目的

Virtual Local Area Network（VLAN；仮想ローカルエリアネットワーク）は、物理的に接続されているかのように通信できるように、論理的に設定された1つ以上のLAN上のデバイスのグループです。VLANのメンバは、同じVLANの他のメンバとのみ通信できます。

この記事では、SPA8000アナログ電話アダプタ(ATA)をVLANのメンバにする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA8000

[Software Version]

•6.1.12

VLANの設定

ステップ1：管理者としてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Network] > [WAN Status]を選択します。[WAN Status]ページが開きます。

ステップ2:[VLAN Settings]領域までスクロールします。

ステップ2:[Enable VLAN] ドロップダウンリストから[Yes] を選択し、SPA8000がVLANにアクセスできるようにします。

注：デバイスを特定のVLANに接続する場合は、[Yes]を選択します。このVLANにはタグを付ける必要があります。タグを付けない場合、デバイスはデフォルトのVLANで動作します。

ステップ3:SPA8000に割り当てるVLAN IDを[VLAN ID]フィールドに入力します。VLAN IDは、SPA8000が属するVLANを定義します。VLAN IDは16進数で入力する必要があります。

ステップ4:[Enable CDP]ドロップダウンリストから、CDPに割り当てるステータスを選択します。Cisco Discovery Protocol(CDP)により、シスコ製品は、直接接続されている他のシスコ製品と情報を共有できます。

ステップ5:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。