内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

UCS CシリーズM5サーバコンポーネントとファンポリシーおよびファンノイズの関係

各コンポーネントがファンポリシーに与える影響

FANポリシーとPWMによる吸気温度の関係方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、ファンポリシーとファンノイズに関連するUnified Computing Server(UCS)CシリーズM5サーバコンポーネントについて説明します。異なる設定のサーバと異なるサーバモデルを比較すると、より多くのファンノイズが発生します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- C220M5

- C240M5

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

Pulse Width Modulation（PWM；パルス幅変調）は、特定のファンモデルの最大回転数/分(RPM)に対する平均ファン速度のパーセンテージ(%)です。

特定のコンポーネントは、CiscoサーバのFANポリシーに影響します。新しい内部ハードウェアを追加すると、要件に応じてFANポリシーが変更され、平均ファン速度とノイズレベルが異なる可能性があります。

UCS CシリーズM5サーバコンポーネントとファンポリシーおよびファンノイズの関係

各コンポーネントがファンポリシーに与える影響

PID

カード名

最小ファンプロファイル

[Category]

Release

C220M5

C240M5

UCSC-GPU-7150x2

AMD FirePro S7150x2

高出力

3

HP

適用外

該当

UCSC-PCIE-BD16GF

Emulex LPe31002デュアルポート16G FC HBA

バランス

0

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-BS32GF

Emulex LPe32000シングルポート32Gb FC HBA

バランス

0

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-BD32GF

Emulex LPe32002デュアルポート32 Gb FC HBA

バランス

0

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-IRJ45

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

バランス

0

HP

該当

該当

N2XX-AIPCI01

Intel X520-DA2 10 Gbps 2ポートNIC

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-ID10GC

インテル(R) X550-T2 SagePond 2 X 10 GB 10 GBaseT

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-ID40GF

インテル(R) XL710-QDA2スピリットFalls 2 x 40 GB QSFP+

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-ID10GF

インテル(R) X710-DA2 EagleFountain 2 X 10 GB SFP+

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-IQ10GF

インテル(R) X710-DA4 EagleFountain 4 X 10 GB SFP+

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-IQ10GC

Cisco(R)イーサネット統合型NIC X710-T4

高出力

3

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-ID25GF

Cisco(R)イーサネット統合型NIC XXV710-DA2

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-MLOM-IRJ45

インテル(R) I350-mLOM 1 Gbpsネットワークコントローラ

低電力

1

HP

該当

該当

Cisco 12G SASモジュラRaidコントローラ

低電力

1

HP

該当

適用外

UCSC-RAID-M5

Cisco 12GモジュラRAIDコントローラ（2 GBキャッシュ）

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-SAS-M5

Cisco 12GモジュラSAS HBA（最大16ドライバ）

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-9400-8E

Cisco 9400-8E 12G SAS HBA

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-RAID-M5HD

Cisco 12GモジュラRAIDコントローラ（4 GBキャッシュ）

低電力

1

HP

適用外

該当

UCSC-SAS-M5

Cisco 12GモジュラSAS HBA（最大26ドライブ）

低電力

1

HP

適用外

該当

UCSC-GPU-M10

Nvidia M10 P2405-070

高出力

3

HP

適用外

該当

UCSC-GPU-M60

Nvidia TESLA M60

高出力

3

HP

適用外

該当

UCSC-GPU-P100-12G

Nvidia GP100 PCIe PH400-201パッシブ、250 W、FF 3.0、16 GB

最大電力

4

HP

適用外

該当

UCSC-GPU-P100-16G

Nvidia GP100 PCIe PH400-202パッシブ、250 W、FF 3.0、12 GB

最大電力

4

HP

適用外

該当

UCSC-GPU-P4

Nvidia P4(PG414-200)、パッシブ、75 W、8 GB PCIeカード

高出力

3

HP

該当

該当

UCSC-GPU-P40

Nvidia P40(PG610-200)、パッシブ、250 W、FF 3.0、24 GB PCIeカード

高出力

3

HP

適用外

該当

UCSC-GPU-V100

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203、300 W、16 GB

高出力

3

HP

適用外

該当

UCSC-GPU-V100-32

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203、300 W、32 GB

高出力

3

HP

適用外

該当

UCSC-PCIE-QD25GF

Qlogic QL41212H 25GbEアダプタ

高出力

3

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-QD40GF

Qlogic QL45412H 40GbEアダプタ

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-QD16GF

Qlogic QLE2692デュアルポート16G FC

バランス

0

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-QD32GF

Qlogic QLE2742デュアルポート32G FC HBA

バランス

0

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-C40Q-03

UCS VIC 1385 40Gb 2ポートCNA QSFP+

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-MLOM-C40Q-03

UCS VIC 1387 40Gb 2ポートQSFP+

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-MLOM-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1457 MLOM

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-PCIE-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1455

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-F-H16003

Cisco HHHL AIC 1.6TB HGST SN250 NVMe

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-NVME-H32003

Cisco HHHL AIC 3.2TB HGST SN260 NVMe

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-NVME-H64003

Cisco HHHL AIC 6.4TB HGST SN260 NVMe

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-NVME-H38401

Cisco HHHL AIC 3.8TB HGST SN260 NVMe

低電力

1

HP

該当

該当

UCSC-NVME-H76801

Cisco HHHL AIC 7.7TB HGST SN260 NVMe

低電力

1

HP

該当

該当

UCS Cシリーズサーバは、4つのファンポリシー、低電力、平衡化、高電力、最大電力をサポートします。[CIMC UI] > [Compute] > [Power Policies] に移動し、設定を見つけます。

最小許容ファン速度は、サーバの吸気温度と適用されたファンポリシーの関数です。

FANポリシーとPWMによる吸気温度の関係方法

入口温度

アコースティックモードポリシー

低電力ポリシー

バランスのとれたポリシー

高電力ポリシー

最大電力ポリシー

[C ]

[PWM %]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

＞

21

≤

23

20

20

30

40

60

＞

23

≤

25

20

25

30

50

70

＞

25

≤

27

20

30

40

60

80

＞

27

≤

29

20

35

50

70

90

＞

29

≤

31

25

40

60

80

100

＞

31

≤

33

25

45

70

90

100

＞

33

≤

35

30

50

80

100

100

＞

35

≤

37

35

55

80

100

100

＞

37

≤

39

35

60

80

100

100

＞

39

≤

41

40

65

80

100

100

＞

41

40

70

80

100

100

例：23°Cの吸気温度では、最大電力ポリシーが適用され、ファンの最小許容速度はパルス幅変調(PWM)の60%です。低電力ポリシーの最小ファン速度は、23°Cの吸気温度で20%のPWMであります。

関連情報

- ファンポリシー設定のベストプラクティスについては、54ページのUCSMコンフィギュレーションガイドを参照してください

- CSCvj78750 DOCのバグ |最大ファン速度をM5サーバのスペックシートまたはインストールガイドに記載

- CSCvj21242 UCSC M5サーバファンのファン速度がM4よりも高く、アラーム用に上限しきい値が設定されていません。

- CSCvm27310:NVidia GPU P40の高電力ポリシーではなく、最大電力を使用するポリシー。

- CSCvd37009 C-series FAN POLICY OVERRIDE – カード「unknown card PCI-Id:0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9'

- CSCvi97762 C240-m5 FAN POLICY OVERRIDE – カード「unknown card PCI-Id:0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9"

- CSCvf38379AIR-CT5520-K9またはAIR-CT8540-K9がブートに失敗し、Caviumカードのインストール時に致命的エラーが表示される場合があります。

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems