LANおよびリモート管理の設定方法を示すビデオについては、https://youtu.be/9R0Rd5bS1W8を参照してください。

目的

ルータのLANまたはWANインターフェイスに接続されているクライアントは、ルータのWebコンフィギュレーションユーティリティにアクセスできます。LAN/VPN Webアクセスの設定により、ローカルエリアネットワーク(LAN)上のクライアントがセキュアソケットレイヤ(SSL)経由でルータに安全に接続できるようになります。リモート管理Webアクセスの設定により、企業ネットワーク外のクライアントがIPアドレス経由でルータに接続できるようになります。リモート管理Webアクセスは、管理者がリモートロケーションからルータにアクセスしたり、ルータを設定したりする場合に役立ちます。

このドキュメントの目的は、RV130およびRV130WルータでLANおよびリモート管理Webアクセスを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ RV130

・ RV130W

[Software Version]

・ v1.0.1.3

LAN/VPNおよびリモート管理Webアクセスの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Firewall] > [Basic Settings] を選択します。[Basic Settings] ページが開きます。

ステップ2:[LAN/VPN Web Access] フィールドで、目的のWebアクセスプロトコルのタイプに対応するチェックボックスをオンにします。プロトコルは、LANインターフェイスのメンバからデバイスに接続するために使用されます。

使用可能なオプションは次のように定義されています。

・ HTTP – クライアントは、標準のハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)を使用して内部Webサイトに接続できます。WebサイトのHTML要素は、直接クライアントデバイスに送信されます。HTTP経由のWebサイトへの接続は、HTTPSよりも高速です。

・ HTTPS — HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS)を使用して、クライアントが内部Webサイトに接続できるのは、Webサイトにインストールされているデジタル証明書が、関連付けられたWebサーバーによって認証されている場合のみです。これにより、クライアントとWebサイト間の中間者攻撃を防止できます。このオプションをオンにすると、クライアントとWebサイト間の双方向暗号化も提供されます。

注：ドメインのWebページに必要なSSL証明書がインストールされていない場合は、[HTTP] チェックボックスだけをオンにします。ドメイン上のすべてのWebページにSSL証明書がインストールされている場合は、[HTTPS] チェックボックスだけをオンにします。クライアントがルータにアクセスする方法を幅広く設定する場合は、HTTPとHTTPSの両方のチェックボックスをオンにできます。

ステップ3:[Remote Management] チェックボックスをオンにして、管理者がデバイスWeb設定ユーティリティにリモートアクセスできるようにします。デフォルトでは、リモート管理は無効になっています。オフの場合は、ステップ8に進みます。 フィールドで、[Enable]

注：リモート管理を有効にすると、ルータのIPアドレスを知っているすべてのユーザがルータにアクセスできます。この機能を有効にする前に、デバイスのデフォルトパスワードを変更することが重要です。

ステップ4:[Remote Access] フィールドで、リモートアクセスプロトコルのタイプに対応するオプションボタンを選択します。このプロトコルは、リモートワイドエリアネットワーク(WAN)から直接ルータにデバイスを接続するために使用されます。HTTPSはHTTPよりも安全であり、推奨されるオプションです。

使用可能なオプションは次のように定義されています。

・ HTTP – クライアントは、標準のハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)を使用して内部Webサイトに接続できます。WebサイトのHTML要素は、直接クライアントデバイスに送信されます。HTTP経由のWebサイトへの接続は、HTTPSよりも高速です。

・ HTTPS — HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS)を使用して、クライアントが内部Webサイトに接続できるのは、Webサイトにインストールされているデジタル証明書が、関連付けられたWebサーバーによって認証されている場合のみです。これにより、クライアントとWebサイト間の中間者攻撃を防止できます。このオプションをオンにすると、クライアントとWebサイト間の双方向暗号化も提供されます。

ステップ5:[Remote Upgrade] チェックボックスをオンにして、管理者がリモートWANからデバイスをアップグレードできるようにします。 フィールドで、[Enable]

ステップ6:[Allowed Remote IP Address] オプションボタンをクリックして任意のリモートデバイスを接続できるようにするか、その下のオプションボタンをクリックして、許可されるIPアドレスの範囲を手動で入力します。 フィールドで、デバイスにリモートアクセスできるIPアドレスを選択します。[Any IP Address]

ステップ7：リモートアクセスを許可するポートを入力します。デフォルト ポートは 443 です。

注：ルータにリモートアクセスする場合は、IPアドレスの一部としてリモート管理ポートを入力する必要があります。以下に、いくつかの例を示します。https://<remote-ip>:<remote-port>、またはhttps://168.10.1.11:443。

ステップ8:[Save] をクリックして設定を保存します。