目的

この記事の目的は、Catalyst 1200または1300スイッチのコマンドラインインターフェイス(CLI)で一般的に使用される機能を説明することです。

適用可能なデバイス | ソフトウェアバージョン

- Catalyst 1200(データシート)

- Catalyst 1300(データシート)

はじめに

スイッチは、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してアクセスおよび設定できます。CLIにアクセスすると、端末ベースのウィンドウにコマンドを入力できます。端末コマンドの使用経験が豊富なユーザは、Web設定ユーティリティを使用するよりも簡単に操作できます。

PuTTYなどの標準SSHクライアントを使用して、スイッチのCLIにアクセスできます。PuTTY経由でCLIにアクセスする方法の詳細については、ここをクリックしてください。

目次

- 一般的なCLIコマンド

- Smartportコマンド

- 固定IPアドレスの割り当て

- VLAN の設定

一般的なCLIコマンド

手順 1

ユーザ名とパスワードを使用してスイッチにログインします。

ユーザ名： cisco

パスワード：*****

手順 2

スイッチのホスト名は、コマンドプロンプトの1行目に表示されます。これを変更するには、configureと入力してグローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

switch# configure

手順 3

スイッチに割り当てるホスト名と名前を入力します。この例では、Switch3です。

switch(config)# hostname Switch3

手順 4

グローバルコンフィギュレーションモードを終了するには、exitまたはendと入力します。

スイッチ3(config)# end

手順 5

これを確認するには、show systemと入力します。システム名が変更されます。

スイッチ3# show system

手順 6

管理者としてスイッチにログインできるユーザを作成するには、グローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

スイッチ3# configure

ステップ7

usernameコマンドを入力し、続けて作成するユーザの名前を入力します。この例では、Timです。passwordコマンドの後に使用するパスワードを入力します。

スイッチ3(config)#username Tim password Enter123

手順 8

パスワードを暗号化するかどうかを選択できます。キーボードのスペースバーを押し、疑問符を追加して使用可能なコマンドを表示します。この例では、sha-512がパスワードの暗号化として使用されます。

スイッチ3(config)#username Tim password Enter123 method sha512

手順 9

ユーザを管理者として割り当てるには、読み取り権限と書き込み権限の両方が必要です。キーボードでprivilegeと入力し、続けて制御疑問符を入力します。

スイッチ3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege

- 特権レベル1：読み取り専用CLIアクセス：ユーザはGUIにアクセスできず、デバイス設定を変更しないCLIコマンドにのみアクセスできます。

- 特権レベル7：読み取り/制限付き書き込みCLIアクセス：ユーザはGUIにアクセスできず、デバイス設定を変更する一部のCLIコマンドにしかアクセスできません。

- 権限レベル15：読み取り/書き込み管理アクセス：ユーザはGUIにアクセスしてデバイスを設定できます。

この例では、15が選択されています。

スイッチ3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege 15

手順 10

exitと入力して、スイッチからログアウトします。

スイッチ3(config)# exit

スイッチ3#exit

手順 11

新しく作成したユーザでスイッチに再度ログインします。

ユーザ名： Tim

パスワード： ********

手順 12

show usersコマンドを入力して、ユーザ名、プロトコル、ロケーション、およびセッション時間に関する情報を表示します。

スイッチ3# show users

手順 13

show running configurationコマンドは、スイッチに関して必要になる可能性がある情報の多くを提供します。

スイッチ3# show running-config

Smartportコマンド

ほとんどのスイッチにはスマートポートがあり、スイッチはポートに物理的に接続されているポートを判別できます。また、設定されているマクロに基づいて、ポートを自動的に設定します。自動設定の動作の詳細を知らない場合は、自動設定が望ましくない場合があります。このような場合は、スマートポートを無効にすることができます。

手順 1

グローバル設定モードに移行します。

スイッチ3# configure

手順 2

macro auto disabledと入力します。

スイッチ3(config)# macro auto disabled

手順 3

オンに戻すには、macro auto enabledコマンドを実行します。

スイッチ3(config)# macro auto enabled

手順 4

スイッチをデフォルト設定にするには、no macro autoと入力します。

スイッチ3(config)#no macro auto

固定IPアドレスの割り当て

手順 1

グローバルコンフィギュレーションモードに入り、interface VLAN1と入力します。

スイッチ3(config)# interface vlan 1

手順 2

IPアドレスとサブネットマスクを入力します。

Switch3(config-if)#ip address 172.19.76.4 255.255.255.0

手順 3

設定を確認するには、do show runコマンドを入力します。

Switch3(config-if)# do show run

VLAN の設定

手順 1

グローバルコンフィギュレーションモードで、設定するVLAN番号を入力します。この例では、VLAN 20です。

スイッチ3(config)#vlan 20

手順 2

VLANを作成するには、interface VLAN numberコマンドを使用します。このインターフェイスは直接設定できます。

スイッチ3(config)# interface vlan 30

手順 3

do show vlanと入力して、作成したVLANを確認します。

Switch3(config-if)# do show vlan

手順 4

VLANに名前を追加するには、nameと入力してから、VLANにコールする名前を入力します。この例ではDATAです。

Switch3(config-if)#name DATA

よく使用するコマンドや頻繁に使用するコマンドを検索するには、上矢印キーと下矢印キーを使用して、以前に入力したコマンドを順に切り替えます。

手順 5

インターフェイスをアクセスポートとして設定するには、インターフェイスを入力します。この例では、ポート10のg1/0/10です。

スイッチ3(config)#interface g1/0/10

手順 6

switchport mode accessと入力して、アクセスポートを作成します。

Switch3(config-if)#switchport mode access

ステップ7

これをVLANに割り当てるには、switchport accessに続けてVLAN番号を入力します。この例では、VLAN 20に割り当てられています。

Switch3(config-if)#switchboard access vlan 20

手順 8

トランクポートを作成するには、interface numberを入力します。この例では、g1/0/12です。

Switch3(config-if)#interface g1/0/12

手順 9

switch port mode trunkコマンドを入力します。

Switch3(config-if)#switch port mode trunk

手順 10

VLANを割り当てるには、switchport trunkコマンドをVLAN IDとともに入力します。この例では、VLAN 1、20、および30が含まれています。

Switch3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1, 20, 30

手順 11

トランクのタグなしVLANであるネイティブVLANを追加するには、switchport trunk nativeと入力し、続けてVLAN IDを入力します。この例では、VLAN 1が使用されています。

Switch3(config-if)# switchport trunk native vlan 1

手順 12

設定を保存するには、exitと入力してEnterキーを2回押します。

Switch3(config-if)# exit

手順 13

copy running configuration startup configurationコマンドを入力します。

スイッチ3#copy running-config startup-config

手順 14

確認のため、Yと入力します。

上書きファイル[startup-config]...(Y/N)[ ] ? Y

結論

これで、Catalyst 1200または1300スイッチを管理するために一般的に使用されるCLIコマンドについて、すべて理解できました。

Catalyst 1200および1300スイッチの詳細については、次のページを参照してください。

- Cisco Catalyst 1200または1300シリーズスイッチにアップグレードする理由の機能比較

- Cisco Catalyst 1200および1300シリーズスイッチAt-a-Glance

その他の設定と機能については、『Catalystシリーズアドミニストレーションガイド』を参照してください。