内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

確認

トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、UCS 240 M6サーバでのESXi 8.xのインストールまたはアップグレードについて説明します。

前提条件

ESXi:VMWare用オペレーティングシステム

UCS:Unified Computing System（ユニファイドコンピューティングシステム）

CIMC:Cisco Integrated Management Controller（シスコ統合管理コントローラ）

vKVM：仮想キーボードビデオマウス

vDVD – バーチャルDVD

ISO - ISOイメージ

UEFI:Unified Extensible Firmware Interface（統合拡張ファームウェアインターフェイス）

EULA:End User License Agreement（使用許諾契約書）

VLAN:Virtual Local Area Network（バーチャルローカルエリアネットワーク）

IPV4：インターネットプロトコルバージョン4

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、UCS C240 M6SXサーバに基づくものです。

シスコカスタムイメージファイル名= VMware-ESXi-8.0.U2-22380479-Custom-Cisco-4.3.2-c.iso

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

ステップ 1：Cisco Custom Image for ESXi 8.xをダウンロードします。

Broadcomダウンロードページ

ステップ2:CIMCページで、Launch vKVMをクリックします。

vKVMの起動

ステップ 3：KVMページで、Virtual Media > vKVM-Mapped vDVDの順にクリックします。

vKVMでマッピングされたvDVD

ステップ 4：ISO Image Previously Downloadedを参照して選択します。

バーチャル・メディアのマッピング

ステップ 5：Power > Power On Systemの順にクリックします。

電源オン

手順 6：サーバのブート中に、F6キーを押してBoot Menuを表示します。

ブートメニューのF6

手順 7：Boot Menuで、UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD2.00を選択します。

vDVDを選択します

ステップ 8：選択後、ESXiがインストーラのロードを開始します。

ESXiインストーラ

ステップ 9：続行またはキャンセルするためのESXiインストールの開始画面が表示されます。Enter を押して続行します。

ESXi初期画面

ステップ 10：続行すると、EULA画面が表示されます。F11を押して同意します。

ESXi EULA画面

ステップ 11ESXiをインストールするデバイスを選択するオプションが表示されます。デバイスを選択し、Enterキーを押します。

ESXi RAID選択

ステップ 12デバイスを選択すると、ESXiをインストールまたはアップグレードするオプションが表示されます。Installを選択し、Enterキーを押します。

ESXIのインストールまたはアップグレード

ステップ 13ESXiインストールキーボードの選択。Keyboardオプションを選択して、Enterキーを押します。

ESXiキーボード選択

ステップ 14：ESXiルートパスワードの設定を求めるプロンプトが表示されます。Passwordの値を入力し、確認して、Enterキーを押します。

ESXiパスワードの設定

ステップ 15：F11キーを押すと、インストールを確認できます。

ESXiのインストールの確認

ステップ 16：インストールが開始され、進行中が表示されます。

ESXIインストールの進行状況

ステップ 17：ESXiのインストールが完了したら、Enterキーを押してサーバをリブートします。

ESXiのインストール完了

ステップ 18：ESXiが仮想DVDを取り出し、サーバを再起動して初めて起動します。

ESXiサーバの再起動

ステップ 19：再起動後のESXi初期画面。システムをカスタマイズするには、F2キーを押します。

ESXi初期画面

ステップ 20：ログインする値を入力します。パスワードはインストール時に作成されました。

ESXiログイン画面

ステップ 21：システムカスタマイズが表示されます。Configure Management Network の順に選択し、Enterキーを押します。

ESXi管理の構成

ステップ 22：Network Adaptersを選択し、Enterキーを押します。

ESXi管理設定

ステップ 23：Network Adapter for Management with the Space Barを選択して、Enterキーを押します。

ネットワークアダプタの選択

ステップ 24：VLAN（オプション）を選択し、必要に応じて値を入力し、Enterキーを押します。

Vlanの設定

ステップ 25：IPV4 Configurationを選択し、値を入力し、Enterキーを押します。

IPV4の設定

ステップ 26：Yキーを使用して管理ネットワークを承認し、再起動します。

IPV4構成の保存

ステップ 27：Test Management Networkの順に選択して通信をテストし、Enterキーを押して終了します。

テスト管理ネットワーク

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。