内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

Catalyst 4908G-L3 の VLAN ルーティングとブリッジングの例

ネットワーク図

設定

全般設定タスク

管理用スイッチの設定

VLAN の設定

EtherChannel の設定

ブリッジングおよびルーティングの設定

スイッチ間の ISL トランクの設定

端末ポートの設定

スイッチ設定の保存

完全なデバイス設定の変更

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

この文書では、Catalyst 4908G-L3 スイッチで、複数のレイヤ 2（L2）スイッチ間の VLAN 間ルーティングとブリッジングをサポートするための設定例を紹介します。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は、Catalyst 4908G-L3スイッチに関する知識が必要です。

- コンフィギュレーションの見地からすると、Catalyst 4908G-L3 はルータです。Cisco IOS®設定インターフェイスを使用し、デフォルトでは、すべてのインターフェイスがルーテッドインターフェイスです。

- Catalyst 4908G-L3は、他のCatalystスイッチにあるVLAN Trunking Protocol(VTP)、Dynamic Trunking Protocol(DTP)、Port Aggregation Protocol(PAgP)など、レイヤ2指向のプロトコルをサポートしていません。

- リリース12.0(7)WX5(15d)では、Catalyst 4908G-L3は次をサポートしていません。

- データプレーン（セキュリティ）アクセスコントロールリスト(ACL):つまり、ユーザデータトラフィックをルータインターフェイスの入力または出力アクセスリストで制限することはできません。データプレーンACLは、リリース12.0(10)W5(18e)でサポートされるようになりました。

- 802.1qサブインターフェイスでのブリッジング。つまり、encapsulation dot1qコマンドとbridge-group nコマンドの両方が適用されたサブインタフェースです。InterSwitch Link(ISL)サブインターフェイスでのブリッジングがサポートされています。802.1qサブインターフェイスでのブリッジングは、リリース12.0(10)W5(18e)でサポートされるようになりました。

- AppleTalk ルーティング

- ポートスヌーピング（SPAN、ポートミラーリング、無差別モードとも呼ばれる）

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS 12.0(7)W5(15d)が稼働するCatalyst 4908G-L3スイッチルータ

- Cisco IOS 12.0(5.2)XUが稼働する3台のCatalyst 3512XLスイッチ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

Catalyst 4908G-L3 の VLAN ルーティングとブリッジングの例

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を参照してください。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことをご了承ください。

この設定の例では、Catalyst 4908G-L3 スイッチは 2 つの目的のために配備されます。

- 複数のレイヤ2スイッチに5つのVLAN（VLAN 1、10、20、30、および40）を拡張します。この場合、3つのCatalyst 3512XL

- IPおよびInternetwork Packet Exchange(IPX)のVLAN間ルーティングを実行して、異なるVLAN内のデバイス間の通信を可能にする

スイッチ全体にVLANを拡張するために、3512XLは、トランクリンクと、あるVLANに到着した1台の3512XLスイッチからのトラフィックを介して4908G-L3に接続します。これは、通常のブリッジング設定です。3512XL スイッチのうち 2 台は、ギガビット イーサチャネルを使用して 4908G-L3 スイッチに接続します。もう片方の 3512XL スイッチは、単一のギガビット イーサネット リンクを使用します。

VLAN間ルーティング、Integrated Routing and Bridging(IRB)およびBridge Virtual Interfaces(BVI)をサポートするために、異なるVLAN間でIPおよびIPXをルーティングするように設定されています。

端末とサーバが、Catalyst 3512XL スイッチに取り付けられます。あるVLAN内のデバイスが別のVLAN内のデバイスに接続する必要がある場合、トラフィックはCatalyst 4908G-L3に送信され、BVIインターフェイスでトラフィックがルーティングされます。

導入が大規模なネットワークの一部である場合、コアを宛先とするトラフィックは、コアスイッチまたはルータへの接続を通じて追加のサブネットにルーティングされます（この設定は考慮されません）。

この構成は次のスイッチに適用されます。

- 基本的な初期設定が適用されます。

- IP アドレスとデフォルト ゲートウェイは、管理用スイッチに割り当てられます。

- VTPモードは透過に設定され、VLANはCatalyst 3512XLスイッチで設定されます。

- Gigabit EtherChannelリンクは、Catalyst 4908G-L3と3512xl-01および3512xl-02スイッチの間で設定されます。

- ブリッジング、BVIインターフェイス、IPおよびIPXルーティングは、Catalyst 4908G-L3で設定されます。

- ISLトランクは、Catalyst 4908G-L3と3台のCatalyst 3512XLスイッチの間で設定され、ブリッジングはトランクサブインターフェイスで設定されます。

- IPおよびIPXネットワークとVLANのマッピングを次に示します。

VLAN

IP サブネット

IPX ネットワーク

1

10.10.1.0/24

N/A

10

10.10.10.0/24

1,000

20

10.10.20.0/24

2000

30

10.10.30.0/24

3,000

40

10.10.40.0/24

4000

- アクセスVLANが割り当てられ、Catalyst 3512XLスイッチのすべてのファストイーサネットインターフェイスでスパニングツリーPortFastが有効になります。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- 全般設定タスク

- 管理用スイッチの設定

- VLAN の設定

- EtherChannel の設定

- ブリッジングおよびルーティングの設定

- スイッチ間の ISL トランクの設定

- 端末ポートの設定

- スイッチ設定の保存

- 完全なデバイス設定の変更

全般設定タスク

Catalyst 4908G-L3およびCatalyst 3512XLスイッチなどのCisco IOSベースのスイッチでは、次の基本設定を各スイッチに適用する必要があります。

!-- The calendar set command does not apply to the Catalyst 3500XL switches.

Router#calendar set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#clock set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname 4908G-L3

4908G-L3(config)#clock timezone PST -8

4908G-L3(config)#clock calendar-valid

4908G-L3(config)#service timestamps log datetime localtime msec

4908G-L3(config)#service timestamps debug datetime localtime msec

4908G-L3(config)#enable password verysecret

4908G-L3(config)#line vty 0 4

4908G-L3(config-line)#password secret

4908G-L3(config-line)#exit

4908G-L3(config)#no logging console

4908G-L3(config)#^Z

4908G-L3#

注：

- calendar setコマンドは、スイッチの内部カレンダーチップに日付と時刻を設定します。このコマンドは、Catalyst 3512XLスイッチには適用されません。

- clock setコマンドは、スイッチのクロックの日時を設定します。

- hostname コマンドは、スイッチのホスト名を設定します。

- clock calendar-validコマンドは、スイッチに対して、次回のリロード時にカレンダーチップに保存されている日付と時刻でクロックの日付と時刻を設定するように指示します。このコマンドは、Catalyst 3548XLスイッチには適用されません。

- service timestamps log datetime localtime msec および service timestamps debug datetime localtime msec コマンドは、現在の日付と時間で（ミリ秒まで）syslog とデバッグ出力をタイムスタンプすることによって、管理とトラブルシューティングを補助します。

- enable passwordコマンドは、スイッチで特権モードに入るパスワードを定義します。

- line vty 0 4コマンドはラインコンフィギュレーションモードに入るため、仮想端末(vty)回線で着信Telnetセッションのパスワードを定義できます。Catalyst 3512XLスイッチでは、line vty 0 15を使用します。

- passwordコマンドは、vty回線上のTelnetセッションを介してスイッチで通常モードに入るためのパスワードを定義します。

- no logging consoleコマンドを使用すると、端末コンソールにsyslogメッセージが表示されません。次の例では、スクリーンキャプチャを簡素化するためにコマンドを使用しています。

管理用スイッチの設定

Catalyst 3512XL スイッチでは、IP アドレスとデフォルト ゲートウェイはスイッチを管理するために VLAN 1 で設定されます。デフォルトゲートウェイは、Catalyst 4908G-L3のBVI 1インターフェイスのIPアドレスです。BVIインターフェイスは後で設定します。

注：IPアドレスがインターフェイスに割り当てられるまで、Catalyst 4908G-L3にTelnet接続できません。

Catalyst 3512XL-01:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface vlan 1

3512XL-01(config-if)#ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

3512XL-01(config-if)#management

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-01(config)#^Z

3512XL-01#

注：

- ip default-gateway コマンドは、 スイッチの IP 管理プロトコル スタックのためのデフォルト ゲートウェイ IP アドレスを定義します。これは、スイッチがIPルーティングに参加しておらず、ネットワークのレイヤ3(L3)トポロジを認識していないためです。

- デフォルトゲートウェイに使用されるIPアドレスは10.10.1.1で、Catalyst 4908G-L3スイッチのBVI 1インターフェイス（この例の後半で設定）のIPアドレスです。

Catalyst 3512XL-02:

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface vlan 1

3512XL-02(config-if)#ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

3512XL-02(config-if)#management

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-02(config)#^Z

3512XL-02#

Catalyst 3512XL-03:

3512XL-03#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-03(config)#interface vlan 1

3512XL-03(config-if)#ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

3512XL-03(config-if)#management

3512XL-03(config-if)#exit

3512XL-03(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-03(config)#^Z

3512XL-03#

VLAN の設定

本章の例では、Catalyst 3512XL スイッチは、VTP トランスペアレントモードで設定されます。この例では、Catalyst 3512XLスイッチはVTPトランスペアレントモードで設定されています。これは、VTPドメインをCatalyst 4908G-L3で拡張できないためです。

設定は、Catalyst 3512XL-01、3512XL-02、および3512XL-03 では同じです。

3512XL-01#vlan database

3512XL-01(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

3512XL-01(vlan)#vlan 10 name Vlan10

VLAN 10 added:

Name: Vlan10

3512XL-01(vlan)#vlan 20 name Vlan20

VLAN 20 added:

Name: Vlan20

3512XL-01(vlan)#vlan 30 name Vlan30

VLAN 30 added:

Name: Vlan30

3512XL-01(vlan)#vlan 40 name Vlan40

VLAN 40 added:

Name: Vlan40

3512XL-01(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

3512XL-01#

show vtp statusコマンドとshow vlanコマンドを使用して、VLAN設定を確認できます。

3512XL-01#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 9

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xF0 0xEA 0x28 0x34 0xA1 0xC6 0x2A 0xDE

Configuration last modified by 10.10.1.10 at 9-18-00 18:04:06

3512XL-01#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,

Gi0/1, Gi0/2

10   Vlan10                           active

20   Vlan20                           active

30   Vlan30                           active

40   Vlan40                           active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

30   enet  100030     1500  -      -      -        -    -        0      0

40   enet  100040     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   0      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        IBM  -        0      0

3512XL-01#

EtherChannel の設定

この出力は、Catalyst 4908G-L3とCatalyst 3512XL-01および3512XL-02スイッチ間のEtherChannelリンクの設定方法を示しています。3512XL-01のインターフェイスgig0/1およびgig0/2は、Catalyst 4908G-L3のインターフェイスgig1およびgig2に接続します。3512XL-02のインターフェイスgig0/1およびgig0/2は、Catalyst 4545000に0に0に00に0接続0接続00000002で000 L3

Catalyst 4908G-L3でEtherChannelを設定するには、channel-groupコマンドを使用して、物理インターフェイスを論理（ポートチャネル）インターフェイスに割り当てる必要があります。Catalyst 3512XLスイッチでは、物理インターフェイスはポートグループに割り当てられます。Catalyst 3512XLには論理ポートチャネルインターフェイスはありません。

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig1

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet1 added as member-1 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig2

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet2 added as member-2 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig3

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet3 added as member-1 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig4

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet4 added as member-2 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

注：

- interface port-channelコマンドは論理インターフェイスを作成します。この例では、2つの論理ポートチャネルインターフェイスが作成されます。

- channel-groupコマンドは、物理インターフェイスを論理ポートチャネルインターフェイスに追加します。channel-group番号は、ポートチャネルインターフェイス番号に対応します。

EtherChannelの設定を確認するには、show interface port-channelコマンドを使用します。

4908G-L3#show interface port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Half-duplex, Unknown Speed, Media type unknown, Force link-up

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

No. of active members in this channel: 2

Member 0 : GigabitEthernet1

Member 1 : GigabitEthernet2

Last input 00:00:25, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/300, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

489 packets input, 41461 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast

0 input packets with dribble condition detected

19 packets output, 8668 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

4908G-L3#

注：

- show interface port-channelコマンドは、EtherChannelに属するアクティブなメンバの数と特定のインターフェイスを表示することに注意してください。

Catalyst 3512XL-01:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig0/1

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface gig0/2

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

注：

- port groupコマンドは、物理ポートを論理ポートグループ(EtherChannel)に追加します。

EtherChannelの設定を確認するには、show port groupコマンドを使用します。

3512XL-01#show port group

Group  Interface              Transmit Distribution

-----  ---------------------  ---------------------

1  GigabitEthernet0/1     source address

1  GigabitEthernet0/2     source address

3512XL-01#

Catalyst 3512XL-02:

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface gig0/1

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#interface gig0/2

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#^Z

3512XL-02#

EtherChannelの設定を確認するには、show port groupコマンドを使用します。

ブリッジングおよびルーティングの設定

この出力は、ブリッジングとルーティング用にCatalyst 4908G-L3を設定する方法を示しています。VLANごとに個別のブリッジプロセスが定義されます。この例の後半の「スイッチ間のISLトランクルの設定」セクションでは、ブリッジグループにインターフェイスが割り当てられます。VLAN間ルーティングが必要なため、bridge irbコマンドでIntegrated Routing and Bridging(IRB)を有効にする必要があります。

さらに、異なったブリッジ グループ間で IP と IPX トラフィックをルートするには、ブリッジ仮想インターフェイス (BVI) が作成されなければなりません。

「スイッチ間のISLトランクの設定」の項で、ISLトランク上のVLANサブインターフェイスは適切なブリッジグループに結合され、各VLANのレイヤ2ドメインが1つ作成されます。対応するBVIはそのVLANのルータインターフェイスとして機能します。

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#ipx routing

4908G-L3(config)#bridge irb

4908G-L3(config)#bridge 1 protocol ieee

4908G-L3(config)#bridge 1 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 10 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 20 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 20 route ip

4908G-L3(config)#bridge 20 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 30 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 30 route ip

4908G-L3(config)#bridge 30 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 40 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 40 route ip

4908G-L3(config)#bridge 40 route ipx

4908G-L3(config)#interface bvi 1

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 10

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 1000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 20

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 2000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 30

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 3000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 40

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 4000

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

注：

- ipx routingコマンドは、Catalyst 4908G-L3でIPXルーティングを有効にします。

- bridge irbコマンドはルータ上でIntegrated Routing and Bridging(IRB)を有効にします。これにより、ブリッジグループ内でトラフィックをルーティングできます。

- bridge number protocol IEEEコマンドは、IEEEスパニングツリーを実行するブリッジプロセスを作成します。

- bridge number route ipコマンドを使用すると、BVI番号インターフェイスとルータ上の他のIPインターフェイスの間でIPトラフィックをルーティングできます。

- bridge number route ipxコマンドを使用すると、IPXトラフィックをルータのBVI番号インターフェイスと他のIPXインターフェイスの間でルーティングできます。ブリッジプロセス1（管理VLAN）では、このコマンドが省略されていることに注意してください。

- interface bvi numberコマンドは、number bridge-groupでL3インターフェイスとして機能するBridge Virtual Interface(BVI)インターフェイスを作成します。

- ip addressコマンドは、BVIインターフェイスにIPアドレスを割り当てます。

- ipx networkコマンドは、IPXネットワーク番号をBVIインターフェイスに割り当てます。管理VLAN [BVI 1]のBVIにIPXネットワーク番号が割り当てられていないことを確認します。

ISLトランクリンクを設定し、トランクサブインターフェイスを適切なブリッジグループに追加した後、この例の後半でブリッジング設定を確認できます。

スイッチ間の ISL トランクの設定

この出力は、Catalyst 4908G-L3とCatalyst 3512XLスイッチ間のトランクリンクの設定方法を示しています。

Catalyst 4908G-L3でトランキングを設定するには、メインインターフェイスの下にサブインターフェイスを追加し、トランク上で送信される各VLANにサブインターフェイスを1つずつ追加する必要があります。本章の例では、2 個のトランクが論理ポート チャネル インターフェイスに設定され、同時に 3 番目のトランクは物理インターフェイスに設定されます。

さらに、サブインターフェイスでbridge-groupコマンドを設定して、各VLANサブインターフェイスを適切なブリッジグループに結合します。これにより、この例で前述した「ブリッジングとルーティングの設定」セクションで開始したブリッジングとルーティング設定が完了します。

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#^Z

4908G-L3#

注：

- メインインターフェイスに論理サブインターフェイスを作成するには、メインインターフェイス(interface port-channel 1、ピリオド(.)とサブインターフェイス番号、たとえばinterface port-channel 1.10)を指定します。サブインターフェイス番号/VLAN番号/ブリッジグループ番号は同じである必要はありませんが、管理が容易になります。

- encapsulation isl vlan コマンドは、カプセル化タイプ（ISL）と、サブインターフェイス上で受信する VLAN を指定します。

- VLANサブインターフェイスにはIPアドレスまたはIPXネットワーク番号が割り当てられず、bridge-group numberコマンドを使用してブリッジグループに追加されます。各VLANがレイヤ2のすべてのスイッチにまたがることが可能です。

show interface、show ip interface、およびshow ipx interfaceコマンドを使用して、設定を確認できます。たとえば、次のコマンドを使用して、Catalyst 3512XL-01へのEtherChannelリンクのポートチャネル1.10(VLAN 10)サブインターフェイスと、VLAN 10の対応するBVI(BVI 10)の設定を確認します。

4908G-L3#show interface port-channel 1.10

Port-channel1.10 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 10.

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

4908G-L3#show ip interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

Internet address is 10.10.10.1/24

Broadcast address is 255.255.255.255

Address determined by setup command

MTU is 1500 bytes

Helper address is not set

Directed broadcast forwarding is disabled

Outgoing access list is not set

Inbound  access list is not set

Proxy ARP is enabled

Security level is default

Split horizon is enabled

ICMP redirects are always sent

ICMP unreachables are always sent

ICMP mask replies are never sent

IP fast switching is enabled

IP fast switching on the same interface is disabled

IP Null turbo vector

IP multicast fast switching is enabled

IP multicast distributed fast switching is disabled

Router Discovery is disabled

IP output packet accounting is disabled

IP access violation accounting is disabled

TCP/IP header compression is disabled

RTP/IP header compression is disabled

Probe proxy name replies are disabled

Policy routing is disabled

Network address translation is disabled

Web Cache Redirect is disabled

BGP Policy Mapping is disabled

4908G-L3#show ipx interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

IPX address is 1000.0030.78fe.a00b, NOVELL-ETHER [up]

Delay of this IPX network, in ticks is 2 throughput 0 link delay 0

IPXWAN processing not enabled on this interface.

IPX SAP update interval is 60 seconds

IPX type 20 propagation packet forwarding is disabled

Incoming access list is not set

Outgoing access list is not set

IPX helper access list is not set

SAP GNS processing enabled, delay 0 ms, output filter list is not set

SAP Input filter list is not set

SAP Output filter list is not set

SAP Router filter list is not set

Input filter list is not set

Output filter list is not set

Router filter list is not set

Netbios Input host access list is not set

Netbios Input bytes access list is not set

Netbios Output host access list is not set

Netbios Output bytes access list is not set

Updates each 60 seconds aging multiples RIP: 3 SAP: 3

SAP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 480 bytes

RIP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 432 bytes

RIP response delay is not set

IPX accounting is disabled

IPX fast switching is configured (disabled)

RIP packets received 0, RIP packets sent 19, 0 Throttled

RIP specific requests received 0, RIP specific replies sent 0

RIP general requests received 0, 0 ignored, RIP general replies sent 0

SAP packets received 0, SAP packets sent 5, 0 Throttled

SAP GNS packets received 0, SAP GNS replies sent 0

SAP GGS packets received 0, 0 ignored, SAP GGS replies sent 0

4908G-L3#

ブリッジングの設定は、show bridge groupコマンドとshow spanning-tree numberコマンドで確認できます。さらに、 show bridge コマンドを使用して、ブリッジ フォワーディング テーブルを一覧表示できます。

Catalyst 3512XLスイッチの設定は、Catalyst 3512XL-01、3512XL-02、および3512XL-03で同じです。トランクリンクは、適切なギガビットイーサネットインターフェイスで設定されます。In the case of the EtherChannel links, the trunking configuration only has to be applied to one interface in the port group.トランクは、同じグループ内の他のインターフェイスに自動的に適用され、設定に表示されます。

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig 0/1

3512XL-01(config-if)#switchport mode trunk

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

注：

- 3512XL-01および3512XL-02の場合、チャネルグループ内の1つのインターフェイスに設定が適用されると、グループ内の他のインターフェイスにも同じ設定が自動的に適用され、各インターフェイスの設定に表示されます。

- switchport mode trunk コマンドは、インターフェイスをトランク ポートとして設定します。

- 3500XLスイッチでは、トランキングを有効にする際にデフォルトでISLカプセル化が使用されるため、この場合はカプセル化を指定する必要はありません。

how interface switchport コマンドを使用して、次の設定を確認できます。

3512XL-01#show interface gig0/1 switchport

Name: Gi0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,10,20,30,40

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#

端末ポートの設定

Catalyst 3512XL スイッチ上のポートは VLAN に割当てられ、スパニング ツリー ポート ファストが有効になります。3512XL スイッチ上のポートはすべて設定された VLAN のどれかに割り当てることができます。

特定のVLANのエンドステーションには、そのVLANに関連付けられた範囲内のIPアドレスを割り当て、そのVLANのCatalyst 4908G-L3のBVIのIPアドレスをデフォルトゲートウェイとして使用する必要があります。

次の出力は、インターフェイスfast0/1とfast 0/2をVLAN 10に設定し、インターフェイスでportfastを有効にする方法を示しています。

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface fast0/1

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface fast0/2

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

show interface switchportコマンドとshow spanning-tree interfaceコマンドを使用して、設定を確認することができます。

3512XL-01#show interface fast0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: static access

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 10 (Vlan10)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: NONE

Pruning VLANs Enabled: NONE

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#show spanning-tree interface fast 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 10 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated bridge has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated port is 193, path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 1, received 73

The port is in the portfast mode

3512XL-01#

注：

show interface switchportコマンドは、インターフェイスの動作モード（スタティックアクセス）とアクセスモードVLAN(10)を表示します。

show spanning-tree interfaceコマンドは、ポートのスパニングツリー状態を表示し、「ポートがPortFastモードであることを示します。

スイッチ設定の保存

設定がリロードで保持されるようにすべてのスイッチ上で NVRAM（スタートアップ コンフィギュレーション）に実行コンフィギュレーションを確実に保存します。

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

4908G-L3#

Catalyst 3512XLスイッチ：

3512XL-01#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

3512XL-01#

完全なデバイス設定の変更

この例で使用するデバイスの完全な設定を次に示します。

- Catalyst 4908G-L3

- Catalyst 3512XL-01

- Catalyst 3512XL-02

- Catalyst 3512XL-03

Catalyst 4908G-L3

4908G-L3#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 14:09:14 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 14:09:15 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 4908G-L3

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

ipx routing 0030.78fe.a000

!-- Enables IRB to route between bridge groups.

bridge irb

!

!

!

!-- Creates a logical interface (1) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel1

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group

for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 10 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.10

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 10.

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel1.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel1.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel1.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

!-- Creates a logical interface (2) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel2

No ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- VLAN 1 configuration.

interface Port-channel2.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

interface Port-channel2.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel2.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel2.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel2.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface GigabitEthernet5.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

Interface GigabitEthernet5.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface GigabitEthernet5.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

!-- BVI 1 is an L3 interface for bridge-group 1 (VLAN 1).

interface BVI1

!-- The IP address assigned to bridge-group 1.

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

!-- BVI 10 is an L3 interface for bridge-group 10 (VLAN 10).

interface BVI10

!-- The IP address assigned to bridge-group 10.

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 10. ipx network 1000

!

!-- BVI 20 is a Layer 3 interface for bridge-group 20 (VLAN 20).

Interface BVI20

!-- IP address assigned to bridge-group 20.

ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 20.

ipx network 2000!

!-- BVI 30 configuration.interface BVI30

ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 3000

!

!-- BVI 40 configuration.

interface BVI40

ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 4000

!

ip classless

!

!

!

!

!-- Applies IEEE Ethernet Spanning-Tree Protocol (STP) to bridge-group 1.

bridge 1 protocol ieee

!-- Allows IP traffic to be routed between the BVI 1 and other IP interfaces.

bridge 1 route ip

bridge 10 protocol ieee

bridge 10 route ip

!-- Allows IPX traffic to be routed between the BVI 10 and other IP interfaces.

bridge 10 route ipx

bridge 20 protocol ieee

bridge 20 route ip

bridge 20 route ipx

bridge 30 protocol ieee

bridge 30 route ip

bridge 30 route ipx

bridge 40 protocol ieee

bridge 40 route ip

bridge 40 route ipx

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

4908G-L3#

Catalyst 3512XL-01

3512XL-01#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-01

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk. switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-01#

Catalyst 3512XL-02

3512XL-02#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-02

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

Interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

No ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-02#

Catalyst 3512XL-03

3512xl-03#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:13:33 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 12:13:34 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512xl-03

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!

interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

Line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512xl-03#

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Catalyst 4908G-L3 スイッチのイーサチャネル設定

- Catalyst 3500XL スイッチのイーサチャネル設定

- Catalyst 4908G-L3 スイッチのブリッジング設定

- Catalyst 4908G-L3 スイッチの VLAN トランクの設定

- Catalyst 2900XL および 3500XL スイッチでの VTP、VLAN、および VLAN トランクの設定

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems