目的

この記事の目的は、Webユーザインターフェイス(UI)を使用してCatalyst 1300スイッチでDying Gasp機能を設定することです。

適用可能なデバイス | [Software Version]

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(データシート)

概要

Dying Gaspは、Catalyst 1300シリーズスイッチでのみ使用可能な機能で、接続が失われる前に予期しない停電が発生していることを監視システムに警告するメカニズムを提供します。停電イベントが発生すると、ハードウェアコンデンサがデバイスのシャットダウンを短時間遅らせます。この間、デバイスは設定されたsyslogサーバまたはSNMP通知の受信者を介してDying Gaspメッセージを送信します。これらのメッセージは、問題の原因の特定とトラブルシューティングに使用できます。

Web UIを使用してCatalyst 1300スイッチにDying Gasp機能を設定する準備はできていますか。それでは始めましょう。

Web UIを使用したDying Gaspの設定

手順 1

Catalyst 1300スイッチにログインします。

手順 2

Advancedビューを選択します。

手順 3

Status and Statistics > Health and Powerメニューに移動します。

手順 4

Dying gaspは、Syslog、SNMP、またはその両方を使用して設定できます。この例では、Syslogによる設定が選択されています。

両方のオプションを設定する場合は、Primary Dying Gasp方式を設定する必要があります。これは、停電時に最初に使用されるオプションです。

手順 5

[APPLY] をクリックします。ここで、スイッチはログ設定で設定されたSyslogサーバにDying Gasp情報を送信します。

手順 6

ロギング設定を表示するには、Administration > System Log > Remote Log Serversの順に移動します。

ステップ7

プラスアイコンをクリックします。

手順 8

Syslogサーバを設定し、Applyをクリックします。

手順 9

SNMPを使用して設定するには、メニューでSNMP > Trap Settingsの順に選択します。

手順 10

SNMP通知が有効になっていることを確認します。

手順 11

通知の受信者を指定するには、SNMP > Notification Recipients SNMPv1,2の順に選択し、SNMPコンソールのIPアドレスを追加するためのフィールドを設定します。

手順 12

Saveアイコンをクリックして、設定を保存します。

検証

設定が機能していることを確認するには、スイッチのプラグを抜きます。

この例では、Dying Gasp電力損失メッセージをSyslogサーバで確認できます。

結論

これで準備は完了です。Catalyst 1300スイッチでDying Gaspを設定すると、デバイスの電力損失の問題について警告を受けることができます。

Catalyst 1300スイッチの詳細については、次のページを参照してください。

- Cisco Catalyst 1200または1300シリーズスイッチにアップグレードする理由の機能比較

- Cisco Catalyst 1200および1300シリーズスイッチAt-a-Glance

その他の設定と機能については、『Catalystシリーズアドミニストレーションガイド』を参照してください。