目的

デバイスのトラブルシューティングを行う際には、以前にデバイスに適用した変更を把握しておくと役立ちます。リブート履歴を使用すると、リブート、VLANの編集など、デバイスに対して行われた変更をユーザが確認できます。

このドキュメントでは、ソフトキーインターフェイスを使用してSPA300およびSPA 500シリーズIP Phoneのリブート履歴を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

リブート履歴の表示

ステップ1:[Set Up]ソフトキーを押します。

ステップ2：設定(3)に対応するソフトキーを押します。

ステップ3:9(9)ソフトキーを押して、[Reboot History]に移動します。

ステップ4：最後の画面は次のようになります。リブート履歴が表示されます。