内容

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

任意の CiscoRAID コントローラで FW アップグレード/ダウングレード後の Vmware データストアの回復

概要

このドキュメントの目的は、一部のCisco RAIDコントローラでファームウェア(FW)をダウングレードしたときにVMWareデータストアが失われる問題に対処することです。

この問題は、次のシスコハードウェア/ソフトウェアの組み合わせに影響します。

サーバ：

UCSC-C3160、UCSC-C220-M4s、UCSC-C220-M4L、UCSC-C240-M4S、UCSC-C240-M4SX、UCSC -C240-M4S2、UCSC-C240-M4L、UCSC-C22-M3S、UCSC-C22-M3L、UCSC-C24-M3S、UCSC-C2 4-M3S2、UCSC-C24-M3L、UCSC-C460-M4

ストレージコントローラ：

UCS-RAID-9266-8i、UCS-RAID-9266CV-8i、UCS-RAID-9271-8i、UCS-RAID-9271CV-8i、UCS-RAID-9285CV-E、UCS-RAID-9286CV-8E、UCSC-MRAID-12G、UCSC-MRAID12G-512、UCSC-MRAID12G-1GB、UCSC-MRAID12E g-2GB、UCSC-MRAID12G-4GB、UCSC-SAS9300-8E、UCSC-C3X60-R4GB、UCSC-C3X60-HBA、UCSC-C3X 60-R1GB

シャーシファームウェア：

この問題は、リリース2.0(4)以降から2.0(3)以前にダウングレードしようとしているお客様に影響します。この問題は、まだパッチが適用されていないファームウェアバージョン(2.0(3)以前から2.0(6f)以前へのアップグレード)にアップグレードする一部のお客様にも影響します。

注： このアップグレードが影響するのは、C220/C240 M3サーバと9271CV-8i/9271-8iベースのRaidコントローラを組み合わせたお客様だけです。

お客様の可視性と影響：
特定のFWのアップグレード/ダウングレード後にVMWareデータストアが失われることがあります。これは、VMWareブートドライブには影響しません。VSphereクライアントでは、データストアのステータスは次のようになります。

/var/log/vmkernal.logファイルに次のメッセージが表示される場合もあります。

回避策:

VMWareには、次の回避策があります。 http://kb.vmware.com/kb/1011387

推奨される回避策はvSphereクライアントからですが、WebUIとCLIベースの手順もページにあります。

ESXi 5.xから vSphere クライアント

1.     vSphere Clientにログインし、インベントリパネルからサーバを選択します。

2.    [構成]タブの[ハードウェア]パネルで、[ストレージ]をクリックします。

を選択します。    [ストレージの追加]をクリックします。

4.    ディスク/LUNストレージ・タイプを選択します。

5.    [next] をクリックします。

6.    LUNのリストから、[VMFS Label]列に表示されるデータストア名を持つLUNを選択します。

注:[VMFS Label]列に表示される名前は、LUNが既存のVMFSデータストアのコピーを含むコピーであることを示します。

7.    [next] をクリックします。

8.    [マウントオプション]に、次のオプションが表示されます。

a.    既存の署名を保持:LUNを永続的にマウントする（たとえば、リブート後にLUNをマウントする）

b.    新しい署名の割り当て:LUNの再シグニチャ

c.     ディスクのフォーマット:LUNの再フォーマット

注意事項:

ディスクのフォーマット オプションを選択すると、LUN上の既存のデータが削除されます。再署名を試みる前に、そのVMFSボリュームをオフにした仮想マシンが他のホスト上で実行されていないことを確認してください。これらの仮想マシンがvCenter Serverインベントリで無効になり、それぞれのホストに再登録されます。

9.    ボリュームに適したオプションを選択します。

10. [Ready to Complete]ページで、データストアの設定情報を確認します。

11 . [Finish] をクリックします。