目的

このドキュメントの目的は、SG350XGおよびSG550XGでエネルギー効率を設定する方法を説明することです。

概要

SG350XGおよびSG550XGスイッチは、IEEE 802.3az EEE(Energy Efficient Ethernet)およびグリーンイーサネットと互換性があります。これらの機能は、スイッチの消費電力を削減し、エネルギー効率とコスト効率を向上させる一連の変更です。たとえば、ポートがデータを送受信していないにもかかわらず、スイッチが管理上アクティブであると見なしている場合は、ポートを無効にできます。データを移動する必要がある場合、ポートはパケット損失なしで迅速に復帰します。

該当するデバイス

- SG350XG

- SG550XG

[Software Version]

- v2.0.0.73

グローバルエネルギープロパティの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Port Management] > [Green Ethernet] > [Properties]を選択します。

[プロパティ]ページが開きます。

注：このページの設定を有効にするには、個々のポートを設定する必要があります。これを行うには、ページの上部にある[ポート設定]リンクをクリックして、[ポート設定]ページに移動します。このことについては、次のセクションで説明します。

ステップ2:（オプション）[ポートLED]フィールドで、[有効]チェックボックスをオフにして、スイッチのすべてのポートLEDをオフにします。デフォルトではオンになっています。

さらに、次のフィールドに詳細情報が表示されます。

- Energy Detect Mode：このフィールドは、Energy DetectモードがEnabledかDisabledかを示します。デフォルトでは有効になっています。この機能を使用すると、非アクティブポートを低電力状態に移行し、管理上アップ状態を維持できます。この状態からの回復は高速で透過的であり、パケット損失は発生しません。GEポートとFEポートはこのモードをサポートします。

- Short Reach：このフィールドは、Short ReachモードがEnabledかDisabledかどうかを示します。デフォルトでは有効になっています。この機能により、短いケーブルが検出されたポートの消費電力が削減されます。このモードは、RJ45 GEポートでのみサポートされます。コンボポートには適用されません。

- 省電力：グリーンイーサネットと短距離を使用して節約された電力の割合を表示します。EEEによって節約された電力に関する情報は表示されません。

- Cumulative Saved：最後のデバイスのリブート以降に保存されたエネルギー量が表示されます。

注：[Cumulative Energy Saved]フィールドをリセットするには、[Reset Energy Saving Counter]ボタンをクリックします。

ステップ3:（オプション）[802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)]フィールドでは、[有効]チェックボックスがデフォルトでオフに設定されています。これにより、EEEがグローバルに有効になり、グリーンイーサネットとは異なります。EEE規格は、アクティビティが少ない時間帯の消費電力を削減するためにIEEEによって作成されました。このチェックボックスをオフにすると、EEEを無効にできます。

ステップ4:[Apply]をクリックします。電源設定が直ちに適用されます。

個々のポートプロパティの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Port Management] > [Green Ethernet] > [Port Settings]を選択します。

「ポート設定」ページが開きます。

注：スクリーンショットでは1ページあたり10ポートが表示されていますが、デフォルトでは、同じページのすべてのポートが表示されます。この設定は、ポート設定テーブルの右上隅にあるドロップダウンリストで調整できます。

このページの設定を有効にするには、グローバル設定を設定する必要がある場合があります。これを行うには、ページ上部の[プロパティ]リンクをクリックし、[プロパティ]ページに移動します。これについては、前のセクションで説明します。

ステップ2：ポート設定テーブルでポートのラジオボタンを選択して、Edit...をクリックして、ポート設定の編集ウィンドウでエネルギー設定を編集します。

ステップ3:[Interface]フィールドで、[Unit]および[Port]ドロップダウンを使用して、設定するスイッチのポートを選択します。このフィールドには、ポート設定テーブルから選択したポートが自動的に表示され、主に前のページに戻らずに異なるポート間の切り替えに使用されます。

ステップ4:[802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、特定のポートのEEEを有効にします。デフォルトではオンになっています。

ステップ5:[802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)LLDP]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、ポートがLLDP(Link Layer Discovery Protocol)を介してEEE機能をアドバタイズします。 デフォルトではオンになっています。

ステップ6:[Apply]をクリックします。ポート設定が即座に更新されます。次に、[閉じる]をクリックして[ポートの設定]ページに戻るか、[インターフェイス]フィールドで設定する別のポートを選択します。

ステップ7：ポートの設定を別のポートまたはポートグループにすばやくコピーする場合は、ポート設定テーブルでそのラジオボタンを選択し、[Copy Settings...]ボタンをクリックします。

ステップ8:[Copy Settings(設定のコピー)]ウィンドウで、コピー先のポートをテキストフィールドに入力します。複数のポートをカンマで区切って指定することも、ポートの範囲を指定することもできます。

ステップ9:[Apply]をクリックします。設定がコピーされます。

これで、SG350XGまたはSG550XGスイッチのエネルギー効率設定が正常に構成されました。