内容

概要

ゲートキーパーまたはボーダー コントローラの代替として VCS を使用できますか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. VCSをゲートキーパーまたはボーダーコントローラの代替として使用できますか。

A.いいえ。H.323では、ゲートキーパーとして機能するユニット（TANDBERG VCS、TANDBERG Gatekeeper、TANDBERG Border Controllerなど）は、相互に代替として設定できます。1 つのユニットに障害が発生しても他が引き継げるので、コールのルーティングが正常に行われます。これには両方のユニットを同じ設定とするか、またはエンドポイントが代替ユニットを使用し始めるときにコール ルーティングを変更できるようにする必要があります。VCS、ゲートキーパー、ボーダー コントローラはすべて異なる製品ですので、同じ設定とすることはできず、代替ユニットとしても使用できません。

VCS の代替ユニットになれるのは他の VCS だけであり、ボーダー コントローラの代替ユニットになれるのは他のボーダー コントローラだけあり、ゲートキーパーの代替ユニットになれるのは他のゲートキーパーだけです。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems