内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

フローチャート

関連情報

概要

次のフローチャートは、フレームリレー トラフィック シェーピングを実装する場合のパケット フローを示しています。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

フローチャート

トラフィック シェーピングの詳細については、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2 メインラインの「ポリシングとシェーピングに関する概要」を参照してください。

このフローチャートで使用されている用語の定義は、次のとおりです。

- FIFO：先入れ先出し

- CQ：カスタム キューイング

- PQ：プライオリティ キューイング

関連情報

- フレームリレーのトラフィック シェーピングの詳細

- フレームリレー トラフィック シェーピング：トークン バケット フローチャート

- フレーム リレーの設定ガイド

- フレーム リレーのテクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems