内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

コンソールと AUX ポートのケーブル

どの RJ-45 イーサネット ケーブルを使用するべきですか。

ハブ、スイッチ、ルータ、およびワークステーションへのケーブル

最も一般的なケーブル コネクタ

GBIC および SFP コネクタ

Catalyst 6500/6000 スイッチのコネクタとケーブル

Catalyst 5500/5000 のコネクタとケーブル

Catalyst 4500/4000 スイッチのコネクタとケーブル

Catalyst 3750 のコネクタとケーブル

Catalyst 3560/3560E のコネクタとケーブル

SFP モジュールのパッチ ケーブル

Catalyst 3550 のコネクタとケーブル

Catalyst 2970 のコネクタとケーブル

Catalyst 2950/2955 のコネクタとケーブル

Catalyst 2940 のコネクタとケーブル

Catalyst 2900/3500 XL のコネクタとケーブル

Catalyst スイッチ用の AC 電源装置、コネクタ、およびコード

Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチの電源装置とケーブル

Catalyst 5500/5000 シリーズ スイッチの電源装置とケーブル

Catalyst 4500/4000 シリーズ スイッチの電源装置とケーブル

Catalyst 2900/3500XL、2940、2950、3550 および 3750 シリーズ スイッチの電源装置とケーブル

RJ-21 と RJ-45 の間のピン配置

関連情報

概要

このドキュメントは、Catalyst 6500/6000、5500/5000、4500/4000 スイッチング モジュールと、Catalyst 2900/3500 XL、2940、2970、2950/2955、3550、3750 シリーズ固定構成スイッチのケーブルとコネクタに関するガイドです。これらのスイッチの AC 電源、コネクタ、コードについても説明します。

前提条件

要件

このドキュメントを効果的に使用するには、スイッチ/スーパーバイザ、スイッチング モジュール、電源装置の部品番号や型番を確認する必要があります。そのためには、目で確認するか、show module コマンドを発行します（可能な場合）。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

コンソールと AUX ポートのケーブル

各種の Catalyst スーパーバイザ エンジンは、コンソール ポートへの端末やモデムの接続に、ロール型ケーブルまたはストレート型ケーブルのいずれかを使用します。Catalyst シリーズ スイッチのコンソール ポートへの端末やモデムの接続方法については、次のドキュメントを参照してください。

- Catalyst スイッチのコンソール ポートに端末を接続する方法

- Catalyst スイッチのコンソール ポートへのモデムの接続

レイヤ 3（L3）スイッチまたはモジュール上の補助（AUX）ポートの動作はルータ上の AUX ポートとほぼ同じで、モデムを接続するために使用されます。AUX ポートへのモデムの接続方法についての詳細は、『モデム-ルータ間接続ガイド』を参照してください。

どの RJ-45 イーサネット ケーブルを使用するべきですか。

RJ-45 シールドなしツイスト ペア（UTP）イーサネット ケーブルの接続に関してよくある質問は、ロール型ケーブル、ストレート型ケーブル、クロスケーブルの識別方法とその使用対象についてです。これらのケーブルの違いを識別するには、『コンソールおよび補助ポートに関するケーブル接続ガイド』の「RJ-45 ケーブル接続のタイプ」セクションにある比較ガイドを使用してください。

ハブ、スイッチ、ルータ、およびワークステーションへのケーブル

クロス ケーブルとストレート ケーブルは、スイッチのポートやインターフェイスをネットワーク デバイスに接続するために使用します。これらのケーブル タイプそれぞれの使用対象を確認するには、次の表を調べてください。左側の列でデバイスを見つけ、一番上の行の別のデバイスと組み合わせます。これら 2 つのデバイスが交差したところが、それらを接続するために使用するケーブルの種類に該当します。

ハブ

最大 300 のアクセス ポイント グループ

ルータ

ワークステーション

ハブ

クロス

クロス

ストレート

ストレート

最大 300 のアクセス ポイント グループ

クロス

クロス

ストレート

ストレート

ルータ

ストレート

ストレート

クロス

クロス

ワークステーション

ストレート

ストレート

クロス

クロス

注：Cisco IOS®ソフトウェア（ネイティブ）を実行するCatalystスイッチのポートは、レイヤ2(L2)またはレイヤ3(L3)ポートとして機能するように設定できます。ルータ ポートとして動作するレイヤ 3 ポートから他のデバイスに RJ-45 ケーブルを接続する場合は、上記の表を使用してください。要約すると、ポートがレイヤ 2（スイッチ ポート）とレイヤ 3（ルータ ポート）のどちらのモードに設定されているかにかかわらず、使用するケーブルは変わりません。

最も一般的なケーブル コネクタ

次の図は、Catalyst スイッチで使用される最も一般的なケーブルの種類とコネクタを示しています。

RJ-45

RJ-21 Telco

10/100 または 10/100/1000 イーサネット ポートおよび 1000Base-T Gigabit Interface Converter（GBIC; ギガビット インターフェイス コンバータ）または Small Form Factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型フォーム ファクタ）GBIC ポートへの接続に使用されます。10/100/1000 イーサネット ポートには、4 対ツイストペア カテゴリ 5、5e または 6 のケーブルを使用する必要があります。

10/100BASE-TX RJ-21 Telco インターフェイスへの接続に使用されます。Category 5 UTP ケーブルをオス型の RJ-21 とともにします。

MT-RJ 光ファイバ

SC 光ファイバ

100Base-FX 光ファイバ ポートへの接続に使用されます。MT-RJ コネクタには、Multimode Fiber（MMF; マルチモード ファイバ）ケーブルを使用します。

100Base-FX、1000Base-SX、長波長/ロング ホール（LX/LH）および ZX 光ファイバ ポートまたは GBIC への接続に使用されます。MMF または Single-Mode Fiber（SMF; シングルモード ファイバ）光ファイバ ケーブルを使用します。

LC 光ファイバ

GigaStack

SFP 光ファイバ モジュール ポートへの接続に使用されます。

GigaStack GBIC ポートへの接続に使用されます。Cisco GigaStack テクノロジーでは、独自の GBIC とケーブルを使用しています。

StackWise

Catalyst 3750 スイッチの背面パネル上の StackWise ポートへの接続に使用されます。Cisco StackWise テクノロジーでは、独自のコネクタとケーブルを使用しています。

GBIC および SFP コネクタ

多くの Catalyst スイッチ、スーパーバイザ エンジンおよびスイッチング モジュールには、取り外し可能な Gigabit Interface Converter（GBIC）または Small Form Factor Pluggable（SFP）タイプのコネクタが付いています。次の図は、Catalystスイッチで使用される最も一般的なGBICおよびSFPコネクタの一部を示しています。

注：Catalyst 2950スイッチはデモ用に使用されます。

1000Base-X

1000Base-T

SC 光ファイバ コネクタと MMF または SMF ケーブルを使用します。部品番号：WS-G5484 (1000Base-SX GBIC) WS-G5486 (1000Base-LX/LH GBIC) WS-G5487 (1000Base-ZX GBIC)

RJ-45 コネクタおよびケーブルを使用します。部品番号：WS-G5483 (1000Base-T GBIC)

WS-X3500-XL GigaStack GBIC

SFP モジュール

Cisco Gigastack コネクタおよびケーブルを使用します。部品番号:WS-X3500-XL (GigaStack GBIC)

1000Base-T SFP 用の LC 光ファイバ コネクタまたは RJ-45 を使用します。部品番号：GLC-T (1000Base-T SFP) GLC-SX-MM (1000Base-SX SFP) GLC-LH-SM (1000Base-LX/LH SFP) GLC-ZX-SM (1000Base-ZX)

GBIC と SFP のサポートは、プラットフォームやソフトウェア バージョンに依存します。ギガビット イーサネットのシステム要件は、GBIC のシステム要件、Coarse Wave Division Multiplexer（CWDM; 低密度波長分割多重化）GBIC、Gigastack GBIC、および SFP のシステム要件同様、次のドキュメントを参照してください。

- Catalyst スイッチへのギガビット イーサネットの実装に関するシステム要件

- Catalyst GigaStack GBICインストールガイド

- 1000BASE-T GBIC インストール ノート

- ギガビット インターフェイス コンバータ（GBIC）モジュールと Small Form-Factor Pluggable（SFP）GBIC モジュールのインストール情報および仕様

Catalyst 6500/6000 スイッチのコネクタとケーブル

スイッチのシャーシとスイッチング モジュールの部品番号を確認します。次の表を使用して、使用されるコネクタおよびケーブルの種類と部品番号を照合します。

注：このガイドでは、Catalyst 6000オプティカルサービスモジュール(OSM)のケーブルや、FlexWANカードのポートアダプタケーブルについては説明しません。

OSM のケーブル配線や仕様については、『オプティカル サービス モジュールのインストレーションと確認に関するメモ』を参照してください。

FlexWANポートアダプタに関する情報は、『FlexWANおよび拡張FlexWANモジュールインストールガイド』を参照してください。

スイッチング モジュールの部品番号

コネクタ タイプ

ケーブルの説明

WS-X6148-RJ45V WS-X6248-RJ45 WS-X6348-RJ45 WS-X6348-RJ45V WS-X 6548-RJ45 10/100または10/100インライン電源イーサネットポートWS-X6148-GE-TX WS-X6148V-GE-WS-X 6548-GE-TX WS-X6548V-GE-TX 10/100/1000または10/100/1000インライン電源イーサネットポート(1000Base-T) WS-X6748-GE-TX 48イーサネットポートSupervisor 720でのみ使用)

RJ-45（10/100 および 1000Base-T ポート用）

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

WS-X6516-GE-TX 10/100/1000 Base-T ギガビット イーサネット ポート X 16

RJ-45（1000Base-T GBIC 用）

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

WS-X6148-RJ21V WS-X6248-TEL WS-X6248A-TEL WS-X6348-RJ21V WS-X6548-RJ21 48 ポート 10/100 イーサネット ポート

RJ-21 Telco（4 コネクタ）

カテゴリ 5 UTP ケーブル

WS-X6024-10FL-MT 10Base-FLポートWS-X6224-100FX-MT WS-X6324-100FX-MM MM X-X6324-100FX-SM WS-X6524-100FX-MM 100Base-FXポート× 24

MT-RJ 光ファイバ

SMF/MMF 光ファイバ

WS-X6416-GE-MT 100Base-FX ギガビット イーサネット ポート（1000Mbps）× 16

MT-RJ 光ファイバ

MMF 光ファイバ

WS-X6408-GBIC WS-X6408A-GBIC WS-X6416-GBIC WS-X6516-GBIC WS-X6516A-GBIC WS-X6816-GBIC GBIC モジュール スロット× 8 または 16

RJ-45（1000Base-T GBIC 用）

カテゴリ 5、5e、6 UTP

SC光ファイバ1（1000BaseSX/LX/ZXおよびCWDM GBIC）

MMF 光ファイバ

WS-X6501-10GEX4 1ポート10ギガビットイーサネットWS-X6502-10GE(光インターフェイスモジュール(OIM) 1ポート10ギガビットイーサネットWS-X670 4-10GE 4ポート10ギガビットイーサネット（Supervisor 720専用）

SC 光ファイバ

SMF またはディスパージョンシフト型 SMF 光ファイバ

WS-X6724-SFP SFP モジュール スロット X 24（Supervisor 720 専用）

RJ-45（1000Base-T SFP 用）

カテゴリ 5、5e、6 UTP

LC光ファイバ（1000Base-SX/LX/ZX SFP用）

SMF/MMF 光ファイバ

1 LX/LH GBIC には、GBIC と MMF の間にモード調整パッチコードが必要です。詳細は、『ギガビットイーサネットおよび10ギガビットイーサネットレーザーベースの伝送におけるモード調整パッチケーブルの使用』を参照してください。

Catalyst 5500/5000 のコネクタとケーブル

スイッチング モジュールの部品番号を確認します。次の表を使用して、使用されるコネクタおよびケーブルの種類と部品番号を照合します。

注：このガイドでは、Catalyst 5000 Fiber Distributed Data Interface(FDDI)およびCopper Distributed Data Interface(CDDI)ケーブル、Catalyst 5000 ATMケーブル、またはCatalyst 5000トークンリングケーブルについては扱いません。

スイッチング モジュールの部品番号

コネクタ タイプ

ケーブルの説明

WS-X5013 WS-X5014 10-Base-TイーサネットポートX 24または48 WS-X5113 WS-X5223 12または24 1イーサネットポートWS-X5203 WS-X5213A 10/100イーサネットポートWS-X5224 WS-X5225R WS-X5234 RJ45J45 10/100イーサネットポート× 24

RJ-45

カテゴリ3または5 UTPケーブル^1

WS-X5012 WS-X5012A WS-X5020 48ポート10Base-TイーサネットポートWS-X5239-RJ21 48 1/10イーサネットポートX 0

RJ-21 Telco

カテゴリ3または5 UTPケーブル^1

WS-X5015-MT 10Base-FLポートWS-X5236-FX-MT WS-X5237-FX-MT 24 100Base-FX

MT-RJ 光ファイバ

SMF/MMF 光ファイバ

WS-X5114 WS-X5201 WS-X5201R 100Base-FX ポートX 12

SC 光ファイバ（100Base-FX 用）

SMF/MMF 光ファイバ

WS-X5403 3ポートGBICモジュールスロットWS-X5410 9 GBICモジュールスロット

SC 光ファイバ（1000BaseSX/LX/ZX GBIC 用）

SMF/MMF 2光ファイバ

1 カテゴリ 3 UTP ケーブルは、最大伝送速度 10 Mbps でデータを伝送できるため、10 Mbps ネットワーク デバイス専用に使用されます。Catalyst 5000 10Base-T telco スイッチング モジュールはカテゴリ 3 のケーブルを使用できますが、その他のすべての 10/100 Base-TX スイッチ モジュールにはカテゴリ 5 のケーブルが必要です。

2 LX/LH GBIC には、GBIC と MMF との間にモード調整パッチコードが必要です。詳細は、『ギガビットイーサネットおよび10ギガビットイーサネットレーザーベースの伝送におけるモード調整パッチケーブルの使用』を参照してください。

Catalyst 4500/4000 スイッチのコネクタとケーブル

Catalyst 4500スイッチングモジュールの詳細な仕様については、『モジュールの概要』を参照してください。

Catalyst 4000 スイッチング モジュールの詳細な仕様については、『Catalyst 4000 スイッチング モジュール』を参照してください。

Catalyst 3750 のコネクタとケーブル

スイッチのシャーシの部品番号を確認します。次の表を使用して、使用されるコネクタおよびケーブルの種類と部品番号を照合します。

注：Catalyst 3750スイッチには、背面パネルのStackWiseポートを接続するために使用できる0.5 mのStackWiseケーブルが付属しています。これらの StackWise ケーブルは、Cisco の営業担当者からも注文できます。

- CAB-STACK-50CM=（0.5 m ケーブル）

- CAB-STACK-1M=（1 m ケーブル）

- CAB-STACK-3M=（3 m ケーブル）

部品番号

コネクタ タイプ

ケーブル タイプ

ケーブル/コネクタの仕様

WS-C3750-24TS WS-C3750-48TS 10/100イーサネットポート× 24または48、SFPモジュールスロット× 2または4

RJ-45（10/100 ポート用）

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP ケーブル

Catalyst 3750 ハードウェア ガイド

SFP：LC 光ファイバ（1000Base-SX/LX 用）または RJ-45（1000Base-T 用）

SFP：SMF/MMF 光ファイバ、または Cat5、5e、または 6

WS-C3750G-24TS 10/100/1000スロットx 24およびSFPモジュールスロットx 4

RJ-45（10/100/1000 ポート用）

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP ケーブル

SFP：LC 光ファイバ（1000Base-SX/LX 用）または RJ-45（1000Base-T 用）

SFP：SMF/MMF 光ファイバ、または Cat5、5e、または 6

WS-C3750G-24T 10/100/1000イーサネットポート× 24

RJ-45

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP ケーブル

WS-C3750G-12S SFP モジュール スロット× 12

SFP：LC 光ファイバ（1000Base-SX/LX 用）または RJ-45（1000Base-T 用）

SFP：SMF/MMF 光ファイバ、または Cat5、5e、または 6

Catalyst 3560/3560E のコネクタとケーブル

スイッチのシャーシの部品番号を確認します。次の表を使用して、使用されるコネクタおよびケーブルの種類と部品番号を照合します。

部品番号

コネクタ タイプ

ケーブル タイプ

ケーブル/コネクタの仕様

WS-C3560-8PC

RJ-45（10/100）

2 ペア カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

Catalyst 3560 ハードウェア ガイド

『Cisco Small Form-Factor Pluggable（SFP）トランシーバ モジュールのメンテナンスとトラブルシューティング』も参照してください。

RJ-45（10/100/1000）

4 ペア カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

SFP（100Base-FX/LX/BX）

LC 光ファイバ SMF/MMF

WS-C3560-24TS、WS-C3560-48TS、WS-C3560-24PS、WS-C3560-48PS

RJ-45(10/100)SFP(1000Base-T)

2 ペア カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

SFP（1000Base-LH/SX/ZX）

LC 光ファイバ SMF/MMF

WS-C3560G-24TS、WS-C3560G-48TS、WS-C3560G-24PS、WS-C3560G-48PS

RJ-45(10/100/1000) SFP(1000Base-T)

4 ペア カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

SFP（1000Base-LH/SX/ZX）

LC 光ファイバ SMF/MMF

WS-C3560E-24TD、WS-C3560E-24PD、WS-C3560E-48TD、WS-C3560E-48PD、WS-C3560E-48PD-F

RJ-45(10/100/1000) SFP(1000Base-T)

4 ペア カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

SFP（100Base-FX、1000Base-LH/SX/ZX）

LC 光ファイバ SMF/MMF

X2 ベース（10GBASE-SR/LR/ER）

SC 光ファイバ SMF/MMF

SFP モジュールのパッチ ケーブル

Catalyst 3560 スイッチでは、0.5 m の銅線で、両端に SFP モジュール コネクタが付いたパッシブ ケーブルの SFP モジュール パッチ ケーブルがサポートされています。このパッチ ケーブルでは、2 台の Catalyst 3560 スイッチをカスケード構成で接続できます。

部品番号

説明

CAB-SFP-50CM=

Cisco Catalyst 3560 SFP 相互接続ケーブル（50 cm）

Catalyst 3550 のコネクタとケーブル

スイッチのシャーシの部品番号を確認します。次の表を使用して、使用されるコネクタおよびケーブルの種類と部品番号を照合します。

注：一部のCatalyst 3550スイッチではGigaStack GBICがサポートされています。これには、CAB-GS-50CM（0.5 mケーブル）またはCAB-GS-1M（1 mケーブル）のいずれかのシスコ独自のケーブルが必要です。

部品番号

コネクタ タイプ

ケーブル タイプ

WS-C3550-12T 10/100/1000イーサネットポート× 10およびGBICモジュールスロットWS-C3550-12Gイーサネットポート× 2およびGBICモジュールスロットWS-C3550-24-SMI、WS-C3550-24-DC-SMI WS-W c3550-48-SMI WS-C3550-24-EMI WS-C3550-48-EMI 10/100イーサネットポート× 24または48、およびGBICモジュールスロットx 2 WS-C3550-24PWR-SMI WS-C35 50-24PWR-EMI 2410/100インライン電源イーサネットポートおよび2 GBICモジュールスロット

RJ-45（10/100 または 10/100 インライン電源または 10/100/1000 ポート用）

カテゴリ 5、5e、6 UTP

GBIC：1000Base-T GBIC 用の RJ-45 または SC 光ファイバ（1000Base-SX/LX/ZX および CWDM GBIC 用）または Gigastack GBIC

GBIC：Cat 5、5e、6 UTP または MMF/SMF 光ファイバまたは GigaStack ケーブル

WS-C3550-24-FX-SMI 100Base-FXポート× 24、GBICモジュールスロット× 2

MT-RJ 光ファイバ（100Base-FX ポート用）

MMF 光ファイバ

GBIC：1000Base-T GBIC 用の RJ-45 または SC 光ファイバ（1000Base-SX/LX/ZX および CWDM GBIC 用）または Gigastack GBIC

GBIC：Cat 5、5e、6 UTP または MMF/SMF 光ファイバまたは GigaStack ケーブル

Catalyst 2970 のコネクタとケーブル

部品番号

コネクタ タイプ

ケーブル タイプ

WS-C2970G-24T 10/100/1000 イーサネット× 24

RJ-45

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

WS-C2970G-24TS 10/100/1000および4 SFPモジュールスロット

RJ-45（10/100/1000 ポート用）

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

SFP：RJ-45（1000Base-T 用）または LC 光ファイバ（1000Base-SX/LX/ZX 用）

SFP：Cat5、5e、または 6 UTP または SMF/MMF 光ファイバ

Catalyst 2950/2955 のコネクタとケーブル

スイッチのシャーシの部品番号を確認します。次の表を使用して、使用されるコネクタおよびケーブルの種類と部品番号を照合します。

注：このガイドでは、Catalyst 2950 Long-Reach Ethernet(LRE)スイッチについては説明しません。

注：一部のCatalyst 2950スイッチではGigaStack GBICがサポートされています。これには、CAB-GS-50CM（0.5 mケーブル）またはCAB-GS-1M（1 mケーブル）のいずれかのシスコ独自のケーブルが必要です。

部品番号

コネクタ タイプ

ケーブル タイプ

WS-C2950-12 および WS-C2950-24 10/100 イーサネット ポート× 12 または 24

RJ-45

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP ケーブル

WS-C2955C-12およびWS-C2950C-24 10/100イーサネットポート× 12または24、100BASE-FXポート× 2

RJ-45（10/100 ポート用）

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP ケーブル

MT-RJ 光ファイバ

MMF 光ファイバ

WS-C2950G-12-EI、WS-C2950G-24-EI、WS-C2950G-24-EI-DC、および WS-C2950G-48-EI 10/100 イーサネット ポート× 12、24、または 48 および GBIC モジュール スロット× 2

RJ-45（10/100 ポート用）

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

GBIC：1000Base-T GBIC 用の RJ-45 または SC 光ファイバ（1000Base-SX/LX/ZX および CWDM GBIC 用）または Gigastack GBIC

GBIC：Cat 5、5e、6 UTP または MMF/SMF 光ファイバまたは GigaStack ケーブル

WS-C2950SX-24およびWS-C2950SX-48-SI 10/100イーサネットポート× 24または48、1000BASE-SXポート× 2

RJ-45（10/100 ポート用）

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

MT-RJ 光ファイバ（1000BASE-SX ポート用）

MMF/SMF 光ファイバ

WS-C2955T-12 WS-C2950T-24 WS-C2950T-48-SI 12、24または48の10/100イーサネットポートおよび2 10/100/1000イーサネットポート

RJ-45

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP ケーブル

WS-C2955S-12 10/100 イーサネット ポート× 12 および 100Base-LX ポート× 2

RJ-45（10/100 ポート用）

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

MT-RJ 光ファイバ

SMF 光ファイバ

Catalyst 2940 のコネクタとケーブル

スイッチのシャーシの部品番号を確認します。次の表を使用して、使用されるコネクタおよびケーブルの種類と部品番号を照合します。

部品番号

コネクタ タイプ

ケーブル タイプ

WS-C2940-8TT-S 10/100イーサネットポートx 8、10/100/1000ポートx 1

RJ-45

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

WS-C2940-8TF-S 10/100イーサネットポートX 8、100BASE-FXポートX 1、およびSFPモジュールスロットX 1

RJ-45

カテゴリ 5、5e、または 6 UTP

MT-RJ 光ファイバ

MMF 光ファイバ

SFP：RJ-45（1000Base-T 用）または LC 光ファイバ（1000Base-X 用）

SFP：Cat5、5e、または 6 UTP または SMF/MMF 光ファイバ

Catalyst 2900/3500 XL のコネクタとケーブル

スイッチのシャーシとスイッチ モジュールの部品番号を確認します。次の表を使用して、使用されるコネクタおよびケーブルの種類と部品番号を照合します。

注：このガイドでは、WS-C2912-LRE-XLまたはWS-C2912-LRE-XLスイッチについては説明しません。

注：一部のCatalyst 3500XLスイッチではGigaStack GBICがサポートされています。これには、CAB-GS-50CMまたはCAB-GS-1Mのいずれかのシスコ独自のケーブルが必要です。

Catalyst 2900/3500XL スイッチ

スイッチ シャーシの部品番号

コネクタ タイプ

ケーブルの説明

WS-C3508G-XL GBIC モジュール スロット× 8

SC 光ファイバ（1000Base-SX/LX/ZX GBIC 用）または Gigastack GBIC

MMF/SMF 光ファイバ

WS-C3512-XL WS-C3524-XL WS-C3524-PWR-XL WS-C3548-XL 10/100 または 10/100 インライン電源イーサネット ポート× 12、24 または 48 および GBIC モジュール スロット× 2

RJ-45（10/100 ポート用）

カテゴリ 5 UTP

GBIC：SC 光ファイバ（1000Base-SX/LX/ZX GBIC 用）または Gigastack GBIC

GBIC：MMF/SMF 光ファイバまたは GigaStack ケーブル

WS-C2912-XL WS-C2924-XL 10/100 イーサネット ポート× 12 または 24

RJ-45

カテゴリ 5 UTP

WS-C2924C-XL 10/100 イーサネット ポート× 22 および 100Base-FX ポート× 2

SC 光ファイバ（100Base-FX ポート用）

MMF 光ファイバ

拡張スロット付き Catalyst 2900XL スイッチ

スイッチ シャーシの部品番号

コネクタ タイプ

ケーブルの説明

WS-C2924M-XL 10/100 イーサネット ポート× 24 および拡張スロット× 2

RJ-45

カテゴリ 5 UTP

WS-C2912MF-XL 100Base-FX ポート× 12 および拡張スロット× 2

SC 光ファイバ（100Base-FX ポート用）

MMF 光ファイバ

Catalyst 2900XL 拡張モジュール

スイッチ シャーシの部品番号

コネクタ タイプ

ケーブルの説明

WS-X2914-XL WS-X2914-XL-V 10/100イーサネットポートX 4 WS-X2922-XL 10/100イーサネットポートX 2

RJ-45

カテゴリ 5 UTP

WS-X2922-XL-V 100Base-FXポートX 2 WS-X2924-XL-V 100Base-FXポートX 4

SC光ファイバ（100 Base-FX用）

MMF 光ファイバ

WS-X2931-XL GBIC モジュール スロットX 1

SC 光ファイバ（SX/LX GBIC 用）

MMF 光ファイバ

WS-X2932-XL GBIC モジュール スロット X 1

RJ-45（1000Base-T GBIC 用）

WS-X2951-XL ATM-OC-3 × 1

RJ-45（ATM-OC-3 用）

カテゴリ 5 UTP

WS-X2961-XL ATM-OC-3 × 1

SC 光ファイバ（ATM-OC-3 用）

MMF 光ファイバ

WS-X2971-XL WS-X2972-XL ATM-OC-3 × 1

SC 光ファイバ（ATM-OC-3 用）

SMF 光ファイバ

Catalyst スイッチ用の AC 電源装置、コネクタ、およびコード

このセクションでは、Catalyst 6500/6000、5500/5000および4500/4000シリーズ、およびCatalyst 3750、2950、2940、およびコードの概要を示します2900/3500XLシリーズスイッチ国際的な電源の要件、DC 電源の要件、およびその他の技術仕様については、次のセクションの対応する表にある「電源インストールのガイドライン」を参照してください。

モジュールが異なれば、必要な電力量も異なります。IP 電話機にはインライン パワー モジュールによって電源が供給されます。Cisco は IP 電話機に電源を供給するインライン パワー モジュールを提供しています。さまざまなラインカード、モジュール、スーパーバイザ エンジンをスイッチでサポートするには、正しい電源を選択する必要があります。Cisco では、ご使用のスイッチ用に正しい電源を選択するために使用できる Cisco Power calculator というツールを提供しています。Cisco Power calculator を起動して、製品ファミリ、スーパーバイザ エンジン、入力電圧、ラインカード、PoE デバイスの数を入力します。IP 電話機は PoE デバイスの一例ですが、ほとんどの IP 電話機は IEEE 802.3af デバイス - クラス 2（7W）に該当します。 次に、計算結果として、電源装置のさまざまな選択肢が Power Calculator に表示されます。その中から、必要な電源を選択できます。電源装置は入力電圧が 200 および 240 ボルト AC の場合に、最大限の能力を正しく発揮します。

Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチの電源装置とケーブル

使用可能な北米標準の電源装置とケーブルを簡単に参照できるように、次の表に示します。詳細な仕様については、『Catalyst 6500 の電源仕様』を参照してください。次に、理解しておく必要がある重要な点を示します。

- 950W（PWR-950-AC）、950W DC（PWR-950-DC）および 1400W AC（PWR-1400-AC）が使用されるのは、Catalyst 6503 および Catalyst 6503-E スイッチだけです。

- 1000 W と 1300 W の電源装置を使用できるのは、Catalyst 6506、6509、および 6509-NEB-A スイッチだけです。1000 W および 1300 W の電源装置使用時には、スーパバイザ エンジン SUP32 および SUP720 は非互換となります。

- フル装備の Catalyst 6513 スイッチで、2500 W の電源装置 2 台では十分に冗長性を確保できません。

- 低入力レンジ（100 ～ 120 VAC）で 2500 W の電源装置を使用する場合には、フル装備の Catalyst 6509、Catalyst 6509-E、Catalyst 6509-NEB、または Catalyst 6509-NEB-A スイッチでは冗長性を確保できません。

- 2500 W、2700 W、および 3000 W の電源装置は、2 つの異なる電圧レベル（110 Vac と 220 Vac）で使用できます。 電源装置の出力は、供給される入力側の AC 電力によって異なります。出力を次の表に示します。

電源装置

110 Vac、16 A 時の出力電力

220 Vac、16 A 時の出力電力

2,500 W

1300 W

2,500 W

2,700 W

1350 W

2,700 W

3,000 W

1400 W

3,000 W

- AC 電源コードは 4000 W 電源装置（WS-CAC-4000W-US=）に直接配線されています。 NEMA L6-30 だけがサポートされます。

- 6000 W の電源装置は、Catalyst 6503、Catalyst 6503-E、および Catalyst 6504-E スイッチのシャーシにはインストールできません。

- 6000 W の電源装置を Catalyst 6506、6509、6509-NEB、および 6509-NEB-A のシャーシで使用すると、最大出力 4000 W で動作します。Catalyst 6506-E、6509-E、および 6513 で使用すると、最大出力 6000 W で動作します。

- 6000 W の電源装置には、AC 電力の入力が 2 つあります。AC 入力のさまざまな組み合せと対応する総出力を次に示します。

6000 W 電源装置と電源オプション

AC 入力 1

AC 入力 2

電源装置の総出力

110 Vac、16 A

接続されず

電力出力なし

接続されず

110 Vac、16 A

電力出力なし

110 Vac、16 A

110 Vac、16 A

2900 W

220 Vac、16 A

接続されず

2900 W

接続されず

220 Vac、16 A

2900 W

110 Vac、16 A

220 Vac、16 A

2900 W

220 Vac、16 A

110 Vac、16 A

2900 W

220 Vac、16 A

220 Vac、16 A

6,000 W

注：110 Vacの電源入力がある場合は、6000Wの電源の両方のAC入力を接続して、スイッチの電源をオンにする必要があります。

- Catalyst 6500 シリーズ スイッチでは、AC 入力と DC 入力の電源装置を同じシャーシに混在させられます。

モジュールごとに電力要件が異なるので、1 つの電源装置で供給できるより多くの電力が必要になる構成もあります。電源管理機能では、インストールされているすべてのモジュールに 2 基の電源装置を使用して電源投入できます。しかし、両方の電源装置からの総電力が 1 台の電源装置の容量よりも大きくなることはないので、この構成では冗長性はサポートされません。電源冗長性の詳細な説明については、『Catalyst 6500ソフトウェアコンフィギュレーションガイド』の「電源管理と環境モニタリング」の章を参照してください。

注：このドキュメントでは、Catalyst 6500/6000シリーズスイッチに現在出荷されている電源モジュールで使用可能な総電力、または各Catalyst 6500/6000シリーズラインカードから得られる電力量については説明しません。この情報については、『Catalyst 6000 シリーズ スイッチの電源管理』を参照してください。

Catalyst 6500/6000

電源装置の部品番号

電源コードの部品番号

コネクタ タイプ

電源インストールのガイドライン

PWR-950-AC 950 W電源WS-CAC-1000 W 1,000 W電源装置

CAB-7KAC-15 AC 電源コード北米 15A

Catalyst 6500/6000

WS-CAC-1300W 1300W 電源装置

CAB-7513AC AC 電源コード北米（110 Vac、20 A）

PWR-1400-AC 1400 W 電源装置

CAB-7513AC= AC 電源コード北米（110 Vac、20 A）

CAB-AC-2500W-US1= 250 Vac 16 A、ストレート ブレード NEMA 6-20 プラグ

CAB-AC-C6K-TWLK= 250 Vac 16 A、ツイストロック NEMA L6-20 プラグ

WS-CAC-2500W 2500W AC 電源装置

CAB-7513AC AC 電源コード北米（110 Vac、20 A）

CAB-AC-2500W-US1 250 Vac 16 A、ストレート ブレード NEMA 6-20 プラグ

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A、ツイストロック NEMA L6-20 プラグ

PWR-2700-AC/4 2700 W AC電源

CAB-7513AC AC 電源コード北米（110 Vac、20 A）

CAB-AC-2500W-US1 250 Vac 16 A、ストレート ブレード NEMA 6-20 プラグ

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A、ツイストロック NEMA L6-20 プラグ

WS-CAC-3000W 3000 W AC 入力電源装置

CAB-7513AC= 110 Vac 20 A、NEMA 5-20 プラグ

CAB-AC-2500W-US1= 250 Vac 16 A、ストレート ブレード NEMA 6-20 プラグ

CAB-AC-C6K-TWLK= 250 Vac 16 A、ツイストロック NEMA L6-20 プラグ

WS-CAC-4000W-US 4000 W AC 電源装置

電源装置 250 Vac 30 A に接続されたケーブル

WS-CAC-6000W 6000 W AC 電源装置

CAB-7513AC= 110 Vac 20 A、NEMA 5-20 プラグ

CAB-AC-2500W-US1= 250 Vac 16 A、ストレート ブレード NEMA 6-20 プラグ

CAB-AC-C6K-TWLK= 250 Vac 16 A、ツイストロック NEMA L6-20 プラグ

Catalyst 5500/5000 シリーズ スイッチの電源装置とケーブル

使用可能な電源装置と電源コードの部品番号を簡単に参照できるように、次の表に示します。

Catalyst 5002、5505、5500、および 5509

電源装置の部品番号

電源コードの部品番号

コネクタ タイプ

WS-C5008B（Catalyst 5002 および 5505）

CAB-7KAC

WS-C5508（Catalyst 5500）

CAB-7513AC

WS-C5518（Catalyst 5509）

CAB-7KAC

CAB-7513AC

Catalyst 4500/4000 シリーズ スイッチの電源装置とケーブル

電源装置、ケーブルおよび対応する部品番号については、『Catalyst 4500 シリーズ ハードウェア インストール ガイド：インストールの準備』の「AC 電源システムの電源接続ガイドライン」セクションを参照してください。

Catalyst 2900/3500XL、2940、2950、3550 および 3750 シリーズ スイッチの電源装置とケーブル

Catalyst 2900/3500、2940、2950、3550 および 3750 スイッチには、標準の 110 V、15 Amp AC 入力電源が必要です。

Catalyst 2900/3500XL、2940、2950、3550 および 3750

電源装置の部品番号

電源コードの部品番号

コネクタ タイプ

電源インストールのガイドライン

交換不能な内部 AC 電源装置

CAB-AC=

N/A

RJ-21 と RJ-45 の間のピン配置

Catalyst ファミリの 10/100TX Telco スイッチング モジュールには、業界標準の RJ-21 コネクタが組み込まれており、100 Mbps のデータ レートを実現するために、互換性のあるカテゴリ 5 のケーブル システムを必要とします。

カテゴリ 5 の Telco ケーブルは、Cisco に直接注文できます。注文情報は、Cisco.com を参照してください。Cisco の部品番号に関する情報を次に示します。

モデル番号

説明

CAB-5-M180M120-10= CAB-5-M180M120-5=

10フィート、オス180度からオス120度、カテゴリ5 telcoケーブル5フィート、オス180度からオス120度、カテゴリ5 telcoケーブル

CAB-5-M120M120-10= CAB-5-M120M120-5=

10フィート、オス120度からオス120度、カテゴリ5 telcoケーブル5フィート、オス120度からオス120度、カテゴリ5 telcoケーブル

CAB-5-M120HYD-10= CAB-5-M120HYD-5=

10フィート、120度から(12) RJ-45s、カテゴリ5 Telcoケーブル5フィート、120度から(12) RJ-45sのオス、カテゴリ5 Telcoケーブル

次の表に、Catalyst 10/100TX（および 10BaseT）RJ-21 スイッチング モジュールで使用されるピン配置を示します。

RJ-21 ピン番号

ワイヤの色

RJ-45 ピン番号

ポート番号

26

白/青

1

1

1

青/白

0

27

白/橙

3

0

橙/白

6

28

白/緑

1

0

3

緑/白

0

29

白/茶

3

4

茶/白

6

30

白/灰

1

3

5

灰/白

0

31

赤/青

3

6

青/赤

6

32

赤/橙

1

4

7

橙/赤

0

33

赤/緑

3

8

緑/赤

6

34

赤/茶

1

5

9 ミリ秒

茶/赤

0

35

赤/灰

3

10

灰/赤

6

36

黒/青

1

6

11

青/黒

0

37

黒/橙

3

12

橙/黒

6

38

黒/緑

1

7

13

緑/黒

0

39

黒/茶

3

14

茶/黒

6

40

黒/灰

1

8

15

灰/黒

0

41

黄/青

3

16

青/黄

6

42

黄/橙

1

9 ミリ秒

17

橙/黄

0

43

黄/緑

3

18

緑/黄

6

44

黄/茶

1

10

19

茶/黄

0

45

黄/灰

3

20

灰/黄

6

46

紫/青

1

11

21

青/紫

0

47

紫/橙

3

22

橙/紫

6

48

紫/緑

1

12

23

緑/紫

0

49

紫/茶

3

24

茶/紫

6

50

紫/灰

適用外

適用外

25

灰/紫

適用外

適用外

関連情報

- スイッチ製品ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems