内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

現在のステータスの確認

UCS Centralでのディスクグループポリシーの作成

ストレージプロファイルの作成

グローバルサービスプロファイルへの関連付け

確認

トラブルシュート

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、UCS Central Management SoftwareでUnified Computing System(UCS)-M2-HWRAIDを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることを推奨しています。

- UCS マネージャ

- UCSセントラル

- M2 Raid UCS-M2-HWRAID

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- イーサネットおよびファイバチャネルエンドホストモードのCisco UCS 64108 108ポートファブリックインターコネクト

- インフラストラクチャbundleバージョン：4.2(3)

- Cisco UCS B200 M6サーバ

- サーバfファームウェアのバージョン：4.2.3(b)B

- 詳細：UCSハードウェアとソフトウェアの互換性

- アダプタ > RAID > Cisco Boot Optimized M.2 HW Raid Controller（シスコ）

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

UCS-M2-HWRAIDは、2つのm.2ガムスティック（キャリアの両側に1つずつ）を保持します。UCS-M2-HWRAIDとUCS-MSTOR-M2は似ていますが、この設定例ではハードウェアRAIDです。

設定

現在のステータスの確認

1. 必要な部品がサーバインベントリに表示されていることを確認します。

UCS Centralで、Equipment > Servers > Server xの順に移動します。

上部のInventoryタブで、Motherboardを選択します。Mini Storageを展開します。 モデルが次の図に示すようにUCS-M2-HWRAIDと表示されていることを確認します。

2. 2台のm.2ディスクが提示され、動作可能な状態であることを確認します。このサーバモデルでは、m.2ディスクがスロット253と254に配置されます。

3.孤立したLUNを確認します。

LUNsタブに移動します。 孤立状態のLUNが表示された場合は、構成を開始する前に、下部にある「トラブルシューティング」のセクションに進んでください。

UCS Centralでのディスクグループポリシーの作成

1. UCS Centralで、ボックスWhat do you want to do?に移動し、Create Disk Group Configuration Policyと入力します。

2. Select the organization, name the policy, add description, and select RAID Level 1 Mirrored.

3. Disk Groupを選択します。Disk Slots IDsで、この場合のディスクIDとして253と254を入力し、次にnormal Disk Rolesを選択します。

4. Virtual Driveを選択し、すべてのオプションがPlatform Defaultであり、SecurityがDisabledになっていることを確認します。次に、Createボタンをクリックします。

ストレージプロファイルの作成

1. UCS Centralで、検索ボックスWhat are you looking for?の横に移動し、Create Storage Profileと入力します。

2.ストレージプロファイルに名前を付け、説明を追加します。

3. Local LUNsを選択し、AddボタンをクリックしてこのLUNの名前を指定します。

4. Disk Groupをクリックします。 ドロップダウン矢印をクリックし、以前に作成したディスクグループポリシーを選択します。

5. M.2 RAIDコントローラでは、コントローラの定義とセキュリティポリシーは不要です。Createを選択して、設定を完了します。

グローバルサービスプロファイルへの関連付け

1.最近作成したストレージプロファイルを新規または既存のサービスプロファイルに適用し、設定を保存します。

2.サービスプロファイルがまだ関連付けられていない場合は、既存のサーバへのサービスプロファイルの割り当てに進みます。

確認

ServerTabにチェックマークを付け、次にLUNsを選択して、仮想ドライブが存在し、構成状態が適用されていることを確認します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

孤立したLUNが見つかったら、そのLUNを選択して削除します。これにより、次の図に示すように、アレイに存在するすべてのデータが削除されます。

関連情報

- Cisco UCS Central Server管理ガイド、リリース2.0

- Cisco UCS Central Storage Managementガイドリリース2.0

- UCSブレードでのUCS-M2-HWRAIDの設定

- Cisco UCS B200 M6ブレードサーバ

- シスコテクニカルサポートおよびダウンロード