目的

この記事では、Cisco Business 250または350シリーズスイッチのインターフェイスVLANをアクセスポートまたはトランクポートとして設定する方法について説明します。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS250（データシート） | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350 （データシート） | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350-2X(データシート) | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350-4X(データシート) | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

概要

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)は、物理ローカルエリアネットワーク(LAN)に関係なく、デバイスがイーサネットMACレイヤを介して相互に通信できるようにするポートグループです。ポートは、VLANとの間でデータの送受信が可能な場合、VLANのメンバです。VLAN内のポート宛てのすべてのパケットにVLANタグが付けられていない場合、ポートはVLANのタグなしメンバーです。ポートは、そのポートを宛先とするすべてのパケットにVLANタグが付いている場合、VLANのタグ付きメンバーです。VLANは通常、エンドポイントをワークグループとして分離するために使用されます。基本的な例として、音声用に別のVLANを、データ用に別のVLANを設定します。これにより、両方のデータタイプのパケットが互いに分離され、スイッチの使用率が最大化されます。

インターフェイスVLANは、アクセスポートやトランクポートなどの特定のモードに割り当てることができます。

- アクセスポート：割り当てられた特定のVLANとの間でのみトラフィックを伝送するポート。

- トランクポート：特定のスイッチからアクセス可能な任意またはすべてのVLANのトラフィックを伝送できるポート。

インターフェイス設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[VLAN Management] > [Interface Settings]を選択します。

ステップ2:[Interface Settings Table]で、[Interface Type equals to]ドロップダウンリストからインターフェイスを選択し、[Go]をクリックします。次のオプションがあります。

- [Port]:1つのポートだけを設定する必要がある場合は、[Port]を選択します。

- Link Aggregation(LAG):LAG設定で定義されたポートのグループを設定する場合は、[LAG]を選択します。

次の例では、LAGが選択されています。

ステップ3：変更するポートまたはLAGのオプションボタンをクリックし、[Edit]をクリックします。

ポップアップウィンドウが表示され、前のページで選択したインターフェイスタイプが表示されます。

ステップ4：インターフェイスの目的のVLANモードに対応するオプションボタンを選択します。

- アクセス：インターフェイスは、単一のVLANのタグなしメンバーです。

- トランク：インターフェイスは最大1つのVLANのタグなしメンバーであり、1つ以上のVLANのタグ付きメンバーです。

この例では、[Trunk]が選択されています。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

ステップ6：ページに、設定が成功したことを示すチェックマークが表示されます。[Close] をクリックします。

インターフェイス設定テーブルに戻ります。

ステップ7：最近の設定を確認するように設定したインターフェイスモードを確認します。

ステップ8：現在の設定を永続的に保存するには、点滅している保存アイコンをクリックします。

これで、Cisco Business 250または350シリーズスイッチのインターフェイスVLANが正常に割り当てられました。

ご使用のCiscoビジネススイッチのVLANの詳細を探していますか？詳細については、次のリンクを参照してください。

VLAN の作成 ポートからVLANへのメンバーシップ プライベートVLANメンバーシップ アクセスポートとトランクポート VLANへのプロトコルベースグループ ポートからVLANへの設定 サブネットベースのVLAN VLANへのマルチキャストTVグループの設定 プロトコルベースのVLANグループ アクセスポートマルチキャストTV VLANメンバーシップ カスタマーポートマルチキャストTV VLANメンバーシップ