目的

この記事では、RV215Wで診断テストを実行する方法について説明します。ネットワークツールとポートミラーリングの両方を対象としています。[ネットワークツール]ページでは、IPアドレスのpingやトレース、ドメインネームサーバ(DNS)ルックアップの実行、パケットのキャプチャとトレースなどの基本的なトラブルシューティングを実行できます。これは、特定のルータがRVに接続されているかどうかを調べる場合、アクセス可能な場合、ルータの設定を確認する場合などのトラブルシューティングに役立ちます。

ポートミラーリングは、ネットワークトラフィックの監視に使用されるプロセスです。また、ネットワークのネットワークデータやパケットエラーのデバッグと分析にも使用されます。ルータのポートの1つからのネットワークパケットを監視し、そのネットワークパケットのコピーを、ネットワークの監視元の別のポートに送信します。

注：診断テストにはインターネット接続が必要です。

該当するデバイス

・ RV215W

[Software Version]

•1.1.0.5

ネットワークツール

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Diagnostics] > [Network Tools]を選択します。「ネットワークツール」ページが開きます。

ステップ2:[IP Address/Domain Name]フィールドに目的のIPアドレスまたはドメイン名を入力します。

ping テスト

pingテストは、ルータとこのルータに接続されているネットワーク上の別のデバイスとの間の接続をテストするために使用されます。pingテストは、インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)エコー要求パケットをホストからターゲットホストに送信します。テストの結果には、ステータス、送信/受信/損失、ラウンドトリップ時間などがあります。

ステップ1:[Ping]をクリックします。

・ Pingの結果が表示されます。[Close] をクリックします。

traceroute

tracerouteは、宛先IPアドレスとアクティブデバイスの間にあるすべてのルータを表示します。このルータと宛先の間の最大30個の「ホップ」（中間ルータ）が表示されます。

ステップ1:[Traceroute]をクリックします。

・ Tracerouteの結果が表示されます。[Close] をクリックします。

DNSルックアップ

DNS Name Look-upは、指定されたホスト名のIPアドレスを取得するために使用されます。

ステップ1:[Internet Name]フィールドに、DNSルックアップを実行するドメイン名を入力します。

ステップ2:[検索]をクリックします。

・ DNS結果が表示されます。[Close] をクリックします。

ポート ミラーリング

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Diagnostics] > [Port Mirroring]を選択します。[ポートミラーリング]ページが開きます。

ステップ2：使用可能なポートから目的のミラーソースポートを確認します。ネットワークポートがモニタされるポートです。

ステップ3:[Mirror Port]ドロップダウンリストから目的のポートを選択します。これは、ネットワークトラフィックが分析されるポートです。

ステップ4:[Save]をクリックします。