目的

Wireless Distribution System(WDS)は、複数のアクセスポイントを無線で接続して、ネットワークのエリアを拡張するシステムです。このようなシステムを確立するには、すべてのWDSデバイスを同じWDS設定にする必要があります。この記事では、RV110WでWDSを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- RV110W

手順

ステップ1:Web設定ユーティリティを使用して、[Wireless] > [WDS]を選択します。WDSページが開きます。

ステップ2:WDSを有効にするには、[Allow wireless signal to be repetited by a repeater]チェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Auto]オプションボタンをクリックしてRV110Wにリモートアクセスポイントを自動的に検出させるか、[Manual]オプションボタンをクリックして信号を繰り返すデバイスのMACアドレスを入力します。

注：[Auto]を選択した場合は、ステップ9に進みます。

ステップ4:（オプション）[サイト調査の表示]をクリックして、利用可能なすべてのネットワークを表示します。

ステップ5:（オプション）[更新]をクリックして表を更新します。

ステップ6:（オプション）繰り返す3つまでのネットワークのチェックボックスをオンにします。

ステップ7:（オプション）[接続]をクリックして、3つのネットワークのMACアドレスをMACアドレスフィールドに追加します。

ステップ8：空のMACアドレスフィールドに、接続先のネットワークのMACアドレスを入力します。

ステップ9:[保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリックして破棄します。