内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

手順

1. HANAデータベースの停止

2.ログパーティションのバックアップ

3. Log Partitionをアンマウントし、fstabを変更します

OSのアップグレード

4. SLESのアップグレード

アップグレード後の作業

5. menu.lstをチェックする

6. Grubをチェックする

7. OSアップグレードの確認

8. FusionIOドライバの再構築

9. FusionIOドライバの確認

10. fstabの変更を元に戻す

11. HANAデータベースの起動

概要

このドキュメントでは、FusionIOカードを搭載したC460システムで、System, Applications and Products in Data Processing(SAP)用のソフトウェアおよびシステム開発(SUSE)Linux Enterprise Server(SLES)11をサービスパック(SP)2からSP3にアップグレードする手順について説明します。SAP High Performance Analytic Appliance(HANA)システムは、インストール時に最新バージョンのSAPアプリケーション用SLES 11およびドライババージョンとともに提供されます。システムのライフタイムの間、お客様は、SAPまたはSUSEで要求される可能性のある最新のセキュリティパッチ、アップデート、およびカーネルバージョンで環境をアップデートする責任があります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Linux管理

- SAP HANA管理

次のコンポーネントが必要です。

- NovellまたはSAP OS用のSLES 11

- SLES 11 SP3インストールメディアまたはSP3リポジトリへのローカルアクセス

- FusionIOドライバおよびユーティリティ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- C460 M2(ファームウェア1.5(4a))

- SLES 11 SP2(カーネル3.0.80-0.7)

- SLES 11 SP3(カーネル3.0.101-0.35)

- FusionIO ioDrive 320GB、ドライバ3.2.3ビルド950およびファームウェア7.1.13

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

手順

カーネルドライバへのアップグレードやカーネルパラメータの変更など、オペレーティングシステム(OS)上で主要な操作を行う場合は、必ずHANA Logパーティションのバックアップを作成し、アプライアンスの外部に保存してください。また、SAP、SUSE、およびシスコサポートチャネルの関連するリリースノートも参照してください。

C460などのFusionIOカードを含むSAP HANAシステムの場合、FusionIOドライバは実行カーネル専用に構築されます。したがって、新しいカーネルにアップグレードするには、追加の手順が必要です。

最後に、更新プロセス中にHANAデータベースを停止する必要があります。

1. HANAデータベースの停止

server01 :~ # su - <SID>adm

server01:/usr/sap/<SID>/HDB00 # HDB stop

hdbdaemon will wait maximal 300 seconds for NewDB services finishing.

Stopping instance using: /usr/sap/HAN/SYS/exe/hdb/sapcontrol

-prot NI_HTTP -nr 00 -function StopWait 400 2

12.08.2014 23:46:34

Stop

OK

12.08.2014 23:47:02

StopWait

OK

hdbdaemon is stopped.

2.ログパーティションのバックアップ

HANAデータベースを停止したら、LOG領域に移動し、ログパーティションをバックアップします。

server01 :~ # cd /hana/log

server01 :/hana/log # find . ?xdev | cpio ?oav > /backup/hana.log.cpio

3. Log Partitionをアンマウントし、fstabを変更します

ログパーティションをアンマウントして/etc/fstabにコメントを追加すると、再起動後にログパーティションが自動的にマウントされなくなります。これは、カーネルのアップグレード後にFusionIOドライバを再構築してからログパーティションをマウントする必要があるためです。

server01:~ # umount /hana/log

server01:~ # vi /etc/fstab

server01:~ # cat /etc/fstab | grep "log"

#/dev/md0 /hana/log xfs defaults 1 2

OSのアップグレード

4. SLESのアップグレード

Service Packのアップグレードについては、Novellのサポート技術情報7012368に記載されているプロセスに従ってください 。

必要に応じて、サーバがミラーに到達できるようにプロキシサービスを設定します。

server01:~ # cd /etc/sysconfig/

server01:/etc/sysconfig # vi proxy

PROXY_ENABLED="yes"

HTTP_PROXY="http://<COMPANY.COM>:8080"

HTTPS_PROXY="http://<COMPANY.COM>::8080"

FTP_PROXY=http://<COMPANY.COM>::8080

カーネルの更新には再起動が必要ですが、まだ再起動しないでください。

アップグレード後の作業

5. menu.lstをチェックする

カーネルの更新プロセス中に、新しいGNU(GNU's Not Unix)GRおよびUnified Bootloader(GRUB)エントリが作成されます。/boot/grub/menu.lstを確認し、特定のRedundant Array of Independent Disks(RAID)構成が反映されていることを確認します。

関連するエントリは、回線ルート(hd0,0)と新しいカーネルを含む回線の下にあります。

server01:/boot/grub # cat menu.lst

# Modified by YaST2. Last modification on Wed Jul 24 18:27:21 GMT 2013

default 0

timeout 8

##YaST - generic_mbr

gfxmenu (hd0,0)/message

##YaST - activate

###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###

title SUSE Linux Enterprise Server 11 SP<#> - <VERSION> (default)

root (hd0,0)

kernel /vmlinuz-<VERSION>-default root=/dev/rootvg/rootvol

resume=/dev/rootvg/swapvol splash=silent crashkernel=256M-:128M

showopts intel_idle.max_cstate=0 vga=0x314

initrd /initrd-<VERSION>-default

###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###

title Failsafe -- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP<#> - <VERSION> (default)

root (hd0,0)

kernel /vmlinuz-<VERSION>-default root=/dev/rootvg/rootvol showopts ide=nodma

apm=off

noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1

nomodeset x11failsafe intel_idle.max_cstate=0 vga=0x314

initrd /initrd-<VERSION>-default

6. Grubをチェックする

また、CLIからgrubを起動し、次のコマンドを入力します。

GNU GRUB version 0.97 (640K lower / 3072K upper memory)

[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word,

TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the

possible completions of a device/filename. ]

grub> device (hd0) /dev/sda

grub> root (hd0,0)

Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83

grub> setup (hd0)

Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes

Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes

Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes

Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... failed (this is not fatal)

Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0,0)"... failed (this is not fatal)

Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) /boot/grub/stage2 p /boot/grub/menu.lst "...

succeeded

grub>

7. OSアップグレードの確認

これで、サーバを安全にリブートできます。uname -aコマンドを入力して、カーネルがアップグレードされたことを確認します。

server01:/root # uname -a

Linux server01 3.0.101-0.35-default #1 SMP Wed Jul 9 11:43:04 UTC 2014 (c36987d)

x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

8. FusionIOドライバの再構築

8a./usr/src/packages/RPMS/のソースRPMを使用します（オプション1）

server01:/ # find / -name "iomemory*.src.rpm"

/usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

server01:/

# rpmbuild --rebuild /usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

Installing iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

...

Wrote:

/usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>.x86_64.rpm

server01:/

# rpm -ivh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-3.0.101-0.35-

default-<VERSION>.x86_64.rpm

Preparing...                ########################################### [100%]

1:iomemory-vsl-3.0.101-0.########################################### [100%]

古いドライバがまだリストされている場合は、削除します。

server01:/recover/FusionIO # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>

iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

server01:~ # rpm -e iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

8b./recoverパーティションでソースRPMを使用（オプション2）

これらの手順は、新しいドライバが必要な場合にも使用できます。最新のFusionIO対応ドライバのバージョンは、FusionIOのサポートサイト のKB 857にあります。

server01:/recover # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

libvsl-<VERSION>

server01:/recover # rpm -qi iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

Name        : iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default  Relocations: (not relocatable)

Version     : <VERSION>                         Vendor: Fusion-io

Release     : 1.0                           Build Date: Tue Aug 12 23:22:57 2014

Install Date: Tue Aug 12 23:27:46 2014         Build Host: server91.local

Group       : System Environment/Kernel     Source RPM: iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

Size        : 5059825                          License: Proprietary

Signature   : (none)

URL         : http://support.fusionio.com/

Summary     : Driver for ioMemory devices from Fusion-io

Description :

Driver for fio devices

Distribution: (none)

回復パーティションには、ドライバが含まれている2つのフォルダが必要です。CISCO_FusionIOおよびFusionIO。この例のRPMのベンダーはFusionIOです。

server01:/recover # cd FusionIO

server01:/recover/FusionIO # ls *vsl*src.rpm

iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

server01:/recover/FusionIO # rpmbuild -?rebuild iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

Installing iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

...

Wrote:

/usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>.x86_64.rpm

server01:/recover/FusionIO # rpm -ivh

/usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>.x86_64.rpm

Preparing...                ########################################### [100%]

1:iomemory-vsl-3.0.101-0.########################################### [100%]

server01:/recover/FusionIO # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>

FusionIOドライバをアップグレードする場合は、ユーティリティもアップグレードする必要があります。

server01:/recover/FusionIO # cd Installed

server01:/recover/FusionIO/Installed # ls

fio-common-<VERSION>.x86_64.rpm    fio-util-<VERSION>.x86_64.rpm  libvsl-<VERSION>.x86_64.rpm

fio-sysvinit-<VERSION>.x86_64.rpm

server01:/recover/FusionIO/Installed # rpm -Uvh libvsl-<VERSION>.x86_64.rpm

Preparing...                ########################################### [100%]

1:libvsl                 ########################################### [100%]

server01:/recover/FusionIO/Installed

# rpm -Uvh fio-common-<VERSION>.x86_64.rpm fio-sysvinit-<VERSION>.x86_64.rpm

fio-util-<VERSION>.x86_64.rpm

Preparing...                ########################################### [100%]

1:fio-util               ########################################### [ 33%]

2:fio-common             ########################################### [ 67%]

3:fio-sysvinit           ########################################### [100%]

insserv: Service syslog is missed in the runlevels 4 to use service Framework

iomemory-vsl              0:off  1:on   2:on   3:on   4:on   5:on   6:off

9. FusionIOドライバの確認

新しいドライバをインストールした後、ドライバをアクティブにするには、システムをリブートする必要があります。リブート後、バージョンが正しいことを確認します。

server01:/root # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>

libvsl-<VERSION>

server01:/root # rpm -qa | grep fio

fio-common-<VERSION>

fio-util-<VERSION>

fio-sysvinit-<VERSION>

古いドライバがまだリストされている場合は、削除します。

server01:/root # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>

iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

server01:~ # rpm -e iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

ドライバのステータスを確認します。バージョンが表示され、アダプタがオンラインで接続されている必要があります。

server01:/root # fio-status | egrep -i "(driver|attached|online)"

Driver version: <version>

fct0    Attached

fioa    State: Online, Type: block device

fct1    Attached

fiob    State: Online, Type: block device

10. fstabの変更を元に戻す

コメント(#)を削除し、/hana/logをマウントして/etc/fstabの変更を元に戻します。

11. HANAデータベースの起動

server01 :~ # su - <SID>admserver01:/usr/sap/<SID>/HDB00 # HDB start

StartService

OK

OK

Starting instance using: /usr/sap/HAN/SYS/exe/hdb/sapcontrol

-prot NI_HTTP -nr 00 -function StartWait 2700 2

12.08.2014 23:57:56

Start

OK

12.08.2014 23:59:10

StartWait

OK