目的

「ポート統計情報」ページには、トラブルシューティングで問題が発生した箇所を確認するのに役立つ、さまざまな重要なポート情報が表示されます。[ポート統計]ページは、データを収集し、最も使用率の高いポートと最も低いポートを確認するためにも役立ちます。

このドキュメントでは、RV110Wのポート統計情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

- RV110W

ポート統計情報

ステップ1:Web構成ユーティリティで、[Status] > [Port Statistics]を選択します。

ステップ2:[Refresh Rate]ドロップダウンメニューで、ポート統計情報を更新する前にデバイスが待機する時間を選択します。

ステップ3:[Show Simplified Statistic Data]チェックボックスをオンにすると、バイトではなくkBとしてデータが表示されます。

注：データは[Port Statistics]テーブルに表示されます。

- Interface：インターフェイスの名前。

- Packet：送受信されたパケットの数。

- Byte：送受信されたバイト数。

- Error：送受信されたパケットエラーの数。

- Dropped：ドロップされた送受信パケットの数。

- マルチキャスト：送信されたマルチキャストパケットの数。

- Collisions：このポートでのシグナルコリジョンの数。

ステップ4:（オプション）[Clear Count]ボタンをクリックして、記録された統計情報をすべてクリアします。

ステップ5:[Save]をクリックします。