目的

管理者パスワードが失われたり、忘れたりすることがあります。この場合、スイッチへのアクセスを回復する唯一の方法は、スイッチを手動でリセットすることです。リセット後、GUIにアクセスして新しいパスワードを設定できます。 この記事では、200および300シリーズマネージドスイッチのスイッチを手動でリセットする方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- v1.2.7.76（2015年9月）

パスワード回復手順

ステップ 1：スイッチの前面にあるスイッチのResetボタンを、すべてのポートのLEDが点灯するまで15 ～ 20秒間押し続けます。スイッチがリブートします。

ステップ 2：イーサネットケーブルを使用して、PCをスイッチに直接接続します。

ステップ 3：PCで任意のWebブラウザを開き、アドレスバーにスイッチのIPアドレスを入力します。

注：正しく接続するには、コンピュータのIPアドレスがスイッチのIPアドレスと同じサブネットにあることを確認してください。

ステップ 4：接続されると、スイッチはユーザ名とパスワードの入力を求めます。デフォルトのユーザ名はciscoで、デフォルトのパスワードはciscoです。

ステップ 5：新しいパスワードの作成を求めるプロンプトがスイッチに表示されます。パスワードはユーザ名と同じにはできず、現在のパスワードと同じにはできず、最小長は8で、文字クラスの最小数は3です。文字クラスは、大文字、小文字、数字、特殊な数字です。

注：スイッチのパスワード要件をバイパスするには、Disable Password Complexity Enforcementチェックボックスにチェックマークを付けます。

手順 6：Applyをクリックして、設定を適用します。

構成のコピー/保存

バックアップのために現在の設定を保存することをお勧めします。これにより、パスワードが失われた場合に、スイッチをリセットして新しいパスワードを作成する手順に従って、保存した設定をアップロードできます。

ステップ 1：Web設定ユーティリティを使用し、Administration > File Management > Copy/Save Configurationの順に選択します。Copy/Save Configurationページが開きます。

ステップ 2：新しいパスワードを含む実行コンフィギュレーションを保存するには、ソースファイル名として実行コンフィギュレーションをクリックし、保存先ファイル名としてスタートアップコンフィギュレーションをクリックします。

ステップ 3：[APPLY] をクリックします。

ステップ 4：新しいウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。

注：保存プロセスが完了するか、プロセスが中止されるまで、GUIの他の部分に移動しないでください。