問題の説明

2020年9月30日、Cisco Automated Software Distribution(ASD)サービスは、Cisco Small Businessポートフォリオの一部の旧製品で使用されているレガシーAPIバージョンを廃止します。その結果、これらの製品ではファームウェアのアップデートを自動的に識別して適用することができなくなります。次の製品が該当します。

- Cisco FindITネットワーク検出ユーティリティ、バージョン2.0.4以前

- Cisco RV130およびRV130W VPNルータ（すべてのファームウェアバージョン）

- Cisco RV215W Wireless-N VPNルータ（すべてのファームウェアバージョン）

回避策

FindITネットワーク検出ユーティリティでは、ユーティリティをバージョン2.0.5以降にアップグレードすることで、ASDサービスの使用を復元できます。2.0.5アップデートは、Cisco Software Centerから手動でダウンロードできます。URLにアクセスするには、ここをクリックします。

RV130、RV130W、およびRV215Wルータプラットフォームは販売終了であり、新しいASD APIバージョンをサポートするように更新されることはありません。これらのプラットフォームのソフトウェアアップデートは、Cisco Software Center（登録ユーザ専用）から手動でダウンロードし、管理グラフィカルユーザインターフェイス(GUI)を使用してデバイスに適用できます。

ソフトウェアアップデートは、次のプラットフォームで利用できます。

- RV215W

- RV130シリーズ

- RV130Wシリーズ

販売終了および推奨される交換の詳細については、販売終了の速報を参照してください。