内容

概要

SPAデバイスでsyslogを実行するにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. SPAデバイスでsyslogを実行するにはどうすればよいのですか。

A.

ステップ 1：

ここで SPA を設定して SIP メッセージをキャプチャするには、次の手順を実行します。

Linksysパートナーは、Linksys Partner Connectionからsyslogサーバツール(slogsrv.exe)をダウンロードできます。

ここで VARを入手するには、次の手順を実行します。

i.製品ユーティリティを参照してください。

ii.[Linksys Voice System]をクリックします。

iii.[SPA Utilities]をクリックします。

iv.SPAデバイスの[Syslog Server]をクリックします。

次に、SPに移動します。

- テクニカルツールを参照 してください

- SPAユーティリティをク リックします。

- 最後に、SPAデバイスの[ Syslog Server]をクリックします。

- このファイルをコンピュータに保存し、 実行します。

- DOSプロンプトウィンドウに 似た画面が表示されます。

- この画面を開いたままにして、次の手順に進みます。

ステップ 2：

SPA2002のWebベースセットアップページにアクセスします。手順については、[応答リンク]をクリックしてください。

ステップ 3：

[Admin Login]をクリックし、[System]をクリックします。[Optional Network Configuration]で、次のフィールドに値を入力します。

- Syslog Server:（syslog アプリケーションを実行するコンピュータの IP アドレス）

- Debug server:（syslog アプリケーションを実行するコンピュータの IP アドレス）

- デバッグレベル:3

ステップ 4：

次に、[Line 1]または[Line 2]（使用している回線に応じて）をクリックし、[Sip Debug Option]で[Full]を選択します。

ステップ 5：

をクリックします。

ステップ 6：

これでトラフィックが表示されるはずです。

手順 7：

エラーをキャプチャするには、syslogを実行したまま、問題が発生している時点までシナリオを再作成するだけです。すべての SIP メッセージをキャプチャしたら、ウィンドウを閉じます。

ステップ 8：

syslog アプリケーションが保存されている場所に移動します。syslog514.logを実行したばかりのsyslogメッセージを含むファイル（メモ帳）が存在する必要があります

手順 9：

コンピュータにsyslogファイルを保存した後、dosプロンプトを介してsyslogファイルにアクセスし、目的のポートでコマンドを実行すると、構文は次のようになります。

C:\Documents and Settings\>slogsrv -p 515

使用方法：slogsrv [-p port] [-o filename] [-t] [-h]

場所：

-p port：リスニングポートを指定。デフォルトは「514」

-o filename出力ファイル名、デフォルトsyslog.port.logを指定します。

-tローカルタイムスタンプをオンにして、syslogヘッダーを解析する

-hヘルプ

注：このオプションを使用すると、1台のコンピュータで複数のsyslogを実行して、複数のSPAデバイスをモニタできます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems