内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

プラットフォームのサポート

関連情報

概要

IP 通信の高密度音声ネットワーク モジュールは、WAN インターフェイス カード（WIC）と音声インターフェイス カード（VIC）の機能に対応できる優れた柔軟性とパワーを提供するモジュールです。mid-complexity による音声圧縮コーデックを用いた場合、最大 60 チャネルの同時音声コールが可能です。

IP コミュニケーション高密度デジタル音声/FAX ネットワーク モジュールには、次の機能があります。

- 高密度デジタル音声接続

- 高密度 WAN 接続

- アナログ音声接続

- ネットワーク モジュールのフォーム ファクタでの電話会議機能とトランスコーディング

ネットワークモジュールにより、企業、マネージドサービスプロバイダー、およびサービスプロバイダーは、デバイスをCisco® 2600XM、Cisco 2691、2811、2821、2851、Cisco 3700シリーズ、およびCisco 3800シリーズに0にに直接接続できますIP通信機能または純粋なトールバイパス用のアクセスルータ。接続するデバイスは次のとおりです。

- Public Switched Telephone Network（PSTN）

- 構内交換機（PBX）、キー システム、アナログ電話、ファックス機など、従来のテレフォニー機器

- WAN

IP コミュニケーション高密度デジタル音声/FAX ネットワーク モジュールは、音声、ビデオ、および統合データ（AVVID）IP テレフォニー環境のため、次の 2 つの異なるシスコ アーキテクチャ内で柔軟に動作します。

- Survivable Remote Site Telephony（SRST）を使用する Cisco CallManager システム

- Cisco CallManager Express

ネットワーク モジュールは、マルチサービス アクセス ルータ内のこれらの IP テレフォニー ソリューションと統合することで、フル サービス ブランチの顧客に完全な IP コミュニケーション ソリューションを提供することができます。

前提条件

要件

Voice over IP（VoIP）の基本的な概念および構成に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

製品番号

次の表では、高密度音声ネットワーク モジュールと対応する製品番号を掲載します。

ネットワーク モジュール

製品番号

NM-HDV-1E1-12

高密度音声ネットワーク モジュール、音声/WAN インターフェイス カード（VWIC）-1MFT-E1 1 個とパケット音声 DSP モジュール（PVDM）-12 1 個付き

NM-HDV-1E1-30

高密度音声ネットワーク モジュール、VWIC-1MFT-E1 1 個と PVDM-12 3 個付き

NM-HDV-1E1-30E

高密度音声ネットワーク モジュール、VWIC-1MFT-E1 1 個と PVDM-12 5 個付き

NM-HDV-2E1-60

高密度音声ネットワーク モジュール、VWIC-2MFT-E1-DI 1 個と PVDM-12 5 個付き

NM-HDV-1T1-12

高密度音声ネットワーク モジュール、VWIC-1MFT-T1 1 個と PVDM-12 1 個付き

NM-HDV-1T1-24

高密度音声ネットワーク モジュール、VWIC-1MFT-T1 1 個と PVDM-12 2 個付き

NM-HDV-1T1-24E

高密度音声ネットワーク モジュール、VWIC-1MFT-T1 1 個と PVDM-12 4 個付き

NM-HDV-2T1-48

高密度音声ネットワーク モジュール、VWIC-2MFT-T1-DI 1 個と PVDM-12 4 個付き

NM-HDV-1J1-30

高密度音声ネットワーク モジュール、シングル ポート 30 チャネル J1 音声/Fax ネットワーク モジュール NM-HDV-1J1-30E 付き

NM-HDV-1J1-30E

高密度音声ネットワーク モジュール、シングル ポート 30 強化チャネル J1 音声/Fax ネットワーク モジュール NM-HDV-1J1-30E 付き

NM-HDV

高密度音声ネットワーク モジュール（VWIC なし、PVDM なし）

PVDM-12

12 チャネル パケット音声デジタル シグナル プロセッサ（DSP）モジュール

機能

この章では、高密度音声ネットワーク モジュールの機能を説明します。

シグナリング

必要な最小 Cisco IOS

T1 CAS

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1(1)、12.1(1)T

T1 ISDN PRI Q.SIG および Q.931

12.1(2)XH、12.1(3)T

E1 ISDN PRI Q.SIG

12.0(7)XK、12.1(2)T

E1 ISDN Q.931

12.1(2)XH、12.1(3)T

E1 R2

12.1(2)XH、12.1(3)T

- 1 または 2 ポートの T1 または E1 インターフェイスカード（VWIC）を搭載可能。

- VWIC を使用して物理インターフェイスを提供（1 および 2 ポートの T1 マルチフレックス トランク VWIC）（1 および 2 ポートの E1 マルチフレックス トランク VWIC）

- 各 PVDM-12 は、3 つの TI 549 DSP を搭載

- コーデック G.711、G.729a/b、G.726、fax（Medium-complexity）使用時、最大 12 チャネルの音声コールが可能

- コーデック G.729、G.728、G.723.1（High-complexity）使用時、最大 6 チャネルの音声コールが可能

- PVDM-12 は、NM-1HDV ネットワーク モジュール内の SIMM ソケットに装着

- NM-1HDV ネットワーク モジュールは 5 つの PVDM SIMM ソケットを装備

高密度ネットワーク モジュールを上から見た図

NM-HDV PVDM-12のDSP ID:ds0-groupまたはpri-groupを設定すると、タイムスロットはDSPチャネルに動的に割り当てられます。DSP の ID は、次のようになります。

- SIMM ソケット 4 の PVDM-12 の DSP は、id=0、1、2 です。

- SIMM ソケット 3 の PVDM-12 の DSP は、id=3、4、5 です。

- SIMM ソケット 2 の PVDM-12 の DSP は、id=6、7、8 です。

- SIMM ソケット 1 の PVDM-12 の DSP は、id=9、10、11 です。

- SIMM ソケット 0 の PVDM-12 の DSP は、id=12、13、14 です。

DSP の ID 情報を表示するには show voice dsp コマンドを発行します。

PVDM（パケット音声 DSP モジュール）

プラットフォームのサポート

この表では、プラットフォーム サポートの概要を示します。

IOS サポート^1

VG200

2600

2600XM

3620、3640

3631

3660

2691、3725、3745

Catalyst 4000 WS-X4604 AGM

NM-HDV-1E1-12

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

12.2(8)T1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

NM-HDV-1E1-30

12.1(5)XM1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

12.2(8)T1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

Not Supported

NM-HDV-1E1-30E

12.1(5)XM1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

12.2(8)T1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

Not Supported

NM-HDV-2E1-60

12.1(5)XM1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

12.2(8)T1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

Not Supported

NM-HDV-1T1-12

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

NM-HDV-1T1-24

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

Not Supported

NM-HDV-1T1-24E

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

Not Supported

NM-HDV-2T1-48

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

Not Supported

NM-HDV

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

Not Supported

PVDM-12

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

すべての IOS バージョン

Not Supported

1 Cisco IOS Plus 機能セットが必要です。

各プラットフォームでサポートされる NM-HDA

Platform

NM-HDA の最大許容可能数

2600/2600XM/2691

1

2811/2821/2851

1

3640/A

3

3660

6

3725

0

3745

4

3825

0

3845

4

注：提供されているCisco IOSバージョンは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能をサポートするために必要な最小バージョンです。フィーチャ、モジュール、インターフェイス カード、またはシャーシがサポートされている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンのリストを参照するには、Software Advisor ツール（登録ユーザ専用）を使用してください。

関連情報

- ボイス ハードウェア互換性マトリクス（Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx）

- Cisco ネットワーク モジュールのハードウェア インストール ガイド

- Cisco 高密度音声/Fax ネットワーク モジュール トラブルシューティング TechNotes

- Cisco 1 ポートおよび 2 ポート T1/E1 マルチフレックス音声/WAN インターフェイス カード

- Cisco IP コミュニケーション音声/Fax ネットワーク モジュール データシート

- IP コミュニケーション高密度デジタル音声/Fax ネットワーク モジュール

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems