内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

Catalyst 2900 プラットフォーム

Catalyst 4000 プラットフォーム

関連情報

概要

このドキュメントは、さまざまな Catalyst 2900 と Catalyst 4000 のスイッチでの命名規則を説明する目的で書かれたものです。表で説明する内容は、製品名、製品の元となったプラットフォーム、その製品に関連のある詳細情報、製品で使用する Command Line Interface（CLI; コマンド ライン インターフェイス）、イメージ名、そして特定のスイッチ プラットフォームに適用可能なソフトウェア構成およびトラブルシューティング ドキュメントについてです。

次の表の各製品に関する技術的な詳細を参照するには、個々の製品のリンクを参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Catalyst 2900 プラットフォーム

2900 プラットフォーム

プラットフォーム名

元となるプラットフォーム

詳細

使用する CLI

使用するイメージ

サポートされる設定とトラブルシューティングに関する文書

Catalyst 2900

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- 5002 シャーシ

- Supervisor Engine I（2100BaseTX のアップリンク搭載）

- 10/100BaseTX（2901）スイッチ ポート（x 12）または 100BaseFX Multimode Fiber（MMF; マルチモード ファイバ）（2902）スイッチ ポート（x 12）

Catalyst OS（CatOS）

cat5000-sup イメージ使用

Catalyst 5000 シリーズすべてに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 2926

- WS-C2926T

- WS-C2926F

Catalyst 5000

- 5002 シャーシ

- 100BaseTX（2926T）または 100BaseFX MMF（2926F）アップリンク（x 2）を搭載した Supervisor Engine II

- 10/100BaseTX スイッチ ポート（x 24）

CatOS

cat5000-sup イメージ使用

Catalyst 5000 シリーズすべてに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 2926G

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- 5002 シャーシ

- 固定 1000BaseSX（2926GS）または 1000BaseLX/LH（2926GL）アップリンク（x 2）を搭載した Supervisor Engine III および NetFlow Feature Card（NFFC; NetFlow フィーチャ カード）

- 10/100BaseTX スイッチ ポート（x 24）

CatOS

cat5000-sup3 イメージ使用

Catalyst 5000 シリーズすべてに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 2948G

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- スーパバイザ エンジン I

- 10/100BaseTX スイッチ ポート（x 48）＋ 1000BaseX Gigabit Interface Converter（GBIC; ギガビット インターフェイス コンバータ）スイッチ ポート（x 2）

CatOS

cat4000 イメージ使用

Catalyst 4000 シリーズに関する構成およびトラブルシューティングのすべての文書が使用可能。

Catalyst 2980G

- WS-C2980G

Catalyst 4000

- スーパバイザ エンジン I

- 10/100BaseTX スイッチ ポート（x 80）＋ 1000BaseX GBIC スイッチ ポート（x 2）

CatOS

cat4000 イメージ使用

Catalyst 4000 シリーズに関する構成およびトラブルシューティングのすべての文書が使用可能。

Catalyst 2980G-A

- WS-C2980G-A

Catalyst 4000

- 低コストの Application-Specific Integrated Circuits（ASIC; 特定用途向け集積回路）を搭載した Supervisor Engine I

- 10/100BaseTX スイッチ ポート（x 80）＋ 1000BaseX GBIC スイッチ ポート（x 2）

CatOS

cat4000 イメージ使用

Catalyst 4000 シリーズに関する構成およびトラブルシューティングのすべての文書が使用可能。

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3

- C2948GL3-DC

Catalyst 8540

- 10/100BaseTX Ethernet Processor Interface（EPIF）（x 48）＋ 1000BaseX GBIC Gigabit Processor Interface（XPIF）（x 2）レイヤ 3 スイッチ インターフェイス

Cisco IOS(R) ソフトウェア

cat2948g-in-mz イメージ使用

Catalyst 2948G-L3 と 4908G-L3 シリーズに関する構成とトラブルシューティングのすべての文書が使用可能。

Catalyst 2900 XL

- WS-C2912-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2912MF-XL

- WS-C2924M-XL

- C2924M-XL-EM DC

N/A

利用可能なさまざまなメディア タイプを搭載した固定構成スイッチ（一部のスイッチでは、追加ポート用の拡張モジュールをサポート）。

Cisco IOS ソフトウェア（レイヤ 2 のみ）

c2900XL イメージ使用

Catalyst 2900 XL/3500 XL シリーズすべてに関する構成およびトラブルシューティングの文書が使用可能。

Catalyst 2900 Long-Reach Ethernet（LRE）XL

- C2912-LRE-XL

- C2924-LRE-XL

Catalyst 2900XL

- 固定型自動検知 10/100 ポート（x 4）

- LRE ポート（x12、または x 24）

Cisco IOS ソフトウェア（レイヤ 2 のみ）

特殊な c2900XL イメージ使用

Catalyst 2900 XL/3500 XL シリーズすべてに関する構成およびトラブルシューティングの文書が使用可能。

Catalyst 2940

- 2940-8TT-S

- 2940-8TF-S

N/A

- 10/100 ポート固定構成スイッチ（x 8）

- 10/100/1000 ポート（TT-S）（x 1）または 100Base-FX ポート（x 1）および Small Form Factor Pluggable（SFP; 着脱可能小型フォーム ファクタ）ポート（TF-S）（x 1）

Cisco IOS ソフトウェア（レイヤ 2 のみ）

c2940 イメージ使用

Catalyst 2940 のドキュメント、Catalyst 2950 のドキュメントのほとんど、および Catalyst 2900 XL/3500 XL シリーズのほとんどに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48-EI

- WS-C2950SX-24

- C2950SX-48-SI

- WS-C2950T-48-SI

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12

- WS-C2955C-12

- WS-C2955S-12

N/A

利用可能なさまざまなメディア ポートを搭載した 10/100 ポート固定構成スイッチ（x 12、x 24 または x 48）（モデルによって異なる）

Cisco IOS ソフトウェア（レイヤ 2 のみ）

それぞれ、c2950 または c2955 イメージを使用Catalyst 2950 スイッチでは、モデルによって Enhanced Image（EI）または Standard Image（SI）のどちらかが認識されます。Catalyst 2955 スイッチでは、EI のみが実行されます。

Catalyst 2950 のドキュメントおよびほとんどの Catalyst 2900 XL/3500 XL シリーズに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 2950

- WS-C2950ST-8 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE 997 (DC)

Catalyst 2950

- LRE ポート（x 8 または x 24）

- 10/100/1000 ポート（x 2）および SFP モジュール スロット（x 2）

Cisco IOS ソフトウェア（レイヤ 2 のみ）

c2950lre イメージ使用

Catalyst 2950 に関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T

- WS-C2970G-24TS

N/A

- 10/100/1000 ポート（24-T）（x 24）

- 4 SFP（24-TS）を搭載した 10/100/1000 ポート（x 24）

Cisco IOS ソフトウェア（レイヤ 2 のみ）

c2970 イメージ使用

Catalyst 2970 のドキュメント、Catalyst 2940/2950 ドキュメントのほとんど、および Catalyst 2900 XL/3500 XL シリーズに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 4000 プラットフォーム

4000 プラットフォーム

プラットフォーム名

元となるプラットフォーム

詳細

使用する CLI

使用するイメージ

サポートされる設定とトラブルシューティングに関する文書

Catalyst 4000

- WS-C4003 3-スロット Catalyst 4000 シャーシ

N/A

Supervisor Engine I（WS-X4012）のみサポート

CatOS

cat4000 イメージ、cat4000.x-y-z イメージ、または cat4000-k8.x.y.z イメージを使用（CiscoView イメージに cat4000-cv を使用）

ほとんどのCatOS(Catalyst 4k/5k/6k)の設定/トラブルシューティング文書を使用できます。

Catalyst 4000

- WS-C4006 6-スロット Catalyst 4000 シャーシ

N/A

Supervisor Engine II（WS-X4013）をサポート

- Supervisor Engine II 上の CatOS のみ

CatOS イメージ使用：cat4000.x-y-z または cat4000-k8.x.y.z（CiscoView イメージに cat4000-cv を使用）

ほとんどのCatOS(Catalyst 4k/5k/6k)の設定/トラブルシューティング文書を使用できます。

Supervisor Engine II-Plus（WS-4013+）、Supervisor Engine III（WS-X4014）、Supervisor Engine IV（WS-X4515）、および Supervisor Engine V（WS-X4516）をサポート

- Supervisor Engine II-Plus、III、IV、および V 上の Cisco IOS ソフトウェアのみ

Cisco IOS イメージ使用：cat4000-is-mz または cat4000-i9s-mz（基本 L3 フィーチャ セット）、または cat4000-i5s（拡張 L3 フィーチャ セット）、cat4500（ソフトウェア リリースとスーパーバイザ エンジンによる）

Cisco IOS（Catalyst 4k/6k）のほぼすべてに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 4500

- WS-C4503、3-スロット Catalyst 4500 シャーシ

N/A

Supervisor Engine II（WS-X4013）をサポート

- Supervisor Engine II 上の CatOS のみ

CatOS イメージ使用：cat4000.x-y-z または cat4000-k8.x.y.z（CiscoView イメージに cat4000-cv を使用）

ほとんどのCatOS(Catalyst 4k/5k/6k)の設定/トラブルシューティング文書を使用できます。

Supervisor Engine II-Plus（WS-4013+）、Supervisor Engine II-Plus-10GE（WS-X4013+10GE）、Supervisor Engine II-Plus-TS（WS-X4013+TS）、Supervisor Engine III（WS-X4014）、Supervisor Engine IV（WS-X4515）、Supervisor Engine V（WS-X4516）、および Supervisor Engine V-10GE（WS-X4516-10GE）をサポート

- Supervisor Engine II-Plus、II-Plus-10GE、II-Plus-TS、III、IV、V、および V-10GE 上の Cisco IOS ソフトウェアのみ

Cisco IOS イメージ使用：cat4000-is-mz または cat4000-i9s-mz（基本 L3 フィーチャ セット）、または cat4000-i5s（拡張 L3 フィーチャ セット）、cat4500（ソフトウェア リリースとスーパーバイザ エンジンによる）

Cisco IOS（Catalyst 4k/6k）のほぼすべてに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 4500

- WS-C4506 6-スロット Catalyst 4500 シャーシ

N/A

Supervisor Engine II（WS-X4013）をサポート

- Supervisor Engine II 上の CatOS のみ

CatOS イメージ使用：cat4000.x-y-z または cat4000-k8.x.y.z（CiscoView イメージに cat4000-cv を使用）

ほとんどのCatOS(Catalyst 4k/5k/6k)の設定/トラブルシューティング文書を使用できます。

Supervisor Engine II-Plus（WS-4013+）、Supervisor Engine II-Plus-10GE（WS-X4013+10GE）、Supervisor Engine III（WS-X4014）、Supervisor Engine IV（WS-X4515）、Supervisor Engine V（WS-X4516）、および Supervisor Engine V-10GE（WS-X4516-10GE）をサポート

- Supervisor Engine II-Plus、II-Plus-10GE、III、IV、V、および V-10GE 上の Cisco IOS ソフトウェアのみ

Cisco IOS イメージ使用：cat4000-is-mz または cat4000-i9s-mz（基本 L3 フィーチャ セット）、または cat4000-i5s（拡張 L3 フィーチャ セット）、cat4500（ソフトウェア リリースとスーパーバイザ エンジンによる）

Cisco IOS（Catalyst 4k/6k）のほぼすべてに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 4500

- WS-4507R 7-スロット Catalyst 4500 シャーシ

N/A

冗長構成での次のスーパーバイザ エンジンをサポート：Supervisor Engine II-Plus（WS-4013+）、Supervisor Engine II-Plus-10GE（WS-X4013+10GE）、Supervisor Engine IV（WS-X4515）、Supervisor Engine V（WS-X4516）、および Supervisor Engine V-10GE（WS-X4516-10GE）

- Supervisor Engine II-Plus、II-Plus-10GE、IV、V、および V-10GE 上の Cisco IOS ソフトウェアのみ

Cisco IOS イメージ使用：cat4000-is-mz、cat4000-i9s-mz（基本 L3 フィーチャ セット）または cat4000-i5s（拡張 L3 フィーチャ セット）、cat4500（ソフトウェア リリースとスーパーバイザ エンジンによる）

Cisco IOS（Catalyst 4k/6k）のほぼすべてに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 4500

- WS-4510R 10-スロット Catalyst 4500 シャーシ

N/A

冗長構成での次のスーパーバイザ エンジンをサポート：Supervisor Engine V（WS-X4516）および Supervisor Engine V-10GE（WS-X4516-10GE）

- Supervisor Engine V、および V-10GE 上の Cisco IOS ソフトウェアのみ

Cisco IOS イメージ使用：cat4000-is-mz、cat4000-i9s-mz（基本 L3 フィーチャ セット）または cat4000-i5s（拡張 L3 フィーチャ セット）、cat4500（ソフトウェア リリースとスーパーバイザ エンジンによる）

Cisco IOS（Catalyst 4k/6k）のほぼすべてに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 4912G

- WS-C4912G

Catalyst 4000

Supervisor Engine I ＋ 1000BaseX GBIC スイッチ ポート（x 12）

CatOS

cat4000 イメージ使用

ほとんどのCatOS(Catalyst 4k/5k/6k)の設定/トラブルシューティング文書を使用できます。

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3

Catalyst 8540

- 1000BaseX GBIC（XPIF）（x 8）レイヤ 3 スイッチ インターフェイス

Cisco IOS ソフトウェア

cat2948g-in-mz イメージ使用

Catalyst 2948G-L3 と 4908G-L3 シリーズに関する構成とトラブルシューティングのすべての文書が使用可能。

Catalyst 4840G

- WS-C4840G

Catalyst 2948G-L3 + 6k Multilayer Switch Feature Card（MSFC; マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）

- 10/100BaseTX（x 40）＋ 1000BaseX GBIC（x 2）レイヤ 3 server load-balancing（SLB; サーバ ロードバランシング）用のスイッチ インターフェイス

Cisco IOS ソフトウェア

cat4840g-i-mz イメージ使用

Catalyst 2948G-L3 と 4908G-L3 シリーズに関する構成とトラブルシューティングのすべての文書が使用可能。

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10GE

Catalyst 4500

- 4 つの代替 1000BASE-X SFP 光カードによる 10/100/1000BASE-T（x 48）

- 2 つの 10 ギガビット イーサネット（X2 光カード）による 10/100/1000BASE-T（x 48）

Cisco IOS ソフトウェア

cat4500 イメージ使用

Cisco IOS（Catalyst 4k/6k）のほぼすべてに関する設定とトラブルシューティングのドキュメントが使用可能。

Catalyst 4000 レイヤ 3 サービス モジュール

- WS-X4232-L3

Catalyst 8540

- スイッチ ファブリックは Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 と同じ

- 内部 1000BaseSX レイヤ 2 スイッチ ポート（x 2）に接続された、内部 1000BaseSX ギガビット イーサネット（XPIF）レイヤ 3 でスイッチ インターフェイス（x 2）

- 外部 1000BaseX GBIC（XPIF）（x 2）レイヤ 3 スイッチ インターフェイス

- 10/100BaseTX スイッチ ポート（x 32）

- Cisco IOS ソフトウェア（4 ギガビット インターフェイス）

- CatOS（内部 1000BaseX ポート（x 2）＋ 10/100 ポート（x 32））

- cat4232-in-mz イメージ使用

- cat4000 イメージ使用

構成は他のすべてのレイヤ 3 モジュールと同じで、トラブルシューティングは Catalyst 2948G-L3 スイッチと同じです。

注意：Catalyst 4500シリーズSupervisor Engine IおよびIIは、Catalyst OSソフトウェアのみを実行でき、Cisco IOSソフトウェアとともに実行するように変換することはできません。

注意：Catalyst 4500シリーズSupervisor Engine II+、II+10GE、II+TS、III、IV、V、およびV-10GEは、Cisco IOSソフトウェアでのみ実行でき、Catalyst OSソフトウェアでは実行できません。

関連情報

- 製品 & サービス：Cisco スイッチ

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems