目次

質問：

エラーの WCCP ネゴシエーション失敗をなぜするか: WCCP のデバッグ メッセージ： x.x.x.x w/bad fwd 方式 00000001 からの Here_I_Am パケットは、00000002 を提供されましたか。

環境：

- Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）

- Cisco Catalyst 4948 シリーズ スイッチ

- WCCP

症状：

WCCP は IOS 12.2 の Catalyst 4948 を on Cisco はたらかせていません。 「debug ip wccp events」を実行することは示します:

000104: 3w0d: WCCP-EVNT: wccp_update_assignment_status: 入力して下さい

000105: 3w0d: WCCP-EVNT: wccp_update_assignment_status: 終了 000106: 3w0d: WCCP-EVNT:S00: 10.158.116.13 w/bad fwd 方式 00000001 からの Here_I_Am パケットは、00000002 000107 を提供されました: 3w0d: WCCP-EVNT:S00: 対応しない capabilites との 10.158.116.13 からの Here_I_Am パケット

Catalyst 「debug ip wccp packets で」、下記のものを表示します:

000162: 3w0d: WCCP-PKT:S00: rcv_id との 10.158.116.13 へ I_See_You パケットを送信 すること

WSA で、プロキシ ログは示します:

16/Apr/2007:19:03:58 +0800 INFO: 近位:: INFO: Wccp2_i_see_you は 10.158.116.10 から 120 バイトを受け取りました

16/Apr/2007:19:03:58 +0800 INFO: 近位:: INFO: ルータ 10.158.116.10 に送信 される Wccp2_here_i_am 120 バイト

次の Ciscoサポート技術情報ごとに、Cisco Catalyst 4948 スイッチは GRE カプセル化 転送 方式の WCCPv2 をサポートしません:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_9592.html

技術情報からの抜粋:

WCCP バージョン 2 に関しては、以下はサポートされません:

- GRE カプセル化 転送 方式

- ハッシュ バケットは割り当て方式を基づかせていました

- 出力 インターフェイス（リダイレクション）のリダイレクション

- Redirect-list ACL

WSA は特に GRE の代りに L2 リダイレクションを使用するために設定される必要があります。 これは下記のステップを使用してアプライアンスの WebUI から設定することができます:

1. GUI > ネットワーク > 透過的なリダイレクション。

2. <WCCP サービス Name> は > > 転送 方式 > L2 進みました

3. <WCCP サービス Name> は > > 戻り方式 > L2 進みました

4. 変更を送信し、保存します。