内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、T1 個別線信号方式（CAS）を使用して、Cisco IOS® Gateway と MX/Alliance Turret System を統合するためのソリューションについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- T1-CAS

- 音声用 Cisco IOS ゲートウェイの設定方法

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

このトポロジを参照してください。

- IP Phone—>Cisco CallManager—H.323—>2851—T1CAS—>MX/Alliance Turret System

MX/Alliance T1 は Foreign Exchange Station（FXS）のループスタートおよび Super Frame（SF）/Alternate Mark Inversion（AMI）用に設定されています。 Cisco 2851 サービス統合型ルータの T1 コントローラを Foreign Exchange Office（FXO）のループスタートおよび SF/AMI 用に設定すると、IP Phone からタレットへのコールは正常に動作します。しかし、2851 は、MX/Alliance で使用されるシグナリングが標準的でないことが原因で、MX/Alliance からの着信通知を認識しません。

解決方法

Cisco IOS ゲートウェイの T1 コントローラと MX/Alliance タレット システムの間に RAD Vmux 2100 回線エミュレータ/転送デバイスを挿入します。Vmux 2100 は時分割多重（TDM）を IP に変換してから TDM に戻すため、MZ/Alliance を T1 FXS ループスタート、SF/AMI として設定したままで、Cisco IOS ゲートウェイ T1 コントローラを E&M の即時スタート、ESF/B8Z 用に設定することができます。

次のステップを実行します。

1. 製造元から提供されている手順に従って、Vmux 2100 を Cisco IOS ゲートウェイの T1 コントローラと MX/Alliance タレット システムに接続します。

2. 「トレーディング タレットのための Private Line Automatic Ringdown」で説明した手順を使用して、Cisco IOS ゲートウェイを設定します。

関連情報

- トレーディング タレットのための Private Line Automatic Ringdown

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems