目的

ファームウェアは、スイッチの動作と機能を制御するプログラムです。アップグレードされたファームウェアは定期的に利用可能になり、セキュリティの強化、新機能、バグ修正、またはパフォーマンスアップグレードが提供されます。トリビアルファイル転送プロトコル(TFTP)サーバは、LAN上のデバイス間で設定ファイルとブートファイルを自動的に転送するために使用されるサーバです。

この記事では、TFTPサーバから200および300シリーズマネージドスイッチのファームウェアをアップグレードする方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

ソフトウェアダウンロードURL

- 200 シリーズ マネージド スイッチ

- 300 シリーズ マネージド スイッチ

ファームウェア/言語のアップグレード/バックアップ

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Languageの順に選択します。Upgrade/Backup Firmware/Languageページが開きます。

ステップ 2：Transfer Methodフィールドのvia TFTPオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：Save ActionフィールドのUpgradeオプションボタンをクリックします。

ステップ 4：File Typeフィールドで、目的のファイルタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

- ファームウェアイメージ：ファームウェアがアップグレードされます。ファームウェアは、スイッチの動作と機能を制御するプログラムです。ファームウェアはイメージとも呼ばれます。

- ブートコード：ブートコードはアップグレードされます。ブートコードは、基本的なシステムの起動と起動を制御します。

- 「言語ファイル」 – 言語ファイルがアップグレードされます。言語ファイルは、選択した言語でウィンドウを表示するための辞書です。

ステップ 5：TFTPサーバを定義する方法に対応するオプションボタンをクリックします。

- By IP Address:TFTPサーバのIPアドレスでTFTPサーバを指定します。

- By Name:TFTPサーバを名前で指定します。

ステップ6:（オプション）TFTPサーバをIPアドレスで定義する場合は、次のフィールドに入力します。

- IP Version:TFTPサーバのIPアドレスのタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

- IPv6アドレスタイプ：IPバージョンがIPv6の場合、目的のIPv6アドレスタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

- Link Local:IPv6アドレスは、単一のネットワークリンク上のホストを一意に識別します。

- Global:IPv6アドレスは、他のネットワークから参照可能で到達可能なグローバルユニキャストIPv6タイプです。

- Link Local Interface:IPv6アドレスタイプがリンクローカルの場合、Link Local Interfaceドロップダウンリストからリンクインターフェイスを選択します。

手順 7：TFTP Server IP Address/Nameフィールドに、TFTPサーバのIPアドレスまたはTFTPサーバ名を入力します。

ステップ 8：Source File Nameフィールドにファイル名を入力します。

ステップ 9：[APPLY] をクリックします。警告ウィンドウが表示されます。

ステップ 10：[OK] をクリックします。経過表示バーが数分間表示されます。

ステップ 11数分後、経過表示バーが消えます。転送の統計情報とエラーが表示されます。転送が成功した場合は、Doneをクリックします。

スイッチのリブート

注：アップグレードされたファームウェアバージョンを適用するには、スイッチをリブートする必要があります。更新されたファイルが言語ファイルだけの場合は、スイッチをリブートする必要はありません。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Rebootの順に選択します。Reboot ページが開きます。

ステップ2:（オプション）スイッチのリブート後にスタートアップコンフィギュレーションを削除するには、Clear Startup Configuration Fileをチェックします。このオプションをイネーブルにすると、リブート時に実行コンフィギュレーションとスタートアップコンフィギュレーションの両方が削除されるため、スイッチでは基本的に工場出荷時のデフォルトのリセットが実行されます。

ステップ 3：Rebootをクリックします。スイッチがリブートし、アップデートされたファームウェアが適用されます。