内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

サーバをスタンドアロンモードにする

ステップ 1：サーバの停止

ステップ 2：サーバポートの設定解除

ステップ 3：CIMCのデフォルト設定への変更

ステップ 4：スタンドアロンモードへのCIMCの設定

ファームウェアバージョンの再イメージ化

ステップ 1：Host Upgrade Utility(HUU)ISOをダウンロードします。

ステップ 2：KVMを起動し、HUU ISOをマッピングします。

ステップ 3：HUU ISOを使用して起動します。

ステップ4：現在のバージョンのイメージを再適用します。

サーバのUCS Managerへの統合

ステップ 1：CIMCを工場出荷時のデフォルトに設定します。

手順2：ポートをサーバポートに再設定する

ステップ 3：アダプタケーブルの接続

ステップ 4：再コミッションサーバ。

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、UCS Managerに統合されたUCS-Cシリーズサーバをスタンドアロンモードに設定し、そのファームウェアバージョンを再イメージ化する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Unified Computing System(UCS)サーバの基本知識

- UCS Manager(UCSM)の基本知識

- Cisco Integrated Management Controller(CIMC)の基本的な知識

- ネットワーキングの基礎知識。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

この設定を開始する前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

- Cシリーズサーバに接続するコンピュータ。

- KVMケーブル

- モニタ

- キーボード

- 管理ポートに接続する1Gケーブル

設定

注:TACの推奨なしに、このプロセスを実行しないでください。

サーバをスタンドアロンモードにする

警告：この手順を開始する前に、サーバーの電源が切れていることを確認してください。

ステップ 1：サーバの停止

UCS ManagerのWebインターフェイスに移動します。

Equipment > Rack-Mounts > Server xの順に移動します。

Server Maintenance をクリックして、Decommissionを選択します。

注：サーバの使用を中止した場合、ラックマウント上には表示されません。サーバの使用を中止したサーバは、Equipment > Decommisioned > Rack-Mountsの下に表示されます。

ステップ 2：サーバポートの設定解除

Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port xの順に移動します。

Unconfigureをクリックします。

ファブリックインターコネクトBについても同じ手順を繰り返します

Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port xの順に選択します。

Unconfigureをクリックします。

ステップ 3：CIMCのデフォルト設定への変更

サーバーの電源を切り、電源ケーブルを取り外します。

2分待ってから、電源コードを再度接続します。

モニタとキーボードを使用して、KVMケーブルをサーバーに接続します。

Ciscoメニューが表示されるまでサーバのブートプロセスを監視し、F8キーを押してCisco IMCコンフィギュレーションユーティリティに入ります。

F1キーを押して、工場出荷時のデフォルト設定を有効にします。

F10キーを押して変更を保存し、サーバをリブートします。

ステップ 4：スタンドアロンモードへのCIMCの設定

Ciscoメニューが表示されるまでサーバのブートプロセスを監視し、F8キーを押して再度Cisco IMCコンフィギュレーションユーティリティを開始します。

次の設定を適用します。

- 専用に選択されたNICモード

- IPからIPV4

- コンピュータと同じサブネット内のIPを持つCIMC IP

- NICの冗長性を「なし」に設定

- no vlan

F10キーを押して変更を保存し、サーバをリブートします。

コンピュータをサーバの物理管理ポートに接続し、Webブラウザを開きます。

https://x.x.x.xで設定したIPを使用します

注:adminユーザのデフォルトパスワードはpassword

CIMCプロンプトビューと現在のCIMCバージョン

ファームウェアバージョンの再イメージ化

注：サーバがUCSMに再度統合される場合は、ファームウェアバージョンを再イメージ化することを強く推奨します。

ステップ 1：Host Upgrade Utility(HUU)ISOをダウンロードします。

再イメージ化はHUUを介して実行されます。HUU ISOは、シスコのダウンロードページからダウンロードできます。

ステップ 2：KVMを起動し、HUU ISOをマッピングします。

最新バージョンのHUUをダウンロードしたら、CIMCに移動してLaunch KVMをクリックします。

vKVMが起動したら、Virtual MediaをクリックしてActivate Virtual Devicesをクリックします。

マップCD/DVDに収録されているHUUのマップ

ステップ 3：HUU ISOを使用して起動します。

[Cisco]メニューが表示されるまでサーバのブートプロセスを監視し、F6キーを押して[Boot Menu]に入ります。

vKVM-Mapped vDVDオプションを選択して、HUU ISOがマッピングされた状態で起動します。

注:HUU ISOのロードには数分かかることがあります。

ステップ4：現在のバージョンのイメージを再適用します。

HUU ISOがロードされ、シスコソフトウェアライセンス契約に同意するまで待ちます。

Advancedモードに切り替えてすべてのコンポーネントを選択してから、Update & Activateをクリックします。

再イメージ化が完了してサーバがリブートするまで待ちます。

サーバのUCS Managerへの統合

ステップ 1：CIMCを工場出荷時のデフォルトに設定します。

「サーバをスタンドアロンモードにする」のステップ3と同じ手順を繰り返します。

手順2：ポートをサーバポートに再設定する

Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port xの順に移動します。

Reconfigureをクリックして、Configured as Server Portを選択します。

ファブリックインターコネクトBについても同じ手順を繰り返します

Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port xの順に選択します。

Reconfigureをクリックして、Configured as Server Portを選択します。

ステップ3：アダプタケーブルの接続

ポート1をVICカードのFI-Aに、ポート3をFI-Bに接続します。

ステップ 4：再コミッションサーバ。

Equipment > Decommsioned > Rack-Mountsの順に進み、Recommissionのチェックボックスを選択して、Save Changesをクリックします。

サーバが再び表示されるまで待ちます。

サーバFSMでサーバ検出をモニタできます。

注：検出の開始には数分かかることがあります

サーバが検出プロセスを完了すると、サービスプロファイル(SP)の関連付けが開始されます。

検出と関連付けが完了したら、サーバをブートして実稼働に戻すことができます。

関連情報

- UCS CシリーズとCisco UCS Managerの統合

- UCS Cシリーズサーバユーティリティ

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems