内容

概要

シリアル番号の確認

GUI を使用する場合

CLI を使用する場合

物理アクセス（ハードウェア）

関連情報

概要

このドキュメントでは、Eメールセキュリティアプライアンス、セキュリティ管理アプライアンス(SMA)、およびWebセキュリティアプライアンスのシリアル番号を特定する方法について説明します。

シリアル番号の確認

GUI を使用する場合

Eメールセキュリティアプライアンス(ESA)およびWebセキュリティアプライアンス(WSA)で、[Monitor/Reporting] > [System Status] に移動します

セキュリティ管理アプライアンス(SMA)で、[Centralized Services] > [System Status] に移動します。

CLI を使用する場合

versionコマンドを使用します。

esa.lab.local> version

Current Version

===============

Product: Cisco C100V Email Security Virtual Appliance

Model: C100V

Version: 13.0.0-392

Build Date: 2020-01-29

Install Date: 2020-04-28 04:01:27

Serial #: 564D31FC43F2BDD28977-898C3195F3F4

物理アクセス（ハードウェア）

ハードウェアモデル（x70、x70、x80、x90、x95など）の場合は、背面パネルにシリアル番号が記載されたステッカーが表示されます。場合によっては、新しいモデルでは、前面パネルにシリアルナンバーを表示できるプルタブが表示されることがあります。

関連情報

- Cisco E メール セキュリティ アプライアンス：エンドユーザ ガイド

- Cisco セキュリティ管理アプライアンス - エンドユーザ ガイド

- Cisco Web セキュリティ アプライアンス - エンドユーザ ガイド