内容

概要

Cisco Small Business VoIP ルータのパスワードを変更するにはどうしたらよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. Cisco Small Business VoIPルータのパスワードを変更するにはどうすればよいのですか。

A.

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスすると、ルータのユーザ名とパスワードの入力を求めるログイン画面が表示されます。デフォルトのユーザ名とパスワードの「admin」は、セキュリティの目的で変更する必要があります。

ルータのパスワードは、次のために変更する必要があります。

- 不要なユーザがルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスするのを防ぐ。

- リモート管理を有効にする。

ルータのパスワードの変更

ステップ 1：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 2：

ルータの Web ベース セットアップ ページが表示されたら [Administration] をクリックします。

ステップ 3：

新しいパスワードを [Router Password] と [Re-enter to confirm] フィールドに入力します。

ステップ 4：

をクリックします。

注：ルータの Web ベース セットアップ ページに次回ログインするときに、新しいパスワードを使用します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems