内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

HP-UX ホストのコマンド

MDS/IPS-8 のコマンド

トラブルシュート

Fabric Manager および Device Manager の表示

概要

サーバに存在する Cisco iSCSI ドライバは、iSCSI ソリューションの主要コンポーネントです。この iSCSI ドライバは、Small Computer Systems Interface（SCSI）コマンドの代行受信、IP パケットへのカプセル化、Cisco SN 5420、Cisco SN 5428、Cisco SN 5428-2、または Cisco MDS/IPS-8 へのリダイレクトを実行します。このドキュメントでは SN 5428 に対する HP-UX の iSCSI ホストの設定例を紹介します。

前提条件

要件

この設定を開始する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。

- HP-UXバージョンと互換性のあるiSCSIドライバをインストールしてください。ドライバの最新バージョンは、Cisco.comのCisco iSCSIドライバ(登録ユーザ専用)ダウンロードページにあります。README.txt ファイルはドライバ zip（tar）ファイルに含まれています。README ファイルには、ライセンス契約、ドライバのインストール手順と設定手順、およびドライバ アーキテクチャの技術概要が含まれています。

- オペレーティング システムの要件とパッチの要件については、『HP-UX 用の Cisco iSCSI ドライバのリリース ノート』の「システム要件」セクションを参照してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 2 基のプロセッサを搭載した HP-UX 9000/800 A500 サーバ

注：この実習セットアップでは、iSCSI用のイーサネットアダプタは個別に用意されておらず、使用中のイーサネットアダプタは100 Mbです。実際の環境では、iSCSI イニシエータとして個別の Gigabit Ethernet（GE; ギガビット イーサネット）アダプタを使用します。

[/]#/opt/ignite/bin/print_manifest[...]

System Hardware

Model:              9000/800/A500-5X

Main Memory:        1024 MB

Processors:         2

OS mode:            64 bit

LAN hardware ID:    0x00306E1B6F51

Software ID:        586760518

Keyboard Language:  Not_Applicable

Storage devices                  HW Path      Interface

SEAGATE ST318404LC 17366 Mb      0/0/1/1.15.0 SCSI C896 Ultra Wide Single-Ended

SEAGATE ST318203LC 17366 Mb      0/0/2/1.15.0 SCSI C875 Ultra Wide Single-Ended

I/O Interfaces

Class          H/W Path       Driver         Description

lan            0/0/0/0        btlan3         HP PCI 10/100Base-TX Core

ext_bus        0/0/1/0        c720           SCSI C896 Ultra Wide LVD

ext_bus        0/0/1/1        c720           SCSI C896 Ultra Wide Single-Ended

ext_bus        0/0/2/0        c720           SCSI C875 Fast Wide Single-Ended

ext_bus        0/0/2/1        c720           SCSI C875 Ultra Wide Single-Ended

tty            0/0/4/0        asio0          PCI Serial (103c1048)

tty            0/0/5/0        asio0          PCI Serial (103c1048)

fc             0/2/0/0        td             HP Tachyon XL2 Fibre Channel Mass Storage Adapter

Installed Software

Your system was installed with HP-UX version B.11.00.

Your system has the following software products installed and

configured on the system disk drive(s).

Product          Revision          Description

A6795A           B.11.00.10        PCI Tachyon TL/TS/XL2 Fibre Channel

BUNDLE           B.11.00           Patch Bundle

HPUXEng64RT      B.11.00.01        English HP-UX 64-bit Runtime Environment

HWE1100          B.11.00.0203.5    Hardware Enablement Patches for HP-UX 11.00, March 2002

OnlineDiag       B.11.00.20.09     HPUX 11.0 Support Tools Bundle, Mar 2002

UXCoreMedia      B.11.00.02        HP-UX Media Kit (Reference Only. See Description)

UnlimUserLic     B.11.00.02        HP-UX Unlimited-User License

XSWGR1100        B.11.00.47.08     General Release Patches, November 1999 (ACE)

[...]

- HP-UX 用の Cisco iSCSI ドライバ 3.3.3 が使用されました。HP から（少なくとも）最新の安定したアドレス解決プロトコル（ARPA）のトランスポート累積パッチもインストールすることを推奨します。このドキュメントが書かれた時、これはPHNE_28538でした。このパッチには複数の依存関係があるため、必要に応じてインストールする必要があります。インストールの詳細については、公式HPサポートサイト (登録ユーザ専用)を参照してください。

[/]# swlist

# Initializing...

# Contacting target "ape"...

#

# Target:  ape:/

#

#

# Bundle(s):

#

A6795A                        B.11.00.10     PCI Tachyon TL/TS/XL2 Fibre Channel

BUNDLE                        B.11.00        Patch Bundle

HPUXEng64RT                   B.11.00.01     English HP-UX 64-bit Runtime Environment

HWE1100                       B.11.00.0203.5 Hardware Enablement Patches for HP-UX 11.00, March 2002

OnlineDiag                    B.11.00.20.09  HPUX 11.0 Support Tools Bundle, Mar 2002

QPK1100                       B.11.00.56.5   Quality Pack for HP-UX 11.00, March 2002

UXCoreMedia                   B.11.00.02     HP-UX Media Kit (Reference Only. See Description)

UnlimUserLic                  B.11.00.02     HP-UX Unlimited-User License

XSWGR1100                     B.11.00.47.08  General Release Patches, November 1999 (ACE)

#

# Product(s) not contained in a Bundle:

#

ISCSI                         3.3.3          ISCSI software

bison                         1.875          bison

flex                          2.5.4a         flex

gcc                           3.2.3          gcc

gettext                       0.11.5         gettext

less                          376            less

libiconv                      1.9            libiconv

make                          3.80           make

ncurses                       5.2            ncurses

termcap                       1.3.1          termcap

zsh                           4.0.7          zsh

[/]# swlist BUNDLE

# Initializing...

# Contacting target "ape"...

#

# Target:  ape:/

#

# BUNDLE                B.11.00        Patch Bundle

BUNDLE.PHCO_23651     1.0            fsck_vxfs(1M) cumulative patch

BUNDLE.PHKL_28496     1.0            SCSI IO Subsystem Cumulative Patch

BUNDLE.PHKL_27980     1.0            VxFS 3.1 cumulative patch: CR_EIEM

BUNDLE.PHKL_22840     1.0            IDS/9000; syscalls related to file/socket

BUNDLE.PHCO_28505     1.0            user/group(add/mod/del)(1M) cumulative patch

BUNDLE.PHKL_28150     1.0            LVM Cumulative Patch w/Performance Upgrades

BUNDLE.PHNE_28538     1.0            cumulative ARPA Transport patch

BUNDLE.PHNE_28143     1.0            LAN product cumulative patch

BUNDLE.PHNE_27902     1.0            Cumulative STREAMS Patch

BUNDLE.PHKL_29434     1.0            POSIX AIO;getdirentries;MVFS;rcp;mmap/IDS;

BUNDLE.PHKL_28766     1.0            Probe,IDDS,PM,VM,PA-8700,AIO,T600,FS,PDC,CLK

BUNDLE.PHKL_28004     1.0            Fibre Channel Mass Storage Driver Patch

BUNDLE.PHKL_27729     1.0            ioscan -u incorrect display (kernel patch).

BUNDLE.PHKL_24187     1.0            ioscan performance gain for SCSI Subsystem

BUNDLE.PHKL_24165     1.0            Kernel Patch For "ioscan -k" Performance

BUNDLE.PHKL_23409     1.0            NFS, Large Data Space, kernel memory leak

BUNDLE.PHKL_20016     1.0            2nd CPU not recognized in G70/H70/I70

BUNDLE.PHKL_18543     1.0            PM/VM/UFS/async/scsi/io/DMAPI/JFS/perf patch

BUNDLE.PHCO_27818     1.0            ioscan(1M) cumulative patch

BUNDLE.PHCO_27375     1.0            cumulative SAM/ObAM patch

- ソフトウェア バージョン 1.2(1a) を搭載した Cisco MDS 9216。

vatican# show module

Mod  Ports  Module-Type                     Model              Status

---  -----  ------------------------------- ------------------ ------------

1    16     1/2 Gbps FC/Supervisor          DS-X9216-K9-SUP    active *

2    8      IP Storage Module               DS-X9308-SMIP      ok

Mod  Sw           Hw      World-Wide-Name(s) (WWN)

---  -----------  ------  --------------------------------------------------

1    1.2(1a)      1.0     20:01:00:0c:30:57:5e:c0 to 20:10:00:0c:30:57:5e:c0

2    1.2(1a)      0.2     20:41:00:0c:30:57:5e:c0 to 20:48:00:0c:30:57:5e:c0

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    00-0b-be-f8-7f-00 to 00-0b-be-f8-7f-04  JAB070804Q3

2    00-05-30-00-a8-56 to 00-05-30-00-a8-62  JAB070205AM

* this terminal session

vatican# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.8

loader:    version 1.1(2)

kickstart: version 1.2(1a)

system:    version 1.2(1a)

BIOS compile time:       08/07/03

kickstart image file is: bootflash:/k121a

kickstart compile time:  9/1/2003 17:00:00

system image file is:    bootflash:/s121a

system compile time:     9/1/2003 17:00:00

Hardware

RAM 963108 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

vatican uptime is 1 days 6 hours 17 minute(s) 25 second(s)

Last reset at 955065 usecs after Wed Sep 10 08:13:50 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.1(2)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

このドキュメントで使用する Cisco MDS 9000 は、MDS 9000 ファミリ（MDS 9506、MDS 9509、MDS 9216）に含まれるすべてのファイバ チャネル（FC）スイッチ製品を指します。 Cisco 侵入防御システム（IPS）ブレードは IP ストレージ サービス モジュールを指します。ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景説明

Cisco 侵入防御システム（IPS）のモジュールはファイバ チャネル（FC）ストレージ デバイスへの IP ホスト アクセスを提供します。IPS モジュールは DS-X9308-SMIP です。これはトランスペアレント SCSI ルーティングを提供します。iSCSI プロトコルを使用する IP ホストは、FC ネットワークの iSCSI ターゲットにトランスペアレントにアクセスできます。IP ホストは TCP/IP 接続経由で MDS 9000 IPS ポートに iSCSI プロトコル データ ユニット（PDU）でカプセル化された SCSI コマンドを送信します。IPS モジュールでは、適切に設定された GE インターフェイスの形式で接続が提供されます。IPS モジュールは仮想 iSCSI ターゲットを作成して、これらを FC SAN で使用可能な物理 FC ターゲットにマッピングできるようにします。IP ネットワークに物理的なターゲットが接続されているかのように、IP ホストに FC ターゲットを示します。

IPS モジュールを介してストレージにアクセスする必要がある各 iSCSI ホストには、互換性のある iSCSI ドライバをインストールしておく必要があります。iSCSI プロトコルを使用して、iSCSI ドライバは、iSCSI ホストからの SCSI の要求と応答を IP ネットワークを介して転送できます。ホストのオペレーティング システムからは、iSCSI ドライバは、ホストのペリフェラル チャネルの FC ドライバのような SCSI トランスポート ドライバであるように見えます。ストレージ デバイスからは、各 IP ホストは FC ホストであるように見えます。IP ホストから FC ストレージ デバイスへのルーティングでは、主に次の処理が実行されます。

- ホストと IPS モジュール間の IP ネットワーク経由で iSCSI 要求および iSCSI 応答を転送します。

- IP ネットワークのホストと FC ストレージ デバイス間の SCSI 要求および SCSI 応答をルーティングします（iSCSI から FCP へ、および FCP から iSCSI へ）。 このルーティングは IPS モジュールによって実行されます。

- IPS モジュールと FC ストレージ デバイス間の FCP 要求または FCP 応答を転送します。

IPS モジュールは、デフォルトで FC ターゲットを iSCSI にインポートしません。IPS モジュールが FC ターゲットを iSCSI イニシエータで使用可能にする前に、ダイナミックマッピングかスタティック マッピングを設定する必要があります。両方が設定されている場合、スタティック マッピングの FC ターゲットには設定された名前があります。このドキュメントでは、スタティック マッピングの例を紹介しています。ダイナミック マッピングでは、iSCSI ホストが IPS モジュールに接続するたびに新しい FC N ポートが作成され、この N のポートに割り当てられた nWWN と pWWN は異なる場合があります。iSCSI ホストが IPS モジュールに接続するたびに同じ nWWN と pWWN を取得する必要がある場合は、スタティック マッピング方式を使用します。スタティック マッピングは、イニシエータの pWWN または nWWN に基づいたアクセス コントロールと論理ユニット番号（LUN）マッピング/マスキング設定があるインテリジェント FC ストレージ アレイにアクセスするために、IPS モジュールで使用できます。

ターゲットがアドバタイズされる IPS ポートの個別リストの作成およびターゲットにアクセス可能な iSCSI の発信側ノード名のリストの作成によって、スタティック マッピングされた各 iSCSI ターゲットへのアクセスを制御できます。FC のゾーン分割ベースのアクセス制御と iSCSI ベースのアクセス制御は、iSCSI にアクセス制御を提供できる 2 つのメカニズムです。両方の方法を同時に使用できます。この設定では、デフォルトのゾーン分割は特定の VSAN で許可されています。IPS モジュールは iSCSI のノード名ベースと FC のゾーン分割ベースのアクセス コントロール リストの両方を使用し、iSCSI 検出と iSCSI セッションの作成時のアクセス制御を強化します。

- iSCSI の検出：iSCSI のホストがすべての iSCSI ターゲットの iSCSI の検出セッションとクエリーを作成すると、IPS モジュールはアクセス コントロール ポリシーに基づいて、この iSCSI ホストによるアクセスが許可された iSCSI ターゲットのリストのみを返します。

- iSCSI セッションの作成：IP ホストが iSCSI セッションを開始すると、IPS モジュールは指定された iSCSI ターゲット（セッションのログイン要求で）がスタティック マッピングされたターゲットであるかどうかを確認します。そうである場合は、IP ホストの iSCSI ノード名がターゲットへのアクセスを許可されているかどうかを確認します。IP ホストにアクセスが許可されていない場合は、ログインが拒否されます。

IPS モジュールは、この IP ホストの FC の仮想 N ポート（N ポートがすでに存在する場合があります）を作成し、IP ホストによってアクセスされる FC ターゲット pWWN の FCID のために FC ネーム サーバのクエリーを実行します。ネーム サーバ クエリーの要求者として IP ホストの仮想 N ポートの pWWN が使用されます。したがって、ネーム サーバは pWWN のゾーン指定クエリーを実行し、クエリーに応答します。FCID がネーム サーバから戻された場合は、iSCSI セッションが許可されます。これ以外の場合、ログイン要求は拒否されます。

設定

このセクションでは、MDS 9216 と Linux 用 Cisco iSCSI ドライバを設定するために必要な情報を提供しています。

注：このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、『Cisco MDS 9000ファミリコマンドリファレンス』および『Cisco MDS 9000ファミリソフトウェアコンフィギュレーションガイド』を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次の図に示すネットワーク設定を使用します。

設定

このドキュメントで使用する設定を次に示します。

- Ape（HP 9000/800 A500 HP-UX 11.00）

- Vatican（MDS 9216）

Ape（HP 9000/800 A500 HP-UX 11.00）

On the HP-UX host only the file /etc/iscsi.conf has to be modified:

[/]# cat /etc/iscsi.conf

# iSCSI configuration file - see iscsi.conf(4)

# DiscoveryAddress Settings

# -------------------------

# Add "DiscoveryAddress=xxx" entries for each iSCSI router instance.

# The driver attempts to discover iSCSI targets at that address

# and make as many targets as possible available for use.

# 'xxx' can be an IP address or a hostname.  A TCP port number can be

# specified by appending a colon and the port number to the address.

# All entries have to start in column one and must not contain any

# whitespace.

#

# Example:

#

# DiscoveryAddress=scsirouter1

DiscoveryAddress=10.48.69.242

!--- Configure the IP address of the GE interface that acceps iSCSI request from your host.

# The DiscoveryAddress Settings can take following entry.

#

# 1) Authentication Settings

# 2) ConnectionTimeout Settings

!--- Other required driver parameters could be changed in the iscsi.conf file.

......

[/]# cat /etc/iscsi.bindings

# iSCSI bindings, file format version 1.0.

# NOTE: this file is automatically maintained by the iSCSI daemon.

# You do not need to edit this file under most circumstances.

# If iSCSI targets in this file have been permanently deleted, you

# may wish to delete the bindings for the deleted targets.

#

# Format:

# bus   target  iSCSI

# id    id      TargetName

#

[...]

0       10      seagate

0       11      spa-vt

!--- The iSCSI driver discovery daemon process looks up each discovered !--- target in the /etc/iscsi.bindings file. If an entry exists in the file for the target, !--- the corresponding SCSI target ID is assigned to the target. If no entry !--- exists for the target, the smallest available SCSI target ID is assigned !--- and an entry is written to the /etc/iscsi.bindings file for this target.

!--- Note that the /etc/iscsi.bindings file permanently contains entries !--- for all iSCSI targets ever logged into from this host. If a target is !--- no longer available to a host, you can manually edit the file and remove !--- entries so that the obsolete target no longer consumes a SCSI target ID. !--- If you know the iSCSI target name of a target in advance, and you want !--- it to be assigned a particular SCSI target ID, you can add an entry !--- manually. You must stop the iSCSI driver before editing the !--- /etc/iscsi.bindings file. The maximum number of targets is 14.

!--- Enter [/]#/sbin/init.d/iscsi start to manually start the iSCSI driver.

!--- Enter [/]#/sbin/init.d/iscsi stop to manually stop the iSCSI driver.

Vatican（Cisco MDS 9216）

!--- If you are starting from the factory default configuration, you !--- need to setup the IP address and mask of the management interface. !--- This would normally be done during the initial setup

.

interface mgmt0

ip address 10.48.69.156 255.255.255.192

!--- In this configuration example, all the iSCSI targets are in a single vsan

.

vsan database

vsan 1016

vsan 1016 interface fc1/3

vsan 1016 interface fc1/7

!--- These are the boot variables.

boot system bootflash:/s111a

boot kickstart bootflash:/k111a

# Simple IP configuration

ip domain-name cisco.com

ip name-server 144.254.10.123

ip default-gateway 10.48.69.129

!--- Declare that the iSCSI initiator with the IP address of the host.

# It belongs to the vsan of our choice

iscsi authentication none

iscsi initiator ip-address 10.48.69.238

vsan 1016

!--- Define the first virtual target, it is a JBOD. Identify the target !--- by its pWWN, advertise it on a GE interface, and allow access to the initiator.

iscsi virtual-target name seagate

pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.238 permit

!--- The second target is a Clariion disk array. Since the maximum LUN number that you !--- can have under HP-UX without additional software is 7, define a mapping from FC LUN numbers !--- to the iSCSI LUN numbers you are going to present to the host.

iscsi virtual-target name spa-vt

pWWN 50:06:01:60:88:02:a8:2b fc-lun 0020 iscsi-lun 0003

pWWN 50:06:01:60:88:02:a8:2b fc-lun 0021 iscsi-lun 0004

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.238 permit

!--- Permit access to the targets on the FC level. Create a simple zone configuration to do this. !--- Alternatively, you could have simply set the default zoning policy in vsan 1016 to permit.

zone name jbod vsan 1016

member pwwn 21:00:00:20:37:67:f7:a2

member symbolic-nodename 10.48.69.238

zone name spa vsan 1016

member pwwn 50:06:01:60:88:02:a8:2b

member symbolic-nodename 10.48.69.238

zoneset name iscsidoc vsan 1016

member jbod

member spa

zoneset  activate name iscsidoc vsan 1016

!--- Set the IP address and mask of the GE interface and enable it.

interface GigabitEthernet2/1

ip address 10.48.69.242 255.255.255.192

iscsi authentication none

no shutdown

# Lastly we bring up the iSCSI interface up

interface iscsi2/1

no shutdown

確認

ここでは、設定が正しく動作することを確認する方法と、問題が発生したときのトラブルシューティング方法について説明しています。

特定の show コマンドが、コマンド ルックアップ ツール（登録ユーザ専用）でサポートされています。このツールを使用すると、show コマンドの出力を分析できます

HP-UX ホストのコマンド

- netstat-n または lsof：TCP 接続を確認します。

- iscsi-ls：現在使用可能なデバイスを表示します。

- dmesg：診断メッセージを収集します。

MDS/IPS-8 のコマンド

- show zone：ゾーン情報を表示します。

- show flogi database：FLOGI サーバ情報を表示します。

- show fcns database：特定の VSAN のネーム サーバ情報を表示します。

- show vsan membership：異なる VSAN のインターフェイス情報を表示します。

- show iscsi：さまざまな iSCSI 情報を表示します。

- show ips：IP サービスに関するさまざまな情報を表示します。

- show scsi-target：特定の VSAN の SCSI デバイスを表示します（FC-LUN を iSCSI-LUN にマッピングするため）。

- show interface：さまざまなインターフェイスに関する情報を表示します。

- show ip route：IP ルートの情報を表示します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

この設定に関連するトラブルシューティング情報を次に挙げます。

- Ape からの表示（HP 9000/800 A500 HP-UX 11.00）

- Vatican からの表示（MDS 9216）

- Fabric Manager および Device Manager の表示

Ape（HP 9000/800 A500 HP-UX 11.00）

# /sbin/init.d/iscsi stop

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsi_[tr]x_threads to terminate .....

[/]# /sbin/init.d/iscsi start

Number of indices in scsi_isc table used by System: 5

Index used by iSCSI controller: 255

Number of free indices: 251

[/]# netstat -n | grep '10.48.69.242'

tcp        0      0  10.48.69.238.49501     10.48.69.242.3260       ESTABLISHED

tcp        0      0  10.48.69.238.49500     10.48.69.242.3260       ESTABLISHED

tcp        0      0  10.48.69.238.49499     10.48.69.242.3260       ESTABLISHED

!--- If you have lsof, you can also try the following:

[/]# lsof -i @10.48.69.242

COMMAND  PID USER   FD   TYPE     DEVICE SIZE/OFF NODE NAME

iscsid  2836 root    1u  inet 0x41aa9268   0t1300  TCP ape.cisco.com:49499->10.48.69.242:3260 (ESTABLISHED)

!--- Note that ioscan does not report iSCSI devices. To see the list

!--- of available iSCSI devices from the host, issue the iscsi-ls command.

[/]# iscsi-ls -l

#############################################################

TARGET NAME      = seagate

TARGET ID        = 10

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49501 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

LUN     0        = DISK  c255t10d0  'SEAGATE  ST318203FC      0004'

BLOCKS : 35566479  BLOCKSIZE : 512 CAPACITY : 17366.00MB

#############################################################

TARGET NAME      = spa-vt

TARGET ID        = 11

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49500 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

LUN     4        = DISK  c255t11d4  'DGC      RAID 1          0632'

BLOCKS : 6291419  BLOCKSIZE : 512 CAPACITY : 3071.00MB

LUN     3        = DISK  c255t11d3  'DGC      RAID 1          0632'

BLOCKS : 10485607  BLOCKSIZE : 512 CAPACITY : 5119.00MB

!--- To see detailed statistics for currently established iSCSI sessions, use this:

[/]# iscsi-ls -c

#############################################################

TARGET NAME      = seagate

TARGET ID        = 10

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49501 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

InitialR2T       = Yes

FirstBurstLength = 262144 Bytes

MaxBurstLength   = 16776192 Bytes

Header Digest    = 1

Data Digest      = 1

Login Timeout    = 15 Seconds

Auth Timeout     = 45 Seconds

Active Timeout   = 5 Seconds

Idle Timeout     = 60 Seconds

Ping Timeout     = 5 Seconds

#############################################################

TARGET NAME      = spa-vt

TARGET ID        = 11

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49500 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

InitialR2T       = Yes

FirstBurstLength = 262144 Bytes

MaxBurstLength   = 16776192 Bytes

Header Digest    = 1

Data Digest      = 1

Login Timeout    = 15 Seconds

Auth Timeout     = 45 Seconds

Active Timeout   = 5 Seconds

Idle Timeout     = 60 Seconds

Ping Timeout     = 5 Seconds

!--- Here are some of the entries you can expect to find in the syslog:

[/]# dmesg

[...]

iSCSI: session 0x4179b000 target 11 accepted the preferred value (None) DataDigest=CRC32C

iSCSI: session 0x41a64800 target 10 accepted the preferred value (None) DataDigest=CRC32C

iSCSI: Direct Access Device found at lun 3 on target 11

Vendor Id  : DGC

Product Id : RAID 1                     Product Rev: 0632

iSCSI: Direct Access Device found at lun 0 on target 10

Vendor Id  : SEAGATE

Product Id : ST318203FC                 Product Rev: 0004

iSCSI: Direct Access Device found at lun 4 on target 11

Vendor Id  : DGC

Product Id : RAID 1                     Product Rev: 0632

iSCSI: iscsi_recv_cmd: session (0x4179b000) recv_cmd(sc) (0x41844800), Cmd 0x25, status 0x2,

senselen 18, sense key 06, ASC/ASCQ 29/00, task (0x40718b00) to (host 255 target 11 lun 3),

