内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

バージョン

設定

ネットワーク図

設定

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B – ニューヨーク

MGX 8220 FRSM – ニューヨーク

BPX 8600 – ニューヨーク

MC 3810 – ニューヨーク

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B – ジャカルタ

MGX 8220 FRSM – ジャカルタ

BPX 8600 – ジャカルタ

MC 3810ジャカルタ

確認

トラブルシュート

show コマンド

version

dsplns

dspln

dspdsx3lns

dspports

dspimagrp

dspimainfo

dspplpp

dspimagrpcnt

dspimalncnt

dspimaln

関連情報

概要

このドキュメントでは、ナローバンド トランクに 2 台の BPX 8600 スイッチを接続する場合の設定情報について説明します。各 BPX 8600 スイッチには、フィーダ シェルフとして接続されている MGX 8220 エッジ コンセントレータがあります。顧客宅内機器（CPE）はフィーダ シェルフに接続されます。4 つの ATM の T1 逆多重化（IMA）のトランク グループが、2 台の MGX 8220 IMATM-8T3T1/B サービス モジュール間で確立されます。T3 トランクは各 BPX 8600 BXM-T3 サービス モジュールとそれぞれの MGX8220 IMATM-8T3T1/B の間で設定されます。フレームリレーインターフェイスを備えた2台のCiscoマルチチャネル(MC)3810ルータがMGX 8220フレームリレーサービスモジュール(FRSM)-8T1に接続されます。2台のCisco MC 3810ルータ間のIP接続は、ネットワークインターワーキング(NIW接続ををを経由です。MGX 8220 FRSM-8T1 サービス モジュールが NIW の変換を提供します。BPX 8600 スイッチが、この接続のスイッチング機能を提供します。

注：このドキュメントは、シスコ機器の設定を支援するように設計されています。シスコのセールスエンジニア、システムエンジニア、またはアカウントマネージャと協力して実現できるネットワークの適切な設計と計画の代わりにはなりません。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- BPX 8600スイッチ

- MGX 8220エッジコンセントレータ

- MC 3810 ルータ

- MGX 8220 IMATM/Bカード

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

バージョン

このドキュメントで使用されているバージョンは、一般的に入手可能なリリースに基づいており、厳密な要件として意図されていません。必要なインターフェイスと設定が各プラットフォームでサポートされていることを確認するには、該当するリリースノートを参照してください。

- MC 3810

ソフトウェア：Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.0(3)および12.0(4)T

ハードウェア：T1マルチフレックストランク(MFT)インターフェイスを備えたCisco MC 3810

- MGX 8220

両方のCisco MGX 8220エッジコンセントレータは、同じCiscoファームウェアリリースとハードウェア設定を使用します。

ファームウェア：Ciscoリリース5.0.14、および両方のMGX 822のサービスモジュールハードウェアおよびファームウェアの適切なバージョン。

ハードウェア：Cisco IMATMモデルBサービスモジュールは、ATMフォーラム準拠のIMAに使用されます。各MGX 8220エッジコンセントレータの2つのIMATM 8T3T1/Bサービスモジュール間では、4つのT1トランクが使用されます。IMATM/Bサービスモジュールは、T1回線用のRJ48コネクタとT3回線用の同軸コネクタを使用します。各IMATM 8T3T1/BサービスモジュールのT3ポートは、BPX 8600スイッチのそれぞれのBXM-T3ポートに接続されています。FRSM-8T1サービスモジュールはRJ48コネクタを使用し、それぞれのMC 3810 MFTインターフェイスに接続します。

- BPX 8600

両方のBPX 8600スイッチは、同じCiscoスイッチソフトウェアバージョンを使用します。

ソフトウェア：Ciscoスイッチソフトウェアリリース9.1.18、およびリリースノートに記載されている適切なバージョンのカードハードウェアおよびファームウェア。

ハードウェア：BPX 8600スイッチは、ブロードバンドネットワークインターフェイス(BNI)-T3カードセットを使用してMGX 8220フィーダシェルフに接続されます。BXM-T3カードセットはMGX 8220 IMATM/Bサービスモジュールに接続します。BXM-T3サービスモジュールは、サービスメッセージブロック(SMB)コネクタを使用します。BNI-T3サービスモジュールは同軸コネクタを使用します。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を参照してください。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことをご了承ください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

注：構成を作成する前に、すべての物理接続を行ってください。

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B：ニューヨーク

- MGX 8220 FRSM：ニューヨーク

- BPX 8600:New York

- MC 3810 – ニューヨーク

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B：ジャカルタ

- MGX 8220 FRSM：ジャカルタ

- BPX 8600 – ジャカルタ

- MC 3810 – ジャカルタ

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B – ニューヨーク

Inverse Multiplexing over ATM(IMA)グループに含めるIMATM-8T3T1/Bカードの回線を追加します。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

IMAグループに回線を追加する前に、すべての回線をチェックし、アラームをクリアします。IMAグループでは連続した行を使用することを推奨します。ただし、必須ではありません。IMA グループは、ライン 1、3、4、5 で構成されています。

注：2つのIMATM/Bサービスモジュール間のT1のラインフレーミングとラインコーディングは一致している必要があります。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

IMAグループを追加し、追加されたすべての行をグループに含めます。

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

定義：

1

IMAグループ番号：1 ～ 8の範囲の値

0

Port Type:1 UNI、2 NNI、3 STI、4 – 仮想トランクUNI（UNIではSTI）

1.2.3.4

リンクのリスト：リンクをドットで区切ってリストします。

1

最小リンク数 – グループ形成の最小リンク数。値の範囲は1 ～ 8です。この数は、IMAグループの両端で同じである必要があります。

addchrteコマンドを使用して、IMAグループのチャネルルートを追加します。このコマンドは、IMATM上に仮想パス識別子(VPI)マップのリストを作成し、どのセルがどのIMAグループにルーティングされるかを定義します。単一のIMAグループが定義され、接続された機器（ここではBPX 8600）から送信されるVPI範囲が不明な場合、VPI範囲全体を指定します。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

定義：

1

範囲番号：1 ～ 128の範囲の値

1

IMAトランク番号：1 ～ 8の範囲の値

0

最小.VPI値：0 ～ 255(UNI/VpTrkUNI)、0 ～ 1023(STI)、0 ～ 4095(NNI)

4095

最大VPI値：0 ～ 255(UNI/VpTrkUNI)、0 ～ 1023(STI)、0 ～ 4095(NNI)。 この場合、ポートタイプはNNIであるため、最大値になります。値4095が使用されます。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

IMATM-8T3T1/Bポートペイロードスクランブリング設定が、IMAトランクの両端で同じであることを確認します。ペイロードスクランブリングは、ATMセルペイロードがセルヘッダーに類似していないことを確認するために開発されました。これはローカルでのみ重要です。具体的には、ATM インターフェイスの各側で同じペイロード スクランブリング値が設定されている必要がありますが、ネットワーク上のすべての ATM インターフェイスで同じ設定にする必要はありません。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM – ニューヨーク

既存のラインを確認します。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

マルチチャネル(MC)3810ルータに接続されている回線を有効にします。

注：フレームリレーサービスモジュール(FRSM)とMC 3810の間のT1のラインフレーミングとラインコーディングは一致している必要があります。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

定義：

1

ポート番号：1 ～ 192の範囲の値は、T1および1 ～ 2481で受け入れられます。

1

行番号：値の範囲は1 ～ 8です。

0

DS0速度：56Kの場合1、64Kの場合2

1

開始スロット：1ベースの開始タイムスロット

24

number of slot：割り当てられたDS0タイムスロットの数

1

port type：値1 ～ 3、1=フレームリレー、2=FUNI mode-1a、3=frForward

ローカル管理インターフェイス（LMI）を使用するように論理ポートを設定します。次の例では、非同期更新が有効であり、拡張 LMI が無効である StrataLMI を使用しています。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

ポート番号：1 ～ 192の範囲の値は、T1および1 ～ 2481で受け入れられます。

S

LMIシグナリング：(N)one(S)trataLMI au-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI dn-AnnexDNNI。MC3810のLMIと一致する必要があります。

0

asyn UPD/UFS：（UPD = アップデート ステータス、UFS = 非勧誘型フル ステータス）（n または 1）= both dis、（y または 2）= UPD en、3 = UFS en、4 = both en

n

拡張 LMI：（N または n）無効（Y または y）有効

論理ポートの設定を表示して検証します。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

ここで接続を追加し、ネットワークのインターネットワーキング機能を有効にします。

注：接続値は最適化されず、例として使用されます。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

定義：

1

チャネル番号：値の範囲は16 ～ 1015

100

ポート番号：1 ～ 192の範囲の値は、T1および1 ～ 2481で受け入れられます

1

DLCI番号：値の範囲は0 ～ 1023。MC3810のDLCIと一致する必要があります。

1536000

committed rate:T1では0 ～ 1536000 bps、E1では0 ～ 2048000 bps

1

chan type：値1-5、1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xlation 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 – ニューヨーク

MGX 8220をフィーダシェルフとしてBPX 8600スイッチにaddshelfコマンドで追加します。シェルフをスイッチに追加する前に、uptrkコマンドを使用してT3トランクをアクティブ化します。

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

addshelfコマンドを発行する前に、トランクをチェックし、アラームをすべてクリアします。

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

次に、uptrkコマンドを使用して、BXM-T3からMGX 8220 IMATM/BへのT3トランクをアクティブします。

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

BPXスイッチ上のT3トランクのデフォルトの送信レートは、96000セル/秒(cps)です。 cnftrkコマンドを使用して、このトランクの送信レート(TX)の値を4つのT1の値と一致させるために、値を小さくします。この値は、スイッチによって丸められます。

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

注：トランクのリモート側がアクティブになっていないため、番号1.4のトランクはアラーム状態です。トランクは、トランクの両側がアクティブになっている場合にのみ、[Alarm]から[Clear OK]に移動します。

MC 3810 – ニューヨーク

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B – ジャカルタ

MGX 8220 IMATM/Bサービスモジュールの設定は、ニューヨークのMGX 8220 IMATM/Bと同じです。IMATM/Bを設定するには、この設定に示されている手順を繰り返します。

MGX 8220 FRSM – ジャカルタ

MGX 8220 FRSMサービスモジュールの設定は、ニューヨークのMGX 8220 FRSMと同じです。FRSMを設定するには、この設定に示されている手順を繰り返します。

BPX 8600 – ジャカルタ

BPX 8600 スイッチに MGX 8220 をフィーダ シェルフとして追加します。このドキュメントで説明されているように、ニューヨークのBPX 8600でBXM-T3トランクをアクティブにします。また、BXM-T3トランクの送信レート(TX)を、トランクのもう一方の端と一致するように設定します。

addtrkコマンドを使用して、ノード間にトランクを追加します。このコマンドは、トランクを終端するいずれかのノードで実行されます。トランクを追加する前に、メジャーアラームが発生していない必要があります。

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

次に、addconコマンドを使用して、BPX 8600スイッチに接続を追加します。

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

追加された接続を確認します。

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810ジャカルタ

MC 3810の設定は、ニューヨークのMC 3810にも同じです。IMATM/Bを設定するには、この設定に示されている手順を繰り返します。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

注：debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

show コマンド

コマンドの概要：

- version

- dsplns

- dspln

- dspdsx3lns

- dspports

- dspimagrp

- dspimainfo

- dspplpp

- dspimalncnt

- dspimaln

version

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

dspln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

dspports

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimagrp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

dspimainfo

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplpp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspimagrpcnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

dspimalncnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimaln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

関連情報

- AUSM-8T1/B-to-3620 IMA設定例

- WAN スイッチング製品のための新しい名前とカラーのガイド