目的

この記事の目的は、スタック構成をサポートするCisco Business Switch(CBS)モデルに関するスタック構成のガイドラインと情報を提供することです。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS350(データシート)(管理ガイド) | 3.1.1.7 (最新のダウンロード)

- CBS350-2X(データシート)(管理ガイド) | 3.1.1.7 (最新のダウンロード)

- CBS350-4X(データシート)(アドミニストレーションガイド) | 3.1.1.7 (最新のダウンロード)

概要

CBSスイッチモデルのサブセットを接続して、論理シングルユニットとして動作させることができます。これらの設定は「スタック」と呼ばれ、ネットワークの容量を迅速に増やすのに役立ちます。複数のスイッチをスタックすることで、中央ネットワークを管理および制御するための高度で強力なテクノロジーが提供されます。

従来のSx350またはSx550スイッチ（またはエンタープライズスイッチ）を、新しいCisco Businessスタッカブルスイッチとスタックすることはできません。従来のスイッチをスタックする場合は、ハイブリッドスタック構成用のCiscoスタッカブルマネージドスイッチの機能サポート比較を確認してください。

目次

- どのCBSモデルをスタックできますか。

- スタッキングをサポートするための最小要件は何ですか。

- ネイティブモードとハイブリッドモードの違いは何ですか。

- ハイブリッドスタックモードでは、どのような機能が影響を受けますか。

- スタックモードを決定するスイッチの組み合わせは何ですか。

- スタッキングはどのように設定されますか。

- 接続の問題が発生した場合

1. ユニットがスタックに参加できない

2. トポロジエラーが発生しました

3. スタックモードの相互運用性

どのCBSモデルをスタックできますか。

次のCBSモデルをスタックできます。

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

スイッチがスタッキングをサポートしているかどうかを判断する他の方法は、次のとおりです。

- モデルの比較を表示し、CBSスイッチポートフォリオの特定の機能に関する情報に加えて、スタックをサポートするモデルを決定します。

スタッキングをサポートするための最小要件は何ですか。

スタックを設定するには、少なくとも2台のユニットが必要です

アップリンクネットワークポートはスタック用に設定され、適切な相互接続Small Form-Factor Pluggable(SFP)ケーブルがスタックチャネルをサポートします。サポートされるSFPアダプタのリストは、CBSデータシートに記載されています。CBSでサポートされるSFPモジュールの詳細については、『シスコビジネススイッチ：SFPモジュール。

ファームウェアの最小バージョンはMRv3.1（またはそれ以降）です

MRv3.0はスタッキング機能を備えていますが、ハイブリッドモードスタックを作成するオプションはMRv3.1のみで、CBSモデル間で最大の相互運用性を実現できます。ファームウェアのアップグレードを実行するためのガイダンスが必要な場合は、をクリックします。

スタック内のすべてのユニットが正常に動作するには、同じファームウェアバージョンを実行する必要があります。

ネイティブモードとハイブリッドモードの違いは何ですか。

ネイティブモードのスタック

- スタック内のすべてのモデルが、その内部ハードウェアに基づいて互換性を持つ必要があります。

- バックボーンが高帯域幅、マルチプロトコル、高密度の環境である場合、ネイティブモードは、需要の高いネットワークサービスを満たすために必要な内部リソース割り当てに最適な設定を提供します。

ハイブリッドモードスタック

- すべてのCBSスタックモデル間で最大の相互運用性を実現

- 環境が負荷の低いネットワークバックボーンである場合、ハイブリッドモードは、スタックの柔軟性と物理的な変更を最大限に高めるために完全に許容されるソリューションです。

- ハイブリッドモードでは、最小公約数を使用して内部リソースを割り当てます。たとえば、あるモデルのMACテーブルサイズが16Kで、MACテーブルサイズが64Kの高性能モデルの場合、ハイブリッドスタックモードを使用するスタックでは運用スタックが16Kに強制されるため、追加の内部ハードウェアリソースの可用性が制限されます。

ハイブリッドスタックモードでは、どのような機能が影響を受けますか。

次の表に、ハイブリッドモードで影響を受ける機能と、2つのCBS350サブタイプの違いを示します。

機能

CBS350「10GアップリンクポートSKU」

CBS350「10GネットワークポートSKU」

ハイブリッドスタック

MACテーブルサイズ

16 K

32Kまたは64K

16 K

マルチキャストグループの数

2K

4K

2K

サポートされるACEの数

1K：予約済み

2K：予約済み

1K：予約済み

IPエントリの総数

992

7392

992

ARPテーブルサイズ

1K：予約済み

8K：予約済み

1K：予約済み

IPv6インターフェイスの最大数

106

200

106

最大MACテーブルエージング

400 seconds

630 seconds

400 seconds

IPv6手動トンネル/ 6tp4トンネル/ ISATAPルーティングトンネル

サポートされていません

サポート対象

サポートされていません

VLANマッピングエントリのデフォルト数

0

32

0

スタックモードを決定するスイッチの組み合わせは何ですか。

使用するモードに合わせて購入するスイッチを判別しようとしていますか？

スイッチをすでに購入しており、どのモードを選択する必要がありますか。

スタッキング動作モードを簡単に決定するには、このスタックピッカーを使用します。

CBS350スタッキングモードピッカー

スタックする    0 3 4   スイッチ

デバイスのクリア

S

デバイスを選択してスタッキングモードを決定する

デバイス 1

+

デバイス 2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

スタッキングはどのように設定されますか。

スタック構成は比較的簡単です。CBS350スイッチのスタッキングを設定するには、次の記事を参照してください。

- Cisco Business 350シリーズスイッチのスタック設定

- コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用したCisco Business 350シリーズスイッチのスタック設定

接続の問題が発生した場合

Cisco Businessスイッチでスタックを設定することは簡単ですが、導入を成功させるためには、すべてのエンドツーエンド接続を検証するように注意する必要があります。問題が発生した場合は、次のシナリオで解決を確認してください。

ユニットがスタックに参加できない（これらは最も一般的です）

- デフォルトモードのすべてのポートは、アップリンクネットワークポートです。

- スタックを障害ユニットに相互接続するために使用するすべてのポートが、スタック用に設定されていることを確認します。

- 障害が発生したユニットのスタックを相互接続するために使用されるすべてのポートが、スタックに設定されていることを確認します。

- スタックケーブルを交換して、ケーブルの障害を確認します。

スタック接続ポートと相互接続ケーブルに同じ速度/ネゴシエーション機能があることを確認します。

- すべてのCBSスタックポートは10Gに対応しています。したがって、使用する相互接続ケーブル/メディアのタイプに注目する必要があります。

トポロジエラーが発生しました

チェイントポロジは（特定の制限を使用して）作成できますが、リングトポロジでは、1つのユニットで障害が発生した場合の復元力が提供され、スタック内の残りのユニットにカスケード接続できません。

1.リングトポロジの潜在的な障害には、意図したとおりに真の単一リングトポロジを作成できない場合があります。

スタックは機能しますが、1つのユニットで障害が発生しても復元力が期待できない場合があります。スタックからユニットを取り外すと、スタック内の2つのメンバとの接触が失われますか。これは、不適切なシングルリングトポロジを示します。リングトポロジを検証して、スタックユニット間の各セグメントが動作可能であることを確認します。

スイッチのユーザインターフェイス(UI)にログインします。[管理] > [スタック管理]に移動し、スタッキングポートの状態を確認します。

単一リングトポロジの検証方法

- スタック内のどのユニットにも2つのネイバーが接続されているだけであり、それらの各ネイバーが1本のケーブルで接続されていることを確認します。スタック内のランダムなユニットから開始し、スタックケーブルの1つを無視します。スタック内の新しいネイバーへの接続が1つだけであることを確認します。

- ネイバーに移動し、新しい一意のネイバーにのみ接続されていることを確認します。

- 開始した元のユニットに到達するまで、スタックを下に移動し続けます（これは、リングが閉じられていることを示します）。

- トラバースされていない他のユニットは、リングの外側に不適切に取り付けられています。

- トポロジの検証を開始した元のユニットに到達しなかった場合は、リングがありません。

2.機能するデュアルリングスタッキング構成の作成に失敗しました。

デュアルリングスタック構成を使用して、ネットワークの帯域幅を2倍にすることができます。たとえば、10 Gbpsポートの場合、デュアルリングによって各スタックユニット間に20 Gbpsチャネルが効果的に作成されます。

デュアルリングのスタッキング設定を作成する際の一般的なヒント：

- スイッチごとに4つのスタックポートが必要

- ポートのペアを次のネイバーに接続して、デュアルリングのトポロジを作成します

- 次のネイバーに接続するポートの正しいペアを使用することが重要です

左側のペアを選択するか、右側のペアを選択して次のネイバーに接続します。

デュアルリングトポロジの最初のリングを診断します。

- 2番目のリングを構成するケーブルを取り外し、スタックが機能しているかどうかを確認します。

- 先に進む前に、シングルリング診断に戻ります。

- プライマリリングに関連するケーブル、ポート設定を修正します。

デュアルリングトポロジのセカンダリリングを診断します。

- 2番目のリングのケーブルを再接続します。

- 最初のリングを構成するケーブルを取り外し、スタックが機能しているかどうかを確認します。

- 先に進む前に、シングルリング診断に戻ります。

- セカンダリリングに関連するケーブル、ポート設定を修正します。

すべてのケーブルを再挿入し、デュアルリングが完全に機能している必要があります。

スタックモードの相互運用性

トポロジ、ケーブル、およびポートの設定が検証された後でも、ユニットがスタックへの参加を拒否した場合、この障害を解決するためにスタックモードの変更が必要になることがあります。

相互運用性をサポートするスタックモードは、MRv3.1以降のファームウェアで使用できます。

このドキュメントに記載されているモデルに基づいて、ネイティブモードではなくハイブリッドモードを使用するように、すべてのスタックポートを再設定します。スタックに参加する各スイッチの設定を変更する必要があります（すべて、または何も）。 これにより、スタックの動作に関する最後の問題が解決されます。

結論

スタック構成の理解が深まり、ネットワークの拡張と管理が容易になりました。

CBS350スイッチに関する詳細な記事をお探しですか？詳細については、次のリンクを参照してください。

IPアドレスの設定             スタック設定             スタックモードセレクタ             SSHユーザ認証             SSHサーバ認証             パスワードの回復             PuTTYによるCLIへのアクセス             VLAN の作成             スイッチのリセット