目的

セキュアなコールセットアップにより、アクティブコールが暗号化され、意図した発信者と受信者だけが送信されたメッセージの内容を理解できます。セキュアなコール機能により、他のユーザが会話を傍受できなくなります。

このドキュメントでは、Cisco SPA300シリーズIP Phoneでセキュアコール機能をアクティブおよび非アクティブにする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA 301

・ SPA 303

スターコードによるセキュアなコールセットアップ

ステップ1：すべてのコールでセキュアコール機能をアクティブにするには、*16をダイヤルします。

ステップ2：セキュアコール機能を非アクティブにするには、*17をダイヤルします。

特定のコールのスターコードによるセキュアなコールセットアップ

ステップ1：そのコールのセキュアコール機能をアクティブにするには、*18をダイヤルし、その後に電話番号をダイヤルします。

ステップ2:*19をダイヤルして、特定のコールのセキュアコール機能を非アクティブにします。

注：セキュアコール機能を設定する前に、サービスプロバイダーが使用できるようにする必要があります。