TargetAlias spa-vt

Sense 70000600 0000000a 00000000 29000000 0000

READ_CAPACITY result = 0x2 Target = 0xb LUN = 0x3

iSCSI: iscsi_recv_cmd: task (0x40718b00) itt 9 to (host 255 target 11 lun 3), Cmd 0x25,

U(Overflow/Underflow) underflow, received 0(task->rxdata), residual 8, expected 8

iSCSI: iscsi_recv_cmd: session (0x4179b000) recv_cmd(sc) (0x41844800), Cmd 0x25, status 0x2, senselen 18,

sense key 06, ASC/ASCQ 29/00, task (0x40718c00) to (host 255 target 11 lun 4), TargetAlias spa-vt

Sense 70000600 0000000a 00000000 29000000 0000

READ_CAPACITY result = 0x2 Target = 0xb LUN = 0x4

iSCSI: iscsi_recv_cmd: task (0x40718c00) itt 11 to (host 255 target 11 lun 4), Cmd 0x25,

U(Overflow/Underflow) underflow, received 0(task->rxdata), residual 8, expected 8

Vatican からの表示（MDS 9216）

vatican# show zone status vsan 1016

VSAN: 1016 default-zone: deny distribute: active only Interop: Off

Full Zoning Database :

Zonesets:1  Zones:3 Aliases: 0

Active Zoning Database :

Name: iscsidoc  Zonesets:1  Zones:3

Status: Activation completed at Wed Sep 17 13:03:56 2003

vatican# show zone active vsan 1016

zone name jbod vsan 1016

* fcid 0x7902e8 [pwwn 21:00:00:20:37:67:f7:a2]

* fcid 0x790100 [symbolic-nodename 10.48.69.238]

zone name spa vsan 1016

* fcid 0x790104 [pwwn 50:06:01:60:88:02:a8:2b]

* fcid 0x790100 [symbolic-nodename 10.48.69.238]

zone name spb vsan 1016

* fcid 0x790105 [pwwn 50:06:01:68:88:02:a8:2b]

* fcid 0x790100 [symbolic-nodename 10.48.69.238]

vatican# show flogi database vsan 1016

---------------------------------------------------------------------------

INTERFACE  VSAN    FCID            PORT NAME               NODE NAME

---------------------------------------------------------------------------

fc1/3      1016  0x7902e8  21:00:00:20:37:67:f7:a2  20:00:00:20:37:67:f7:a2

fc1/7      1016  0x790104  50:06:01:60:88:02:a8:2b  50:06:01:60:11:02:a8:2b

fc1/11     1016  0x790105  50:06:01:68:88:02:a8:2b  50:06:01:60:11:02:a8:2b

iscsi2/1   1016  0x790100  20:03:00:0c:30:57:5e:c2  20:02:00:0c:30:57:5e:c2

Total number of flogi = 4.

vatican# show fcns database vsan 1016

VSAN 1016:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  PWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x790100    N     20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (Cisco)         scsi-fcp:init isc..w

0x790104    N     50:06:01:60:88:02:a8:2b (Clariion)      scsi-fcp:target

0x790105    N     50:06:01:68:88:02:a8:2b (Clariion)      scsi-fcp:target

0x7902e8    NL    21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)       scsi-fcp:target

Total number of entries = 4

--- FCID 0X790100 is the virtual N port(HBA) for the iSCSI host.

vatican# show fcns database detail vsan 1016

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x790100

------------------------

port-wwn (vendor)     :20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (Cisco)

node-wwn              :20:02:00:0c:30:57:5e:c2

class                 :2,3

node-ip-addr          :10.48.69.238

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:init iscsi-gw

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :10.48.69.238

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:41:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x790104

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:06:01:60:88:02:a8:2b (Clariion)

node-wwn              :50:06:01:60:11:02:a8:2b

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:07:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x790105

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:06:01:68:88:02:a8:2b (Clariion)

node-wwn              :50:06:01:60:11:02:a8:2b

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:0b:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x7902e8

------------------------

port-wwn (vendor)     :21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)

node-wwn              :20:00:00:20:37:67:f7:a2

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :NL

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:03:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

Total number of entries = 4

vatican# show iscsi initiator

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag: 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

vatican# show iscsi initiator configured

iSCSI Node name is 10.48.69.238

Member of vsans: 1016

vatican# show iscsi initiator detail

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: spa-vt

Statistics:

PDU: Command: 10, Response: 10

Bytes: TX: 416, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49500

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 3

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

Target: seagate

Statistics:

PDU: Command: 4, Response: 4

Bytes: TX: 304, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49501

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 3

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

FCP Session details

Target FCID: 0x790104 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 50:06:01:60:88:02:a8:2b, nWWN: 50:06:01:60:11:02:a8:2b

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: spa-vt

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1024 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 10

Target FCID: 0x7902e8 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: seagate

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 4

vatican# show iscsi initiator iscsi-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: spa-vt

Statistics:

PDU: Command: 10, Response: 10

Bytes: TX: 416, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49500

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 2

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

Target: seagate

Statistics:

PDU: Command: 4, Response: 4

Bytes: TX: 304, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49501

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 2

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

vatican# show iscsi initiator fcp-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

FCP Session details

Target FCID: 0x790104 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 50:06:01:60:88:02:a8:2b, nWWN: 50:06:01:60:11:02:a8:2b

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: spa-vt

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1024 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 10

Target FCID: 0x7902e8 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: seagate

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 4

vatican# show iscsi virtual-target configured

target: seagate

* Port WWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

=== The "*" means you have both discovery and target session. If there

is no "*" in front of the pWWN, it means you only have discovery session.

Configured node

No. of LU mapping: 1

iSCSI LUN: 0000, FC LUN: 0000

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 1

initiator 10.48.69.238/32 is permitted

all initiator permit is disabled

target: spa-vt

* Port WWN 50:06:01:60:88:02:a8:2b

Secondary PWWN 50:06:01:68:88:02:a8:2b

Configured node

No. of LU mapping: 2

iSCSI LUN: 0003, FC LUN: 0020

iSCSI LUN: 0004, FC LUN: 0021

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 1

initiator 10.48.69.238/32 is permitted

all initiator permit is disabled

vatican# show iscsi stats iscsi 2/1

iscsi2/1

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

50932 packets input, 60370640 bytes

Command 3659 pdus, Data-out 41069 pdus, 56533832 bytes, 2476 fragments

output 115926 packets, 112863536 bytes

Response 3374 pdus (with sense 206), R2T 1897 pdus

Data-in 103999 pdus, 106404584 bytes

vatican# show ips arp interface gigabitethernet 2/1

Protocol         Address   Age (min)   Hardware Addr  Type   Interface

Internet    10.48.69.200        0     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.201        5     0202.3d30.45c9  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.206        5     0202.3d30.45ce  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.209        3     0202.3d30.45d1  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.226        2     0060.08f6.bc1a  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.229        4     0800.209e.edab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.231        1     0002.b3c1.7dab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.233        0     0010.4200.7d5b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.238        0     0030.6e1b.6f51  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.239       10     0030.6e1c.a00b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.241        0     000b.cdaf.b4c3  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.248        4     0202.3d30.45f8  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.252        1     0202.3d30.45fc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet      10.10.2.28        7     0202.3d0a.021c  ARPA  GigabitEthernet2/1

vatican# show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail

TCP Statistics for port GigabitEthernet2/1

TCP send stats

261205 segments, 117757220 bytes

140632 data, 51907 ack only packets

2655 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 2639 window updates

63382 segments retransmitted, 90885612 bytes

63382 retransmitted while on ethernet send queue, 1 packets split

13327 delayed acks sent

TCP receive stats

249073 segments, 72669 data packets in sequence, 61525764 bytes in sequence

2335 predicted ack, 68605 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

4396 duplicate bytes, 205 duplicate packets

0 partial duplicate bytes, 0 partial duplicate packets

0 out-of-order bytes, 2625 out-of-order packets

0 packet after window, 0 bytes after window

0 packets after close

80504 acks, 117762158 ack bytes, 0 ack toomuch, 96274 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 7 non-4 byte aligned packets

54199 window updates, 0 window probe

6343 pcb hash miss, 709 no port, 6 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

0 attempts, 2718 accepts, 2718 established

2716 closed, 15 drops, 0 conn drops

3 drop in retransmit timeout, 10 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

37062 segments timed, 41787 rtt updated

817 retransmit timeout, 1 persist timeout

22654 keepalive timeout, 22643 keepalive probes

TCP SACK Stats

0 recovery episodes, 0 data packets, 0 data bytes

0 data packets retransmitted, 0 data bytes retransmitted

0 connections closed, 0 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

2720 entries, 2718 connections completed, 0 entries timed out

0 dropped due to overflow, 2 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 2 duplicate SYN, 183 no-route SYN drop

0 hash collisions, 0 retransmitted

TCP Active Connections

Local  Address        Remote Address        State      Send-Q   Recv-Q

10.48.69.242:3260     10.48.69.238:49499    ESTABLISH  0        0

10.48.69.242:3260     10.48.69.238:49500    ESTABLISH  0        0

10.48.69.242:3260     10.48.69.238:49501    ESTABLISH  0        0

0.0.0.0:3260          0.0.0.0:0             LISTEN     0        0

vatican# discover scsi-target local

discovery started

vatican# show scsi-target devices vsan 1016

--------------------------------------------------------------------------------

VSAN    FCID        PWWN                      VENDOR    MODEL             REV

--------------------------------------------------------------------------------

1016    0x790104    50:06:01:60:88:02:a8:2b   DGC       RAID 0            0632

1016    0x7902e8    21:00:00:20:37:67:f7:a2   SEAGATE   ST318203FC        0004

vatican# show scsi-target lun vsan 1016

- RAID from DGC (Rev 0632)

FCID is 0x790104 in VSAN 1016, PWWN is 50:06:01:60:88:02:a8:2b

------------------------------------------------------------------------------

LUN    Capacity  Status  Serial Number    Device-Id

(MB)

------------------------------------------------------------------------------

0x0    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

da:05:b6:a9:b6:9d:7b:00

C:1 A:0 T:0 00:00:00:00

0x1    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

6a:66:0d:74:cb:33:88:6c

C:1 A:0 T:0 00:01:00:00

0x2    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ec:81:5b:a2:c4:43:0d:8a

C:1 A:0 T:0 00:02:00:00

0x3    2147      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

e0:47:b3:be:3b:00:e0:d5

C:1 A:0 T:0 00:03:00:00

0x4    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

00:51:5b:7f:3d:9a:7b:ce

C:1 A:0 T:0 00:04:00:00

0x5    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ab:b1:ae:80:59:c0:fc:f0

C:1 A:0 T:0 00:05:00:00

0x6    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ad:91:58:af:d2:fd:c7:47

C:1 A:0 T:0 00:06:00:00

0x7    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

b1:ef:e7:6c:44:5c:16:97

C:1 A:0 T:0 00:07:00:00

0x8    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

84:4f:09:60:30:1e:fc:50

C:1 A:0 T:0 00:08:00:00

0x9    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

aa:6d:e2:0e:ce:7a:cc:21

C:1 A:0 T:0 00:09:00:00

0xa    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

5b:66:67:89:6c:f2:d1:56

C:1 A:0 T:0 00:0a:00:00

0xb    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

a9:32:bd:04:4a:bb:3d:9b

C:1 A:0 T:0 00:0b:00:00

0xc    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

cd:d9:96:f7:57:3f:07:0c

C:1 A:0 T:0 00:0c:00:00

0xd    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

0c:e5:ba:39:68:ca:d6:f0

C:1 A:0 T:0 00:0d:00:00

0xe    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

60:6e:ee:76:98:fc:ab:97

C:1 A:0 T:0 00:0e:00:00

0xf    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

8b:58:80:7b:12:fb:6b:12

C:1 A:0 T:0 00:0f:00:00

0x10   1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

a1:2f:6d:b0:c3:d6:c2:46

C:1 A:0 T:0 00:10:00:00

0x11   1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

2c:48:c4:74:25:4b:26:dd

C:1 A:0 T:0 00:11:00:00

0x20   5369      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ba:18:6a:40:22:40:94:75

C:1 A:0 T:0 00:20:00:00

0x21   3221      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

74:d2:42:9e:31:8d:ff:86

C:1 A:0 T:0 00:21:00:00

- ST318203FC from SEAGATE (Rev 0004)

FCID is 0x7902e8 in VSAN 1016, PWWN is 21:00:00:20:37:67:f7:a2

------------------------------------------------------------------------------

LUN    Capacity  Status  Serial Number    Device-Id

(MB)

------------------------------------------------------------------------------

0x0    18210     Online  LRE8091500007039 C:1 A:0 T:3 20:00:00:20:37:67:f7:a2

vatican# show interface iscsi 2/1

iscsi2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet

Port WWN is 20:41:00:0c:30:57:5e:c0

Admin port mode is ISCSI

Port mode is ISCSI

Speed is 1 Gbps

iSCSI initiator is identified by name

Number of iSCSI session: 0, Number of TCP connection: 0

Configured TCP parameters

Local Port is 3260

PMTU discover is enabled, reset timeout is 3600 sec

Keepalive-timeout is 60 sec

Minimum-retransmit-time is 300 ms

Max-retransmissions 4

Sack is disabled

Maximum allowed bandwidth is 500000 kbps

Minimum available bandwidth is 500000 kbps

Estimated round trip time is 10000 usec

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

Input 50920 packets, 60370032 bytes

Command 3659 pdus, Data-out 41069 pdus, 56533832 bytes fragments 2476

Output 115914 packets, 112862928 bytes

Response 3374 pdus (with sense 206), R2T 1897 pdus

Data-in 103999 pdus, 106404584 bytes

vatican# show interface gigabitethernet 2/1

GigabitEthernet2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet, address is 0005.3000.a85a

Internet address is 10.48.69.242/26

MTU 1500  bytes

Port mode is IPS

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

iSCSI authentication: NONE

5 minutes input rate 440 bits/sec, 55 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 80 bits/sec, 10 bytes/sec, 0 frames/sec

850346 packets input, 127958119 bytes

6488 multicast frames, 0 compressed

0 input errors, 0 frame, 0 overrun 0 fifo

289960 packets output, 201600774 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 fifo

0 carrier errors

vatican# show ip route

Codes: C - connected, S - static

Default gateway is 10.48.69.129

C 10.48.69.192/26 is directly connected, gigabitethernet2-1

C 10.48.69.128/26 is directly connected, mgmt0

Fabric Manager および Device Manager の表示

ここでは、MDS Fabric Manager 1.2(1a) および Device Manager 1.2.(1a) からの画面キャプチャを提供します。

Fabric Manager のトポロジ ダイアグラム

Device Manager

LUN の pWWN、LUN ID、および容量を表示するには、Device Manager で [FC]、[LUN] の順に選択します。

iSCSI セッションを表示するには、Device Manager で、[IP]、[iSCSI] の順に選択します。