内容

概要

Cisco Small Business VoIP ルータの内側のサーバをセットアップするには、どうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. Cisco Small Business VoIPルータの背後にサーバを設定するにはどうすればよいのですか。

A.

ポート フォワーディングは、ルータの内側のサーバを実行できるようにする方法です。ポート フォワーディングを実行すると、ルータの内側のコンピュータへの特定のポートがオープンになり、そのポートのすべての着信トラフィックが、そのサーバに直接送信されます。これは、ルータの内側のサーバをセットアップするために使用されます。

Linksys ルータにポート フォワーディングを設定する場合は、次の 2 つの手順を実行する必要があります。

1. サーバ PC に静的 IP アドレスを割り当てる

2. ルータにポート フォワーディングを設定する

以下に、ポート フォワーディングの設定例を示します。次の例では、FTP サーバを設定します。FTP は、ポート 20 および 21 を使用します。

注：サーバで使用されているサービス ポートを知っておくことが重要です。サーバで使用されているポートがわからない場合は、ユーザ ガイドを参照するか、開発者にお問い合わせください。

接続が安定するように、サーバとルータは有線で接続することを強く推奨します。

最も一般的なポート：

Web サーバ：80

FTP Server：20 および 21

POP3：110

SMTP：25

サーバ PC に静的 IP アドレスを割り当てる

サーバの IP アドレスが変わったり、サーバがルータから新しい IP アドレスを取得したりしないように、この手順を実行します。この記事では、ルータの LAN IP アドレスを 192.168.15.1 と想定しています。

サーバ PC に静的 IP アドレスを割り当てた後、ルータにポート フォワーディングを設定します。以下の手順に従ってください。

ルータにポート フォワーディングを設定する

ステップ 1：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については、ここをクリックしてください。

ステップ 2：

ルータの Web ベース セットアップ ページが表示されたら、[Applications & Gaming] をクリックします。

ステップ 3：

[Port Range Forward] をクリックします。[Application] に、設定するサーバの名前を入力します。[Start] フィールドと [End] フィールドに、そのサーバで使用するポート範囲を入力します。

ステップ 4：

[TCP] プロトコルと [UDP] プロトコルのどちらかを選択します。サーバで使用されているプロトコルがどちらかわからない場合は、[Both] を選択します。

ステップ 5：

[IP Address] フィールドを探し、サーバに割り当てた IP アドレスを入力して、[Enable] をクリックします。

ステップ 6：

クリック？.

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems