設定されている限り、ユーザごとのタイマーは動作します。バックグラウンド プロセスは、RADIUS/TACACS+ から渡された値と、 dialer idle-timeout コマンドおよび timeout absolute コマンドを使用して、非同期インターフェイス上にタイマーを挿入し、ユーザが接続解除すると除去します。

非同期（ISDN ではない）だけを行い、仮想プロファイルを使用している場合、非同期（またはグループ非同期）インターフェイスで dialer in-band を設定する必要はありません。単純に動作します。バックグラウンド プロセスは、RADIUS/TACACS+ から渡される値とppp timeout idle コマンドおよび timeout absolute コマンドを使用して、仮想アクセスインターフェイス上にタイマーを挿入し、ユーザが接続解除すると除去します。

ISDN ユーザを持ち、ユーザごとのタイマーを行う必要がある場合、仮想プロファイルを使用する必要がある 可能性があります。これは、前述したバックグラウンドプロセスがISDNインターフェイスでは動作しないためです。つまり、ユーザが接続されているBチャネルを設定することはできません。設定できるのは、全員に影響を及ぼす D-channel だけです。ただし、ユーザがセッションのマルチリンクにネゴシエートする場合、アクセス サーバは、ユーザのバンドル インターフェイスとして動作する仮想アクセス インターフェイスを自動的に作成します。バックグラウンド プロセスは仮想アクセス インターフェイスで動作し、仮想アクセス インターフェイスがない非マルチリンク ISDN コールでは動作しません。そのため、マルチリンクとネゴシエートしない単一 B-channel ユーザを持ち、ユーザ用にユーザごとのタイムアウトを設定する場合、仮想プロファイルをイネーブルにする必要があります。仮想プロファイルをイネーブルにすると、すべてのユーザ（マルチリンク ユーザに限らない）の仮想アクセスインターフェイスが作成され、バックグラウンド プロセスは ppp timeout idle コマンドおよび timeout absolute コマンドを正常に挿入することができます。仮想プロファイルをイネーブルにしないことを選択すると、非同期ユーザおよびマルチリンク ISDN ユーザは、ユーザに適用されるユーザごとのタイムアウトを持つことができます。ただし、非マルチリンク ISDN ユーザは、ユーザに適用されるユーザごとのタイムアウトを持つことはできません。インターフェイスで静的に設定されたグローバル タイムアウトがある場合は、このタイムアウトだけ適用されます。ユーザごとのタイムアウトを非マルチリンク ISDN ユーザに適用しようとし、仮想プロファイルをオンにしていない場合、アクセスサーバは必須であるユーザごとのタイムアウト アトリビュートを処理できないため、ユーザ接続は許可に失敗します。

また、Cisco IOS 11.3(8.1)T 以降のバージョンに追加された機能により、ユーザごとのタイムアウトは非マルチリンク ISDN ユーザに適用できるようになりました。これは、コマンド ライン インターフェイスを使用しないで B-channel にタイマーを直接設定する、バックグラウンド プロセス設定モードをバイパスします。

次の 2 つのルールにしたがうと、この複雑な設定を簡略にできます。

- 仮想プロファイルを使用しない場合、非同期インターフェイスで dialer in-band を設定し、Cisco IOS 11.3(8.1)T またはそれ以降を使用する。Cisco IOS 11.3(8)T 使用中の場合、非マルチリンク ISDN ユーザは、ユーザに適用されるユーザごとのタイムアウトを持つことができません。ユーザごとのタイムアウトを適用しようとする場合は、接続に失敗します。

- 仮想プロファイルを使用している場合、Cisco IOS 11.3(8)T またはそれ以降のバージョンが効果的に動作します。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。デバッグのために、6つのコール出力例が含まれています。特定のセクションに直接ジャンプするには、次のいずれかのリンクを選択します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：debugコマンドを発行する前に、『debugコマンドの重要な情報』を参照してください。

- 仮想プロファイルを使用する非同期コール：接続をアイドル　アウトしない場合

- 仮想プロファイルを使用する非同期コール：接続をアイドル アウトする場合

- 仮想プロファイルを使用 しない非同期コール

- 仮想プロファイルを使用しないマルチリンク シングル チャネル ISDN コール

- 仮想プロファイルを使用しない非マルチリンク シングル チャネル ISDN コール

- 仮想プロファイルを使用する非マルチリンク シングル チャネル ISDN コール

注：  下記と同じコマンドおよび出力を表示するには、Cisco IOS バージョン 11.3AA またはバージョン 12.0T を使用する必要があります。

仮想プロファイルを使用する非同期コール：接続をアイドル　アウトしない場合

以下は、仮想プロファイルを使用する非同期コールです。プロファイルは、90 秒の絶対タイムアウトおよび 60 秒アイドル タイムアウトを設定します。この例では、接続をアイドル アウトしません。詳細については、下記の出力のコメントを参照してください。コメントは斜体で強調表示されます。

!--- ISDN setup message comes in.

*Mar  4 19:21:47.772: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x09

*Mar  4 19:21:47.772:         Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar  4 19:21:47.772:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:21:47.772:         Called Party Number i = 0xC1, '4085703932'

*Mar  4 19:21:47.776: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8009

*Mar  4 19:21:47.776:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:21:47.776: ISDN Se0:23: TX ->  ALERTING pd = 8  callref = 0x8009

!--- Modem is allocated.

*Mar  4 19:21:47.776: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x3D, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar  4 19:21:47.776: VDEV_ALLOCATE: slot 1 and port 28 is allocated.

*Mar  4 19:21:47.776: EVENT_FROM_ISDN:(003D): DEV_INCALL at slot 1 and port 28

*Mar  4 19:21:47.776: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 1, port 28

*Mar  4 19:21:47.776: Mica Modem(1/28): Configure(0x1 = 0x0)

*Mar  4 19:21:47.776: Mica Modem(1/28): Configure(0x23 = 0x0)

*Mar  4 19:21:47.776: Mica Modem(1/28): Call Setup

*Mar  4 19:21:47.932: Mica Modem(1/28): State Transition to Call Setup

!--- Modem goes offhook.

*Mar  4 19:21:47.932: Mica Modem(1/28): Went offhook

*Mar  4 19:21:47.932: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 1, port 28

*Mar  4 19:21:47.932: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x8009

*Mar  4 19:21:47.996: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x09

!--- DS0 is cut-through.

*Mar  4 19:21:47.996: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x3D, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar  4 19:21:47.996: EVENT_FROM_ISDN:(003D): DEV_CONNECTED at slot 1 and port 28

*Mar  4 19:21:47.996: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED

at slot 1, port 28

!--- Modem training starts.

*Mar  4 19:21:47.996: Mica Modem(1/28): Link Initiate

*Mar  4 19:21:49.140: Mica Modem(1/28): State Transition to Connect

*Mar  4 19:21:54.276: Mica Modem(1/28): State Transition to Link

*Mar  4 19:22:05.828: Mica Modem(1/28): State Transition to Trainup

*Mar  4 19:22:09.028: Mica Modem(1/28): State Transition to EC Negotiating

*Mar  4 19:22:09.568: Mica Modem(1/28): State Transition to Steady State

!--- Modem training completes.

*Mar  4 19:22:10.128: AAA: parse NAME=tty53 idb TYPE=10 tty=53

*Mar  4 19:22:10.128: AAA: NAME=tty53 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=53

channel=0

*Mar  4 19:22:10.128: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:22:10.128: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0 adapter=0

port=0 channel=18

!--- PPP begins negotiation.

*Mar  4 19:22:11.332: As53 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

*Mar  4 19:22:11.332: As53 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:22:11.332: As53 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

!--- LCP negotiation completes, authentication begins.

*Mar  4 19:22:13.556: As53 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:22:13.556: As53 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:22:16.016: As53 AUTH: Started process 0 pid 45

*Mar  4 19:22:16.016: As53 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:22:16.208: As53 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:22:16.208: As53 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 26 from "STACK"

!--- CHAP response received from client.

*Mar  4 19:22:16.304: As53 CHAP: I RESPONSE id 2 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:22:16.304: AAA: parse NAME=Async53 idb TYPE=10 tty=53

*Mar  4 19:22:16.304: AAA: NAME=Async53 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=53 channel=0

*Mar  4 19:22:16.304: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:22:16.304: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

!--- Send RADIUS query.

*Mar  4 19:22:16.304: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:22:16.304: RADIUS: Initial Transmit Async53 id 0 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 92

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 5 6 00000035

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 61 6 00000000

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:22:16.304:         Attribute 3 19 0283D0F9

*Mar  4 19:22:16.308:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:22:16.308:         Attribute 7 6 00000001

!--- Received RADIUS response, note attribute 27 (Session-Timeout -> absolute timeout) !--- is 0x5A (90) and attribute 28 (Idle-Timeout) is 0x3C (60).

*Mar  4 19:22:16.316: RADIUS: Received from id 0 172.16.24.117:1645,

Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:22:16.316:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:22:16.320:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:22:16.320:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:22:16.320:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:22:16.320:         Attribute 28 6 0000003C

!--- Start LCP authorization.

*Mar  4 19:22:16.320: As53 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP As53 (3506139973): Port='Async53' list=''

service=NET

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP: As53 (3506139973) send AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP: As53 (3506139973) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP (3506139973) found list "default"

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP: As53 (3506139973) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR (3506139973): Post authorization status = PASS_REPL

!--- Gleaned per-user timeouts from user profile.

*Mar  4 19:22:16.320: As53 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.320: As53 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:22:16.320: As53 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

!--- Translate AAA attributes to interface configuration commands. !--- Since we are using virtual-profiles, we will use the "ppp timeout idle" !--- command instead of the "dialer in-band" command. Note that 90 second absolute timeout !--- translates to the command "timeout absolute 1 30" (1 minute and 30 seconds).

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/AUTHOR/LCP As53: Per-user interface config created:

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

!--- PPP authentication succeeds.

*Mar  4 19:22:16.320: As53 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Async53, List ""

*Mar  4 19:22:16.320: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

!--- Create new vaccess interface.

*Mar  4 19:22:16.416: VTEMPLATE: No unused vaccess, create new vaccess

*Mar  4 19:22:16.416: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address, encap ppp

*Mar  4 19:22:16.440: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00e0.1e81.636c

*Mar  4 19:22:16.440: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate, now it has vtemplate

*Mar  4 19:22:16.440: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:22:16.440: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered Loopback0

ip access-group 199 in

ip helper-address 172.16.24.118

no ip directed-broadcast

ip accounting output-packets

ip nat inside

no keepalive

peer default ip address pool default

compress mppc

ppp callback accept

ppp authentication chap pap ms-chap

ppp multilink

multilink max-links 2

end

*Mar  4 19:22:16.504: Vi1 CCP: Re-Syncing history using legacy method

!--- Now add the per-user timeouts we constructed for this user.

*Mar  4 19:22:16.520: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk AAA, now it has vtemplate/AAA

*Mar  4 19:22:16.520: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:22:16.520: Vi1 VTEMPLATE: Clone from AAA

interface Virtual-Access1

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

end

!--- LCP layer is finished, negotiate the appropriate NCPs.

*Mar  4 19:22:16.532: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (1906691625): Port='Async53' list='' service=NET

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1906691625) send AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1906691625) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM (1906691625) found list "default"

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1906691625) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:22:16.536: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:22:16.536: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR (1906691625): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:22:16.536: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start CCP?

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (282953275): Port='Async53' list='' service=NET

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (282953275) send AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (282953275) send AV protocol=ccp

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM (282953275) found list "default"

*Mar  4 19:22:16.536: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (282953275) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:22:16.540: AAA/AUTHOR (282953275): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start CCP

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.540: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:22:16.656: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:22:16.656: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:16.656: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:22:17.536: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:22:19.516: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.608: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.608: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:19.608: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:22:19.608: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:22:19.612: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.704: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.704: AAA/AUTHOR/IPCP Vi1 (785695075): Port='Async53' list='' service=NET

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (785695075) send AV service=ppp

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (785695075) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (785695075) send AV addr*10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP (785695075) found list "default"

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (785695075) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:22:19.708: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:22:19.708: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.708: AAA/AUTHOR (785695075): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:22:19.708: Vi1 AAA/PER-USER: processing author params.

!--- PPP negotiation finished, user is connected.

!--- User is connected on line 53, async interface 53 and vaccess 1. The "show caller" !--- command shows active time and idle time for this user in Cisco IOS 11.3(8.1)AA or later.

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 53       timeout          Async         00:00:20  00:00:02

As53         timeout          PPP           00:00:13  00:00:02

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:13  00:00:11

!--- The "show caller timeout" command shows the installed absolute and idle timeout as well !--- as how much time before the user is disconnected by any timeouts. Note the timeouts !--- only show up on the vaccess interface.

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 53       timeout          -         -         -

As53         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:43

!--- The "show caller user" command gives more detailed information about the user as well as !--- providing a breakdown of the active and idle time, absolute and idle timeout, !--- and time to disconnect for both idle and absolute timeout.

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line tty 53, service Async

Active time 00:00:31, Idle time 00:00:12

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 53, running PPP on As53

Location: MICA V.90 modems

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: No Flush-at-Activation, Hardware Flowcontrol In

Hardware Flowcontrol Out, Modem Callout, Modem RI is CD

Line usable as async interface, ARAP Permitted

Integrated Modem

Modem State: Ready

User: timeout, line As53, service PPP

Active time 00:00:23, Idle time 00:00:12

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

IP: Local 10.1.1.1

Counts: 35 packets input, 820 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

22 packets output, 517 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:00:24, Idle time 00:00:22

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:01:05  00:00:37

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP, CCP

Idle timer 60 secs, idle 22 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 24 packets input, 542 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

19 packets output, 167 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 53       timeout          -         -         -

As53         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:35

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 53       timeout          Async         00:00:45  00:00:27

As53         timeout          PPP           00:00:38  00:00:27

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:38  00:00:36

!--- User has been idle for 36 seconds and will be disconnected in 24 seconds. Let's !--- ping the user to see what happens.

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/108/132 ms

!--- Now the idle timer has been reset, so we won't disconnect the user for another !--- 58 seconds.

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 53       timeout          -         -         -

As53         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:58

!--- Ping again to reset the idle timer.

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 96/98/108 ms

!--- But note, the disconnect timer did not go back to 1 minute. The reason is because the !--- absolute timer is going to start soon.

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 53       timeout          -         -         -

As53         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:24

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line tty 53, service Async

Active time 00:01:23, Idle time 00:00:11

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 53, running PPP on As53

Location: MICA V.90 modems

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: No Flush-at-Activation, Hardware Flowcontrol In

Hardware Flowcontrol Out, Modem Callout, Modem RI is CD

Line usable as async interface, ARAP Permitted

Integrated Modem

Modem State: Ready

User: timeout, line As53, service PPP

Active time 00:01:15, Idle time 00:00:11

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

IP: Local 10.1.1.1

Counts: 45 packets input, 1161 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

32 packets output, 897 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:01:16, Idle time 00:00:12

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:13  00:00:47

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP, CCP

Idle timer 60 secs, idle 12 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 34 packets input, 883 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

39 packets output, 547 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

!--- User is disconnected.

*Mar  4 19:23:47.536: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down

*Mar  4 19:23:47.536: Vi1 VTEMPLATE: Free vaccess

*Mar  4 19:23:47.540: As53 AAA/ACCT: non-ISDN xmit 50000 recv 28800 hwidb 613307E0 ttynum 53

!--- Send accounting stop record, includes disc-cause 5 (session-timeout) and

!--- disc-cause-ext 1100 (session-timeout).

*Mar  4 19:23:47.540: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Async53:

task_id=9 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.3 disc-cause=5

disc-cause-ext=1100

pre-bytes-in=184 pre-bytes-out=330 pre-paks-in=7 pre-paks-out=11 bytes_in=950

bytes_out=567 paks_in=37

paks_out=21 pre-session-time=5 elapsed_time=91 nas-rx-speed=28800 nas-tx-speed=50000

*Mar  4 19:23:47.540: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:23:47.540: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

!--- Modem hangs up.

*Mar  4 19:23:47.580: Mica Modem(1/28): State Transition to Terminating

*Mar  4 19:23:47.640: Mica Modem(1/28): State Transition to Idle

*Mar  4 19:23:47.640: Mica Modem(1/28): Went onhook

*Mar  4 19:23:47.640: CSM_PROC_IC5_OC6_CONNECTED: CSM_EVENT_MODEM_ONHOOK at slot 1, port 28

*Mar  4 19:23:47.640: VDEV_DEALLOCATE: slot 1 and port 28 is deallocated

*Mar  4 19:23:47.640: ISDN Se0:23: Event: Hangup call to call id 0x3D

!--- ISDN call is terminated.

*Mar  4 19:23:47.640: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x8009

*Mar  4 19:23:47.640:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:23:47.688: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x09

*Mar  4 19:23:47.696: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x8009

*Mar  4 19:23:47.744: TAC+: (866083896): received acct response status = SUCCESS

!--- Per-user timeouts are taken off the vaccess interface.

*Mar  4 19:23:48.140: VTEMPLATE: Clean up dirty vaccess queue, size 1

*Mar  4 19:23:48.140: Vi1 VTEMPLATE: Found a dirty vaccess clone with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:23:48.140: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:23:48.140: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#2

interface Virtual-Access1

default ppp timeout idle 60

default timeout absolute 1 30

end

!--- vaccess interface is cleaned up.

*Mar  4 19:23:48.160: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:23:48.176: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk AAA with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:23:48.180: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:23:48.180: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#15

interface Virtual-Access1

default multilink max-links 2

default ppp multilink

default ppp authentication chap pap ms-chap

default ppp callback accept

default compress mppc

default peer default ip address pool default

default keepalive

default ip nat inside

default ip accounting output-packets

default ip directed-broadcast

default ip helper-address 172.16.24.118

default ip access-group 199 in

default ip unnumbered Loopback0

default encap ppp

default ip address

end

*Mar  4 19:23:48.264: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:23:48.284: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk vtemplate with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:23:48.284: Vi1 VTEMPLATE: Add vaccess to recycle queue, queue SIZE=1

!--- Here is the call record for the user. Note the disconnect reason is Session-Timeout !--- (absolute timeout).

*Mar  4 19:23:48.300: %CALLRECORD-3-MICA_TERSE_CALL_REC: DS0 slot/contr/chan=2/0/18,

slot/port=1/28, call_id=3D, userid=timeout, ip=10.1.1.3, calling=(n/a), called=4085703932,

std=K56Flx, prot=LAP-M, comp=V.42bis both, init-rx/tx b-rate=28800/50000, finl-rx/tx

b-rate=28800/50000, rbs=0, d-pad=6 dB, retr=0, sq=3, snr=32, rx/tx chars=1274/1477, bad=4,

rx/tx ec=45/61, bad=3, time=118, finl-state=Steady, disc(radius)=Session Timeout/Session Timeout,

disc(modem)=DF03 Tx (host to line) data flushing - OK/Requested by host/DTR dropped

*Mar  4 19:23:48.536: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to down

*Mar  4 19:23:49.536: As53 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

仮想プロファイルを使用する非同期コール：接続をアイドル アウトする場合

以下は、仮想プロファイルを使用する非同期コールです。上記の例と同じユーザ名を持ちます。プロファイルは、90 秒の絶対タイムアウトおよび 60 秒アイドル タイムアウトを設定します。この例では、接続をアイドル アウトします。下記にコメントはありませんが、重要な出力は強調表示されています。

*Mar  4 19:24:38.768: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x0A

*Mar  4 19:24:38.768:         Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar  4 19:24:38.768:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:24:38.768:         Called Party Number i = 0xC1, '4085703932'

*Mar  4 19:24:38.772: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:24:38.772:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:24:38.772: ISDN Se0:23: TX ->  ALERTING pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:24:38.772: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x3E, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar  4 19:24:38.772: VDEV_ALLOCATE: slot 1 and port 29 is allocated.

*Mar  4 19:24:38.772: EVENT_FROM_ISDN:(003E): DEV_INCALL at slot 1 and port 29

*Mar  4 19:24:38.772: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 1, port 29

*Mar  4 19:24:38.772: Mica Modem(1/29): Configure(0x1 = 0x0)

*Mar  4 19:24:38.772: Mica Modem(1/29): Configure(0x23 = 0x0)

*Mar  4 19:24:38.772: Mica Modem(1/29): Call Setup

*Mar  4 19:24:38.908: Mica Modem(1/29): State Transition to Call Setup

*Mar  4 19:24:38.908: Mica Modem(1/29): Went offhook

*Mar  4 19:24:38.908: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 1, port 29

*Mar  4 19:24:38.912: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:24:38.972: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x0A

*Mar  4 19:24:38.976: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x3E, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar  4 19:24:38.976: EVENT_FROM_ISDN:(003E): DEV_CONNECTED at slot 1 and port 29

*Mar  4 19:24:38.976: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED at

slot 1, port 29

*Mar  4 19:24:38.976: Mica Modem(1/29): Link Initiate

*Mar  4 19:24:40.060: Mica Modem(1/29): State Transition to Connect

*Mar  4 19:24:45.256: Mica Modem(1/29): State Transition to Link

*Mar  4 19:24:56.796: Mica Modem(1/29): State Transition to Trainup

*Mar  4 19:24:59.996: Mica Modem(1/29): State Transition to EC Negotiating

*Mar  4 19:25:00.532: Mica Modem(1/29): State Transition to Steady State

*Mar  4 19:25:01.340: AAA: parse NAME=tty54 idb TYPE=10 tty=54

*Mar  4 19:25:01.340: AAA: NAME=tty54 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=54 channel=0

*Mar  4 19:25:01.340: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:25:01.340: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:25:02.544: As54 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

*Mar  4 19:25:02.544: As54 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:25:02.544: As54 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:25:04.744: As54 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:25:04.744: As54 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:25:06.628: As54 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:25:06.820: As54 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:25:06.820: As54 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:25:06.916: As54 CHAP: I RESPONSE id 2 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:25:06.916: AAA: parse NAME=Async54 idb TYPE=10 tty=54

*Mar  4 19:25:06.916: AAA: NAME=Async54 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=54 channel=0

*Mar  4 19:25:06.916: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:25:06.916: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:25:06.916: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:25:06.916: RADIUS: Initial Transmit Async54 id 1 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 92

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 5 6 00000036

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 61 6 00000000

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 3 19 024525C7

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:25:06.916:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:25:06.924: RADIUS: Received from id 1 172.16.24.117:1645,

Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:25:06.924:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:25:06.924:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:25:06.924:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:25:06.924:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:25:06.928:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:25:06.928: As54 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP As54 (2013841092): Port='Async54' list='' service=NET

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP: As54 (2013841092) send AV service=ppp

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP: As54 (2013841092) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP (2013841092) found list "default"

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP: As54 (2013841092) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR (2013841092): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:25:06.928: As54 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:06.928: As54 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:25:06.928: As54 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/AUTHOR/LCP As54: Per-user interface config created:

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

*Mar  4 19:25:06.928: As54 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Async54, List ""

*Mar  4 19:25:06.928: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00e0.1e81.636c

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate, now it has vtemplate

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:25:07.028: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered Loopback0

ip access-group 199 in

ip helper-address 172.16.24.118

no ip directed-broadcast

ip accounting output-packets

ip nat inside

no keepalive

peer default ip address pool default

compress mppc

ppp callback accept

ppp authentication chap pap ms-chap

ppp multilink

multilink max-links 2

end

*Mar  4 19:25:07.092: Vi1 CCP: Re-Syncing history using legacy method

*Mar  4 19:25:07.108: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk AAA, now it has vtemplate/AAA

*Mar  4 19:25:07.108: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:25:07.108: Vi1 VTEMPLATE: Clone from AAA

interface Virtual-Access1

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

end

*Mar  4 19:25:07.120: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (3979277251): Port='Async54' list='' service=NET

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3979277251) send AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3979277251) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM (3979277251) found list "default"

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3979277251) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:25:07.124: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:25:07.124: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR (3979277251): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:25:07.124: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start CCP?

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (1524934880): Port='Async54' list='' service=NET

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1524934880) send AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.124: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1524934880) send AV protocol=ccp

*Mar  4 19:25:07.128: AAA/AUTHOR/FSM (1524934880) found list "default"

*Mar  4 19:25:07.128: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (1524934880) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:25:07.128: AAA/AUTHOR (1524934880): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start CCP

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.128: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:25:07.236: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:25:07.236: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:07.236: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:25:08.120: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:25:10.124: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:25:10.220: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.316: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP Vi1 (2714455877): Port='Async54' list='' service=NET

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (2714455877) send AV service=ppp

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (2714455877) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (2714455877) send AV addr*10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP (2714455877) found list "default"

*Mar  4 19:25:10.316: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (2714455877) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:25:10.316: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:25:10.320: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.320: AAA/AUTHOR (2714455877): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:25:10.320: Vi1 AAA/PER-USER: processing author params.

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 54       timeout          Async         00:00:17  00:00:01

As54         timeout          PPP           00:00:10  00:00:01

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:10  00:00:08

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 54       timeout          Async         00:00:27  00:00:11

As54         timeout          PPP           00:00:20  00:00:11

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:20  00:00:18

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line tty 54, service Async

Active time 00:00:49, Idle time 00:00:34

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 54, running PPP on As54

Location: MICA V.90 modems

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: No Flush-at-Activation, Hardware Flowcontrol In

Hardware Flowcontrol Out, Modem Callout, Modem RI is CD

Line usable as async interface, ARAP Permitted

Integrated Modem

Modem State: Ready

User: timeout, line As54, service PPP

Active time 00:00:43, Idle time 00:00:34

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

IP: Local 10.1.1.1

Counts: 35 packets input, 824 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

22 packets output, 517 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:00:43, Idle time 00:00:41

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:45  00:00:18

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP, CCP

Idle timer 60 secs, idle 41 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 24 packets input, 546 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

19 packets output, 167 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 54       timeout          -         -         -

As54         timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:05

*Mar  4 19:26:10.320: Vi1 PPP: Idle timeout, dropping connection

*Mar  4 19:26:10.320: As54 AAA/ACCT: non-ISDN xmit 50000 recv 28800 hwidb 613360C8 ttynum 54

*Mar  4 19:26:10.320: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Async54:

task_id=10 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.3 disc-cause=4

disc-cause-ext=1021 pre-bytes-in=184 pre-bytes-out=330 pre-paks-in=7 pre-paks-out=11

bytes_in=613 bytes_out=187 paks_in=27 paks_out=11 pre-session-time=4 elapsed_time=63

nas-rx-speed=28800 nas-tx-speed=50000

*Mar  4 19:26:10.320: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:26:10.324: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down

*Mar  4 19:26:10.324: Vi1 VTEMPLATE: Free vaccess

*Mar  4 19:26:10.328: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:26:10.376: Mica Modem(1/29): State Transition to Terminating

*Mar  4 19:26:10.436: Mica Modem(1/29): State Transition to Idle

*Mar  4 19:26:10.436: Mica Modem(1/29): Went onhook

*Mar  4 19:26:10.436: CSM_PROC_IC5_OC6_CONNECTED: CSM_EVENT_MODEM_ONHOOK at slot 1,

port 29

*Mar  4 19:26:10.440: VDEV_DEALLOCATE: slot 1 and port 29 is deallocated

*Mar  4 19:26:10.440: ISDN Se0:23: Event: Hangup call to call id 0x3E

*Mar  4 19:26:10.440: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:26:10.440:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:26:10.488: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x0A

*Mar  4 19:26:10.496: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x800A

*Mar  4 19:26:10.528: TAC+: (2047544826): received acct response status = SUCCESS

*Mar  4 19:26:11.180: VTEMPLATE: Clean up dirty vaccess queue, size 1

*Mar  4 19:26:11.180: Vi1 VTEMPLATE: Found a dirty vaccess clone with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:26:11.180: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:26:11.180: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#2

interface Virtual-Access1

default ppp timeout idle 60

default timeout absolute 1 30

end

*Mar  4 19:26:11.200: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:26:11.216: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk AAA with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:26:11.216: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:26:11.216: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#15

interface Virtual-Access1

default multilink max-links 2

default ppp multilink

default ppp authentication chap pap ms-chap

default ppp callback accept

default compress mppc

default peer default ip address pool default

default keepalive

default ip nat inside

default ip accounting output-packets

default ip directed-broadcast

default ip helper-address 172.16.24.118

default ip access-group 199 in

default ip unnumbered Loopback0

default encap ppp

default ip address

end

*Mar  4 19:26:11.304: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:26:11.324: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk vtemplate with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:26:11.324: Vi1 VTEMPLATE: Add vaccess to recycle queue, queue SIZE=1

*Mar  4 19:26:11.324: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to down

*Mar  4 19:26:11.460: Mica Modem(1/29): State Transition to Terminating

*Mar  4 19:26:11.520: Mica Modem(1/29): State Transition to Idle

*Mar  4 19:26:12.200: %CALLRECORD-3-MICA_TERSE_CALL_REC: DS0 slot/contr/chan=2/0/18,

slot/port=1/29, call_id=3E, userid=timeout, ip=10.1.1.3, calling=(n/a), called=4085703932,

std=K56Flx, prot=LAP-M, comp=V.42bis both, init-rx/tx b-rate=28800/50000, finl-rx/tx

b-rate=28800/50000, rbs=0, d-pad=6 dB, retr=0, sq=3, snr=34, rx/tx chars=918/1138, bad=5,

rx/tx ec=35/47, bad=0, time=90, finl-state=Steady, disc(radius)=Idle Timeout/Idle Timeout,

disc(modem)=DF03 Tx (host to line) data flushing - OK/Requested by host/DTR dropped

*Mar  4 19:26:12.320: As54 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

仮想プロファイルを使用 しない非同期コール

次は、仮想プロファイル対応がない非同期コールです。仮想プロファイルを使用せず、仮想アクセスインターフェイスがないため、ppp timeout idle コマンドの代わりに dialer idle-timeout コマンドが使用されています。また、ユーザごとのタイムアウトを作成し、同時にコマンドのnoバージョンも表示されます。ユーザーごとのタイマーコマンドは即座にインストールされ、コマンドのnoバージョンは、ユーザーが切断すると処理されるインターフェイスにキューイングされます。

*Mar  4 19:30:28.420: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x06

*Mar  4 19:30:28.420:         Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar  4 19:30:28.420:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:30:28.420:         Called Party Number i = 0xC1, '4085703932'

*Mar  4 19:30:28.420: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:30:28.420:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:30:28.424: ISDN Se0:23: TX ->  ALERTING pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:30:28.424: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x40, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar  4 19:30:28.424: VDEV_ALLOCATE: slot 1 and port 2 is allocated.

*Mar  4 19:30:28.424: EVENT_FROM_ISDN:(0040): DEV_INCALL at slot 1 and port 2

*Mar  4 19:30:28.424: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 1, port 2

*Mar  4 19:30:28.424: Mica Modem(1/2): Configure(0x1 = 0x0)

*Mar  4 19:30:28.424: Mica Modem(1/2): Configure(0x23 = 0x0)

*Mar  4 19:30:28.424: Mica Modem(1/2): Call Setup

*Mar  4 19:30:28.552: Mica Modem(1/2): State Transition to Call Setup

*Mar  4 19:30:28.552: Mica Modem(1/2): Went offhook

*Mar  4 19:30:28.552: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 1, port 2

*Mar  4 19:30:28.552: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:30:28.604: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x06

*Mar  4 19:30:28.604: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x6122CFCC, call_id=0x40, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar  4 19:30:28.604: EVENT_FROM_ISDN:(0040): DEV_CONNECTED at slot 1 and port 2

*Mar  4 19:30:28.604: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED

at slot 1, port 2

*Mar  4 19:30:28.604: Mica Modem(1/2): Link Initiate

*Mar  4 19:30:29.692: Mica Modem(1/2): State Transition to Connect

*Mar  4 19:30:34.888: Mica Modem(1/2): State Transition to Link

*Mar  4 19:30:46.408: Mica Modem(1/2): State Transition to Trainup

*Mar  4 19:30:49.612: Mica Modem(1/2): State Transition to EC Negotiating

*Mar  4 19:30:50.156: Mica Modem(1/2): State Transition to Steady State

*Mar  4 19:30:50.592: AAA: parse NAME=tty27 idb TYPE=10 tty=27

*Mar  4 19:30:50.592: AAA: NAME=tty27 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=27 channel=0

*Mar  4 19:30:50.592: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:30:50.592: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:30:51.792: As27 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

*Mar  4 19:30:51.792: As27 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:30:51.792: As27 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:30:57.468: As27 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:30:57.468: As27 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:30:57.564: As27 CHAP: I RESPONSE id 1 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:30:57.564: AAA: parse NAME=Async27 idb TYPE=10 tty=27

*Mar  4 19:30:57.564: AAA: NAME=Async27 flags=0x11 TYPE=4 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=27 channel=0

*Mar  4 19:30:57.564: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:30:57.564: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:30:57.564: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:30:57.564: RADIUS: Initial Transmit Async27 id 3 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 92

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 5 6 0000001B

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 61 6 00000000

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 3 19 01E5C3F6

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:30:57.564:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:30:57.572: RADIUS: Received from id 3 172.16.24.117:1645,

Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:30:57.572:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:30:57.572: As27 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP As27 (1969884263): Port='Async27' list=''

service=NET

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP: As27 (1969884263) send AV service=ppp

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP: As27 (1969884263) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP (1969884263) found list "default"

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR/LCP: As27 (1969884263) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:30:57.572: AAA/AUTHOR (1969884263): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:30:57.572: As27 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:30:57.572: As27 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:30:57.572: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'interface Async27'

*Mar  4 19:30:57.576: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:30:57.576: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'timeout absolute 1 30'

*Mar  4 19:30:57.580: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:30:57.580: As27 AAA/AUTHOR: enqueue peruser LCP txt=interface Async27

no timeout absolute

*Mar  4 19:30:57.580: As27 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:30:57.580: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'interface Async27'

*Mar  4 19:30:57.584: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:30:57.584: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'dialer idle-timeout 60'

*Mar  4 19:30:57.588: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:30:57.588: As27 AAA/AUTHOR: enqueue peruser LCP txt=interface Async27

no dialer idle-timeout

*Mar  4 19:30:57.588: As27 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

*Mar  4 19:30:57.588: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Async27, List ""

*Mar  4 19:30:57.588: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:30:57.692: As27 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM As27 (2088523207): Port='Async27' list=''

service=NET

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM: As27 (2088523207) send AV service=ppp

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM: As27 (2088523207) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM (2088523207) found list "default"

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR/FSM: As27 (2088523207) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:30:57.692: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:30:57.692: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.6

*Mar  4 19:30:57.692: AAA/AUTHOR (2088523207): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:30:57.692: As27 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:30:57.784: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:30:57.788: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:30:57.788: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.6

*Mar  4 19:30:57.788: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:30:57.788: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:31:00.792: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.884: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.884: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:31:00.884: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.884: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:31:00.888: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.6, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.6, we want 10.1.1.6

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:31:00.984: As27 AAA/PER-USER: processing author params.

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

tty 27       timeout          Async         00:00:23  00:00:04

As27         timeout          PPP           00:00:22  00:00:20

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line tty 27, service Async

Active time 00:00:28, Idle time 00:00:08

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 27, running PPP on As27

Location: MICA V.90 modems

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: No Flush-at-Activation, Hardware Flowcontrol In

Hardware Flowcontrol Out, Modem Callout, Modem RI is CD

Line usable as async interface, ARAP Permitted

Integrated Modem

Modem State: Ready

User: timeout, line As27, service PPP

Active time 00:00:27, Idle time 00:00:25

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:01:09  00:00:34

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA), IPCP

Dialer: Connected, inbound

Idle timer 60 secs, idle 25 secs

Type is IN-BAND ASYNC, group Async27

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.6

Counts: 31 packets input, 1642 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

15 packets output, 347 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 27       timeout          -         -         -

As27         timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:22

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

tty 27       timeout          -         -         -

As27         timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:07

access-3#

*Mar  4 19:31:53.824: Mica Modem(1/2): State Transition to Terminating

*Mar  4 19:31:53.884: Mica Modem(1/2): State Transition to Idle

*Mar  4 19:31:53.884: Mica Modem(1/2): Went onhook

*Mar  4 19:31:53.884: CSM_PROC_IC5_OC6_CONNECTED: CSM_EVENT_MODEM_ONHOOK at slot 1, port 2

*Mar  4 19:31:53.884: VDEV_DEALLOCATE: slot 1 and port 2 is deallocated

*Mar  4 19:31:53.888: ISDN Se0:23: Event: Hangup call to call id 0x40

*Mar  4 19:31:53.888: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:31:53.888:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:31:53.940: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x06

*Mar  4 19:31:53.952: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x8006

*Mar  4 19:31:55.792: As27 AAA/ACCT: non-ISDN xmit 50000 recv 28800 hwidb 611CEBC0 ttynum 27

*Mar  4 19:31:55.792: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Async27:

task_id=12 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.6 disc-cause=4

disc-cause-ext=1021 pre-bytes-in=135 pre-bytes-out=176 pre-paks-in=5 pre-paks-out=6

bytes_in=1480 bytes_out=171 paks_in=25 paks_out=9 pre-session-time=6 elapsed_time=58

nas-rx-speed=28800 nas-tx-speed=50000

*Mar  4 19:31:55.792: As27 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:31:55.792: As27 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:31:55.792: As27 AAA/AUTHOR: down_event: peruser LCP txt=interface Async27

no timeout absolute

*Mar  4 19:31:55.796: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'interface Async27'

*Mar  4 19:31:55.800: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:31:55.800: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'no timeout absolute'

*Mar  4 19:31:55.804: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:31:55.804: As27 AAA/AUTHOR: free peruser LCP txt=interface Async27

no timeout absolute

*Mar  4 19:31:55.804: As27 AAA/AUTHOR: down_event: peruser LCP txt=interface Async27

no dialer idle-timeout

*Mar  4 19:31:55.804: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'interface Async27'

*Mar  4 19:31:55.808: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:31:55.808: As27 AAA/AUTHOR: Parse 'no dialer idle-timeout'

*Mar  4 19:31:55.812: As27 AAA/AUTHOR: Parse returned ok (0)

*Mar  4 19:31:55.812: As27 AAA/AUTHOR: free peruser LCP txt=interface Async27

no dialer idle-timeout

*Mar  4 19:31:56.016: TAC+: (3633056702): received acct response status = SUCCESS

*Mar  4 19:32:00.308: %CALLRECORD-3-MICA_TERSE_CALL_REC: DS0 slot/contr/chan=2/0/18,

slot/port=1/2, call_id=40, userid=timeout, ip=10.1.1.6, calling=(n/a), called=4085703932,

std=K56Flx, prot=LAP-M, comp=V.42bis both, init-rx/tx b-rate=28800/50000, finl-rx/tx

b-rate=28800/50000, rbs=0, d-pad=6 dB, retr=0, sq=3, snr=28, rx/tx chars=1727/995, bad=2,

rx/tx ec=31/36, bad=0, time=84, finl-state=Steady, disc(radius)=Idle Timeout/Idle Timeout,

disc(modem)=DF03 Tx (host to line) data flushing - OK/Requested by host/DTR dropped

仮想プロファイルを使用しないマルチリンク シングル チャネル ISDN コール

次は、仮想プロファイルを使用しない場合のマルチリンク ISDN コールです。マルチリンク コールは 仮想アクセスインターフェイスを作成するので、タイマーは容易に設定できます。

*Mar  4 19:41:12.208: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x08

*Mar  4 19:41:12.212:         Bearer Capability i = 0x8890

*Mar  4 19:41:12.212:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:41:12.212:         Calling Party Number i = '!', 0x80, '4085551200'

*Mar  4 19:41:12.212:         Called Party Number i = 0xA1, '4085703930'

*Mar  4 19:41:12.212: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8008

*Mar  4 19:41:12.212:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:41:12.224: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x8008

*Mar  4 19:41:12.224:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:41:12.296: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x08

*Mar  4 19:41:12.536: Se0:18 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:41:12.536: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:41:14.536: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:41:14.552: Se0:18 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:41:14.552: Se0:18 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:41:14.584: Se0:18 CHAP: I RESPONSE id 1 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:41:14.964: Se0:18 CHAP: I RESPONSE id 1 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:41:14.964: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:41:14.964: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:41:14.964: AAA: parse NAME= idb TYPE=-1 tty=-1

*Mar  4 19:41:14.964: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:41:14.964: RADIUS: Initial Transmit Serial0:18 id 4 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 104

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 5 6 00004E32

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 61 6 00000002

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 31 12 34303835

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 3 19 012C4E14

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:41:14.964:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:41:14.972: RADIUS: Received from id 4 172.16.24.117:1645, Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:41:14.972:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18 (4039479425): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (4039479425) send AV service=ppp

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (4039479425) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP (4039479425) found list "default"

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (4039479425) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR (4039479425): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18: Per-user interface config created:

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

*Mar  4 19:41:14.976: Se0:18 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Serial0:18, List ""

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP Se0:18 (1966034416): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP: Se0:18 (1966034416) send AV service=ppp

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP: Se0:18 (1966034416) send AV protocol=multilink

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP (1966034416) found list "default"

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR/MLP: Se0:18 (1966034416) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:41:14.976: AAA/AUTHOR (1966034416): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:41:14.976: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00e0.1e81.636c

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk dialer, now it has dialer

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk AAA, now it has dialer/AAA

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:41:14.980: Vi1 VTEMPLATE: Clone from AAA

interface Virtual-Access1

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

end

*Mar  4 19:41:14.996: Vi1 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:41:14.996: AAA/AUTHOR/MLP Vi1: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:41:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (921779905): Port='Serial0:18' list='' service=NET

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (921779905) send AV service=ppp

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (921779905) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM (921779905) found list "default"

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (921779905) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:41:15.000: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:41:15.000: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR (921779905): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:41:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:41:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start CDPCP?

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (3065122210): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3065122210) send AV service=ppp

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3065122210) send AV protocol=cdp

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM (3065122210) found list "default"

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (3065122210) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:41:15.000: AAA/AUTHOR (3065122210): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:41:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start CDPCP

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

Se0:18       timeout          PPP           00:00:19  00:00:00

Vi1          timeout          PPP   Bundle  00:00:19  00:00:20

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:25, Idle time 00:00:00

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, CHAP (<- AAA)

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1

Access list (I/O) is 199/not set

Bundle: Member of timeout/timeout, last input 00:00:00

Counts: 13 packets input, 279 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

23 packets output, 431 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 40 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP Bundle

Active time 00:00:25, Idle time 00:00:26

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:01:04  00:00:33

PPP: LCP Open, multilink Open

Idle timer 60 secs, idle 26 secs

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Type is IN-BAND SYNC, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1

Access list (I/O) is 199/not set

Bundle: First link of timeout/timeout, 1 link, last input 00:00:27

Counts: 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

13 packets output, 236 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:30

access-3#

*Mar  4 19:42:14.996: Vi1 PPP: Idle timeout, dropping connection

*Mar  4 19:42:14.996: Vi1 VTEMPLATE: Free vaccess

*Mar  4 19:42:14.996: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:42:15.000: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:42:15.004: Se0:18 AAA/ACCT: ISDN xmit 64000 recv 64000 hwidb 612048BC

*Mar  4 19:42:15.004: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Serial0:18:

task_id=13 timezone=PST service=ppp mlp-links-max=1 mlp-links-current=1

mlp-sess-id=0 disc-cause=18 disc-cause-ext=1046 pre-bytes-in=125 pre-bytes-out=99

pre-paks-in=4 pre-paks-out=4 bytes_in=228 bytes_out=436 paks_in=15 paks_out=26

pre-session-time=3 elapsed_time=60 nas-rx-speed=64000 nas-tx-speed=64000

*Mar  4 19:42:15.008: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x8008

*Mar  4 19:42:15.008:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:42:15.060: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x08

*Mar  4 19:42:15.072: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x8008

*Mar  4 19:42:15.212: TAC+: (2571416724): received acct response status = SUCCESS

*Mar  4 19:42:15.500: VTEMPLATE: Clean up dirty vaccess queue, size 1

*Mar  4 19:42:15.500: Vi1 VTEMPLATE: Found a dirty vaccess clone with dialer/AAA

*Mar  4 19:42:15.500: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:42:15.500: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#2

interface Virtual-Access1

default ppp timeout idle 60

default timeout absolute 1 30

end

*Mar  4 19:42:15.516: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:42:15.536: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk AAA with dialer/AAA

*Mar  4 19:42:15.536: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk dialer with dialer/AAA

*Mar  4 19:42:15.536: Vi1 VTEMPLATE: Add vaccess to recycle queue, queue SIZE=1

仮想プロファイルを使用しない非マルチリンク シングル チャネル ISDN コール

次は、仮想プロファイルを使用しない場合の、非マルチリンク シングルチャネル ISDN コールです。この例では、Cisco IOS 11.3(8.2)AA を使用しているので、これらのタイマーは正しく設定されます。ただし、この原因となる設定コマンドは作成されていないことに注意してください。the timers were set internally in the code.

*Mar  4 19:43:00.404: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x0E

*Mar  4 19:43:00.404:         Bearer Capability i = 0x8890

*Mar  4 19:43:00.404:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:43:00.404:         Calling Party Number i = '!', 0x80, '4085551200'

*Mar  4 19:43:00.404:         Called Party Number i = 0xA1, '4085703930'

*Mar  4 19:43:00.404: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x800E

*Mar  4 19:43:00.408:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:43:00.416: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x800E

*Mar  4 19:43:00.416:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:43:00.488: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x0E

*Mar  4 19:43:00.720: Se0:18 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:43:00.720: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:43:02.744: Se0:18 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:43:02.744: Se0:18 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:43:02.776: Se0:18 CHAP: I RESPONSE id 2 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:43:02.776: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:43:02.776: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:43:02.776: AAA: parse NAME= idb TYPE=-1 tty=-1

*Mar  4 19:43:02.780: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:43:02.780: RADIUS: Initial Transmit Serial0:18 id 5 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 104

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 5 6 00004E32

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 61 6 00000002

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 31 12 34303835

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 3 19 02AE5572

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:43:02.780:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:43:02.784: RADIUS: Received from id 5 172.16.24.117:1645, Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:43:02.784:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18 (900316608): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (900316608) send AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (900316608) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP (900316608) found list "default"

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (900316608) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR (900316608): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Serial0:18, List ""

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM Se0:18 (3608739008): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3608739008) send AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3608739008) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM (3608739008) found list "default"

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3608739008) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:43:02.788: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:43:02.788: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:43:02.788: AAA/AUTHOR (3608739008): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:43:02.788: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start CDPCP?

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM Se0:18 (3955392150): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3955392150) send AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3955392150) send AV protocol=cdp

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM (3955392150) found list "default"

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR/FSM: Se0:18 (3955392150) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:43:02.792: AAA/AUTHOR (3955392150): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:43:02.792: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: We can start CDPCP

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:43:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:43:02.808: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: Check for unauthorized mandatory AV's

*Mar  4 19:43:02.808: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.808: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: Succeeded

*Mar  4 19:43:02.816: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP Se0:18 (2267743837): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP: Se0:18 (2267743837) send AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP: Se0:18 (2267743837) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP: Se0:18 (2267743837) send AV addr*10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP (2267743837) found list "default"

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR/IPCP: Se0:18 (2267743837) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:43:02.816: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:43:02.816: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.816: AAA/AUTHOR (2267743837): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:43:02.816: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:43:02.820: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.820: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:43:02.820: Se0:18 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.3,

we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:43:02.824: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:43:02.824: Se0:18 AAA/PER-USER: processing author params.

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

Se0:18       timeout          PPP           00:00:19  00:00:19

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:37

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/33/36 ms

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:57

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:38, Idle time 00:00:10

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:51  00:00:49

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA), IPCP, CDPCP

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 10 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 51 packets input, 2104 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

58 packets output, 2233 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 45 interface resets

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:45, Idle time 00:00:17

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:44  00:00:42

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA), IPCP, CDPCP

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 17 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 52 packets input, 2120 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

59 packets output, 2249 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 45 interface resets

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/40 ms

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:01:02, Idle time 00:00:04

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:27  00:00:55

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA), IPCP, CDPCP

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 4 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 60 packets input, 2688 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

67 packets output, 2817 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 45 interface resets

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:21

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:07

access-3#

*Mar  4 19:44:33.788: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x800E

*Mar  4 19:44:33.788:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:44:33.840: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x0E

*Mar  4 19:44:33.852: Se0:18 AAA/ACCT: ISDN xmit 64000 recv 64000 hwidb 612048BC

*Mar  4 19:44:33.852: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Serial0:18:

task_id=14 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.3 disc-cause=5

disc-cause-ext=1100 pre-bytes-in=101 pre-bytes-out=102 pre-paks-in=5 pre-paks-out=5

bytes_in=2258 bytes_out=2276 paks_in=38 paks_out=38 pre-session-time=2 elapsed_time=91

nas-rx-speed=64000 nas-tx-speed=64000

*Mar  4 19:44:33.852: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x800E

*Mar  4 19:44:33.856: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:44:33.856: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:44:34.060: TAC+: (3492368360): received acct response status = SUCCESS

仮想プロファイルを使用する非マルチリンク シングル チャネル ISDN コール

次は、同じ非マルチリンクシングル チャネル ISDN ユーザですが、今度は仮想プロファイルに対応しています。マルチリンクがネゴシエートされない場合でも、仮想アクセスインターフェイスは作成され、設定コマンドが作成されてタイマーを設定します。

*Mar  4 19:45:00.480: ISDN Se0:23: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x0C

*Mar  4 19:45:00.480:         Bearer Capability i = 0x8890

*Mar  4 19:45:00.480:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:45:00.480:         Calling Party Number i = '!', 0x80, '4085551200'

*Mar  4 19:45:00.480:         Called Party Number i = 0xA1, '4085703930'

*Mar  4 19:45:00.480: ISDN Se0:23: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x800C

*Mar  4 19:45:00.480:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:45:00.492: ISDN Se0:23: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x800C

*Mar  4 19:45:00.492:         Channel ID i = 0xA98393

*Mar  4 19:45:00.564: ISDN Se0:23: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x0C

*Mar  4 19:45:00.804: Se0:18 PPP: Treating connection as a callin

*Mar  4 19:45:00.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:45:02.804: Se0:18 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:45:02.828: Se0:18 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  4 19:45:02.828: Se0:18 CHAP: O CHALLENGE id 3 len 26 from "STACK"

*Mar  4 19:45:02.860: Se0:18 CHAP: I RESPONSE id 3 len 30 from "timeout"

*Mar  4 19:45:02.860: AAA: parse NAME=Serial0:18 idb TYPE=12 tty=-1

*Mar  4 19:45:02.860: AAA: NAME=Serial0:18 flags=0x51 TYPE=1 shelf=0 slot=0

adapter=0 port=0 channel=18

*Mar  4 19:45:02.860: AAA: parse NAME= idb TYPE=-1 tty=-1

*Mar  4 19:45:02.860: RADIUS: ustruct sharecount=1

*Mar  4 19:45:02.860: RADIUS: Initial Transmit Serial0:18 id 6 172.16.24.117:1645,

Access-Request, len 104

*Mar  4 19:45:02.860:         Attribute 4 6 AC101874

*Mar  4 19:45:02.860:         Attribute 5 6 00004E32

*Mar  4 19:45:02.860:         Attribute 61 6 00000002

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 1 11 74696D65

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 30 12 34303835

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 31 12 34303835

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 3 19 03D4E134

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:45:02.864:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:45:02.868: RADIUS: Received from id 6 172.16.24.117:1645, Access-Accept, len 50

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 6 6 00000002

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 7 6 00000001

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 27 6 0000005A

*Mar  4 19:45:02.868:         Attribute 28 6 0000003C

*Mar  4 19:45:02.868: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Authorize LCP

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18 (2825271150): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (2825271150) send AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (2825271150) send AV protocol=lcp

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP (2825271150) found list "default"

*Mar  4 19:45:02.868: AAA/AUTHOR/LCP: Se0:18 (2825271150) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:45:02.872: AAA/AUTHOR (2825271150): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:45:02.872: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.872: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV timeout=90

*Mar  4 19:45:02.872: Se0:18 AAA/AUTHOR/LCP: Processing AV idletime=60

*Mar  4 19:45:02.872: AAA/AUTHOR/LCP Se0:18: Per-user interface config created:

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

*Mar  4 19:45:02.872: Se0:18 CHAP: O SUCCESS id 3 len 4

*Mar  4 19:45:02.872: AAA/ACCT/NET/START User timeout, Port Serial0:18, List ""

*Mar  4 19:45:02.872: AAA/ACCT/NET: Found list "default"

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00e0.1e81.636c

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate, now it has vtemplate

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:45:02.872: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered Loopback0

ip access-group 199 in

ip helper-address 172.16.24.118

no ip directed-broadcast

ip accounting output-packets

ip nat inside

no keepalive

peer default ip address pool default

compress mppc

ppp callback accept

ppp authentication chap pap ms-chap

ppp multilink

multilink max-links 2

end

enabling payload compression on this interface.

*Mar  4 19:45:02.952: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk AAA, now it has vtemplate/AAA

*Mar  4 19:45:02.952: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 *****************

*Mar  4 19:45:02.952: Vi1 VTEMPLATE: Clone from AAA

interface Virtual-Access1

timeout absolute 1 30

ppp timeout idle 60

end

*Mar  4 19:45:02.976: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Mar  4 19:45:02.976: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  4 19:45:02.976: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): LCP succeeds trivially

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: (0): Can we start IPCP?

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM Vi1 (2657898442): Port='Serial0:18' list='' service=NET

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (2657898442) send AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (2657898442) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM (2657898442) found list "default"

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR/FSM: Vi1 (2657898442) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:45:02.980: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:45:02.980: RADIUS: Authorize IP address 0.0.0.0

*Mar  4 19:45:02.980: AAA/AUTHOR (2657898442): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/FSM: We can start IPCP

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=0.0.0.0

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:45:02.980: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Start.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP Vi1 (1804338759): Port='Serial0:18' list=''

service=NET

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (1804338759) send AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (1804338759) send AV protocol=ip

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (1804338759) send AV addr*10.1.1.3

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP (1804338759) found list "default"

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR/IPCP: Vi1 (1804338759) METHOD=RADIUS

*Mar  4 19:45:02.996: RADIUS: Using NAS default peer

*Mar  4 19:45:02.996: RADIUS: Authorize IP address 10.1.1.3

*Mar  4 19:45:02.996: AAA/AUTHOR (1804338759): Post authorization status = PASS_REPL

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV service=ppp

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Processing AV addr=10.1.1.3

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Authorization succeeded

*Mar  4 19:45:02.996: Vi1 AAA/AUTHOR/IPCP: Done.  Her address 10.1.1.3, we want 10.1.1.3

*Mar  4 19:45:03.004: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_UP

*Mar  4 19:45:03.004: Vi1 AAA/PER-USER: processing author params.

*Mar  4 19:45:03.996: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

Se0:18       timeout          PPP           00:00:11  00:00:10

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:00:11  00:00:10

access-3#show caller timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:15, Idle time 00:00:15

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 15 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 81 packets input, 3291 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

87 packets output, 3419 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 47 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:00:15, Idle time 00:00:15

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:01:13  00:00:44

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP

Idle timer 60 secs, idle 15 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 7 packets input, 370 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

19 packets output, 404 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:40

access-3#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/33/36 ms

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:58

access-3#show caller user timeout

User: timeout, line Se0:18, service PPP

Active time 00:00:34, Idle time 00:00:09

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- AAA)

Dialer: Connected to 4085551200, inbound

Idle timer 60 secs, idle 9 secs

Type is ISDN, group Serial0:23

IP: Local 10.1.1.1

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 88 packets input, 3843 bytes, 0 no buffer

11 input errors, 2 CRC, 3 frame, 0 overrun

94 packets output, 3971 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 47 interface resets

User: timeout, line Vi1, service PPP VDP

Active time 00:00:34, Idle time 00:00:09

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          00:01:30  00:01:00

Disconnect in:   00:00:54  00:00:50

PPP: LCP Open, multilink Closed, CHAP (<- none), IPCP

Idle timer 60 secs, idle 9 secs

IP: Local 10.1.1.1, remote 10.1.1.3

Access list (I/O) is 199/not set

Counts: 14 packets input, 922 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

33 packets output, 956 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

access-3#show caller timeout

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:42

access-3#show caller timeouts

Session   Idle      Disconnect

Line         User               Timeout   Timeout   User in

Se0:18       timeout          -         -         -

Vi1          timeout          00:01:30  00:01:00  00:00:22

access-3#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

Se0:18       timeout          PPP           00:01:22  00:00:57

Vi1          timeout          PPP   VDP     00:01:22  00:00:57

access-3#

*Mar  4 19:46:28.996: Vi1 PPP: Idle timeout, dropping connection

*Mar  4 19:46:28.996: Se0:18 AAA/ACCT: ISDN xmit 64000 recv 64000 hwidb 612048BC

*Mar  4 19:46:28.996: AAA/ACCT/NET/STOP User timeout, Port Serial0:18:

task_id=15 timezone=PST service=ppp protocol=ip addr=10.1.1.3 disc-cause=4

disc-cause-ext=1021 pre-bytes-in=101 pre-bytes-out=102 pre-paks-in=5 pre-paks-out=5

bytes_in=1024 bytes_out=1036 paks_in=21 paks_out=21 pre-session-time=2 elapsed_time=86

nas-rx-speed=64000 nas-tx-speed=64000

*Mar  4 19:46:29.000: ISDN Se0:23: TX ->  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x800C

*Mar  4 19:46:29.000:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  4 19:46:29.000: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event IP_DOWN

*Mar  4 19:46:29.000: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down

*Mar  4 19:46:29.004: Vi1 VTEMPLATE: Free vaccess

*Mar  4 19:46:29.004: Vi1 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:46:29.052: ISDN Se0:23: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x0C

*Mar  4 19:46:29.064: ISDN Se0:23: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x800C

*Mar  4 19:46:29.064: Se0:18 AAA/AUTHOR/PER-USER: Event LCP_DOWN

*Mar  4 19:46:29.208: TAC+: (3109010012): received acct response status = SUCCESS

*Mar  4 19:46:29.580: VTEMPLATE: Clean up dirty vaccess queue, size 1

*Mar  4 19:46:29.580: Vi1 VTEMPLATE: Found a dirty vaccess clone with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:46:29.580: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:46:29.580: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#2

interface Virtual-Access1

default ppp timeout idle 60

default timeout absolute 1 30

end

*Mar  4 19:46:29.596: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:46:29.616: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk AAA with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:46:29.616: Vi1 VTEMPLATE: ************ UNCLONE VACCESS1 **************

*Mar  4 19:46:29.616: Vi1 VTEMPLATE: Unclone to-be-freed command#15

interface Virtual-Access1

default multilink max-links 2

default ppp multilink

default ppp authentication chap pap ms-chap

default ppp callback accept

default compress mppc

default peer default ip address pool default

default keepalive

default ip nat inside

default ip accounting output-packets

default ip directed-broadcast

default ip helper-address 172.16.24.118

default ip access-group 199 in

default ip unnumbered Loopback0

default encap ppp

default ip address

end

*Mar  4 19:46:29.704: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with no ip address

*Mar  4 19:46:29.720: Vi1 VTEMPLATE: Remove cloneblk vtemplate with vtemplate/AAA

*Mar  4 19:46:29.720: Vi1 VTEMPLATE: Add vaccess to recycle queue, queue SIZE=1

*Mar  4 19:46:30.000: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to down

関連情報

- ダイヤル テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems