目次

- 概要

- 前提条件

- 要件

- 使用するコンポーネント

- 表記法

- 背景説明

- IPVC 製品の情報

- コマンド出力

- MCU / EMP コンソールログ

- コンフィグ ファイル

- その他の情報

- パケットキャプチャ

- ビデオクライアントの情報

- ネットワークの構成図

概要

このドキュメントでは、Cisco IPVC トラブルシューティングのための情報収集方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する特別な要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IPVC シリーズ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。対象のネットワークが実稼働中である場合には、すべてのコマンドによる潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

Cisco IPVC 製品を含む Video ソリューションで問題が発生した場合に、トラブルシューティングに有効な情報の収集方法について説明します。

IPVC 製品の情報

1. コマンド出力

以下のコマンドが有効です。ただし、バージョンにより、異なっている可能性もございます。

- motFccErrorShow ： Interface での TX と RX のエラーを示します。

- sysLanStatusGet ： リンクの状態とスイッチとのネゴシエーションの結果を示します。

出力例

-> motFccErrorShow

value = 32 = 0x20 = ' '

0x67459b0 (tShell)

TxErr=0x0             RxBsy=0x0

0x67459b0 (tShell)

TxLc=0x0             TxUr=0x0             TxCsl=0x0             TxRl=0x0

0x67459b0 (tShell)

RxLg=0x0             RxNo=0x0             RxCrc=0x0             RxOv=0x0             RxLc=0x0 RxSh=0x0

0x67459b0 (tShell)

RxMem=0x0 RxPmblk=0x0 RxPbuf=0x0 RxPclBlk=0x0 TxPbuf=0x0 TxTbdErr=0x0

-> sysLanStatusGet

Link is Up, 100M Full Duplex.

Duplex Mode Auto Negotiation.

Speed Mode Auto Negotiation.

value = 30 = 0x1e

2. MCU / EMP コンソールログ

まずは、以下の手順（図1参照）で、GUI / WEB より debug レベルを設定します。

1. IPVC Administrator 画面にログイン

2. MCU を選択

3. Settings tab を選択

4. Advanced を押下

5. Commands... ボタンを押下

6. Advanced commands 画面の Available commands にて Notify level を選択

7. Available parameters の Debug レベルを変更（最高を推奨）

次に、問題を再現させて、CLI / Telnet 接続にてコンソールログを取得します。

3. コンフィグ ファイル

Export ボタン（図1参照）を押下して、コンフィグ ファイル（mcucfg.ini）を取得できます。

図1．IPVC 管理画面

※ 画像をクリックすると、大きく表示されます。

その他の情報

1. パケットキャプチャ

IPVC と通信している機器やクライアント端末との間のパケットキャプチャデータが、障害解析に有効な場合もあります。

2. ビデオクライアントの情報

IP Address や Hostname、OS の情報などについて調査ください。

また、特定のクライアントのみで発生している問題の場合は、発生していないクライアントとの差分も調査してください。

3. ネットワークの構成図

基本的に論理構成図で十分ですが、物理構成図が必要になる場合もあります。

テクニカルサポートトップへ

Updated：Jun 26, 2007

Document ID：1502062007