内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

VPN コンセントレータの設定

確認

ルータの設定の確認

VPN コンセントレータの設定の確認

トラブルシュート

ルータのトラブルシューティング

VPN コンセントレータのトラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、Advanced Encryption Standard（AES; 高度暗号化規格）を暗号化アルゴリズムとして使用する、Cisco VPN 3000 コンセントレータと Cisco ルータの間の IPsec トンネルの設定方法について説明します。

AES は、National Institute of Standards and Technology（NIST; 国立標準技術研究所）により暗号化方式として使用されるよう作成された、Federal Information Processing Standard（FIPS: 連邦情報処理標準）公示による新しい標準方式です。この標準では、Data Encryption Standard（DES; データ暗号規格）を置き換える AES 対称暗号化アルゴリズムを、IPsec と Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）両方のプライバシー トランスフォームとして指定しています。AES には、128 ビット キー（デフォルト）、192 ビット キー、256 ビット キーの 3 つの異なるキー長があります。Cisco IOS(R) での AES 機能には、新しい暗号化標準である AES のサポートと Cipher Block Chaining（CBC）モードが IPsec に追加されています。

AESの詳細については、NISTコンピュータセキュリティリソースセンターのサイトを参照してください 。

VPN 3000 コンセントレータと PIX Firewall の間の LAN-to-LAN トンネル設定の詳細については、『Cisco VPN 3000 コンセントレータと PIX ファイアウォール の間の LAN-to-LAN IPSec トンネルの設定例』を参照してください。

PIX がソフトウェア バージョン 7.1 を使用している場合の詳細については、『PIX 7.x と VPN 3000 コンセントレータの間の IPsec トンネルの設定例』を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントは、IPSec プロトコルに関する基本的知識を前提とします。IPsec に関する知識を深めるには、『IP Security（IPSec）暗号化の概要』を参照してください。

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- ルータの要件 - AES 機能は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(13)T で導入されています。AES を有効にするには、ルータは IPsec をサポートしていて、「k9」の長さのキーをサポートする IOS イメージが稼働している必要があります（「k9」サブシステム）。

注：AESのハードウェアは、Cisco 2600XM、2691、3725、および3745 AESアクセラレーションVPNモジュールでもサポートされています。この機能には設定上の考慮事項はなく、両方が使用可能である場合はハードウェア モジュールが自動的に選択されます。

- VPNコンセントレータの要件:AES機能のソフトウェアサポートは、リリース3.6で導入されました。ハードウェアのサポートは、新しい拡張スケーラブル暗号化プロセッサ(SEP-E)によって提供されます。 この機能には設定上の考慮事項はありません。

注：Cisco VPN 3000コンセントレータリリース3.6.3では、Cisco Bug ID CSCdy88797（登録ユーザ専用）により、トンネルはAESとネゴシエートしません。 この問題は、リリース 3.6.4 以降では解決されています。

注：Cisco VPN 3000コンセントレータでは、SEPモジュールとSEP-Eモジュールの両方を使用するのではなく、SEPモジュールまたはSEP-Eモジュールを使用します。同じデバイスに両方のモジュールをインストールしないでください。すでに SEP モジュールが含まれている VPN コンセントレータに SEP-E モジュールをインストールすると、VPN コンセントレータでは SEP モジュールが無効になり、SEP-E モジュールのみが使用されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(5) が稼働する Cisco 3600 シリーズ ルータ

- ソフトウェア リリース 4.0.3 が稼働する Cisco VPN 3060 コンセントレータ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を参照してください。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことをご了承ください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- IPSec ルータ

- VPN コンセントレータ

ipsec_router の設定

version 12.3

service timestamps debug uptime

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname ipsec_router

!

memory-size iomem 10

no aaa new-model

ip subnet-zero

!

!--- Configuration for IKE policies.

crypto isakmp policy 1

!--- Enables the IKE policy configuration (config-isakmp) command mode, !--- where you can specify the parameters to be used during !--- an IKE negotiation.

encryption aes 256

!--- Specifies the encryption algorithm as AES with a 256 !--- bit key within an IKE policy.

authentication pre-share

group 2

crypto isakmp key cisco123 address 20.20.20.1

!--- Specifies the preshared key "cisco123" which !--- should be identical at both peers.

!

!--- Configuration for IPsec policies.

crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800

!--- Specifies the lifetime of the IPsec security association (SA).

!

crypto ipsec transform-set vpn esp-aes 256 esp-md5-hmac

!--- Enables the crypto transform configuration mode, where you can !--- specify the transform sets to be used during an IPsec negotiation.

!

crypto map vpn 10 ipsec-isakmp

!--- Indicates that IKE is used to establish the IPsec SA for protecting !--- the traffic specified by this crypto map entry.

set peer 20.20.20.1

!--- Sets the IP address of the remote end (VPN Concentrator).

set transform-set vpn

!--- Configures IPsec to use the transform-set "vpn" defined earlier.

!

!--- Specifies the traffic to be encrypted.

match address 110

!

interface Ethernet1/0

ip address 30.30.30.1 255.255.255.0

ip nat outside

half-duplex

crypto map vpn

!--- Configures the interface to use the crypto map "vpn" for IPsec.

!

interface FastEthernet2/0

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

ip nat pool mypool 30.30.30.3 30.30.30.3 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source route-map nonat pool mypool overload

ip http server

no ip http secure-server

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 30.30.30.2

!

access-list 110 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255

!--- This crypto ACL-permit identifies the matching traffic !--- flows to be protected via encryption. !--- Specifies the traffic not to be encrypted.

access-list 120 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255

!--- This crypto ACL-deny identifies the matching traffic flows not to be encrypted.

!

access-list 120 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any

!--- The access control list (ACL) used in the NAT configuration exempts !--- the LAN-to-LAN traffic from the NAT process, !--- but allows all traffic going to the Internet to be translated.

!

route-map nonat permit 10

!--- The traffic flows not encrypted from the !--- peer network are allowed.

match ip address 120

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

注：ACL構文は変更されませんが、暗号ACLの意味は若干異なります。暗号化 ACL では、permit は一致するパケットを暗号化する必要があることを指定しますが、一方 deny は一致するパケットを暗号化する必要がないことを指定します。

VPN コンセントレータの設定

VPN コンセントレータは、工場出荷時に IP アドレスが事前にプログラムされていません。コンソール ポートを使用して、メニューベースの Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）である初期設定を行う必要があります。 コンソール経由で設定を行う方法の詳細は、『コンソール経由での VPN コンセントレータの設定』を参照してください。

イーサネット 1（プライベート）インターフェイス上の IP アドレスが設定された後、残りの要素は CLI を使用するか、ブラウザ インターフェイスを介して設定できます。ブラウザ インターフェイスでは HTTP と HTTP over Secure Socket Layer（SSL）の両方がサポートされています。

次のパラメータは、コンソールを使用して設定されます。

- Time/Date - 正確な時刻と日付が非常に重要です。これによりロギングとアカウンティングのエントリが正確になり、システムが有効なセキュリティ認証を作成するのに役立ちます。

- Ethernet 1 (private) interface - IP アドレスおよびマスク（このドキュメントのネットワーク トポロジでは 172.16.1.1/24）。

この段階で、VPN コンセントレータは、内部ネットワークから HTML ブラウザによってアクセスできます。CLI モードでの VPN コンセントレータの設定の詳細は、『CLI を使用したクイック コンフィギュレーション』を参照してください。

1. Web ブラウザからプライベート インターフェイスの IP アドレスを入力し、GUI インターフェイスを有効にします。

save needed アイコンをクリックして、変更をメモリに保存します。工場出荷時のデフォルトのユーザ名とパスワードは「admin」で、大文字と小文字が区別されます。

2. GUIを起動したら、[Configuration] > [Interfaces] > [Ethernet 2 (Public)] を選択して、Ethernet 2インターフェイスを設定します。

3. [Configuration] > [System] > [IP Routing] > [Default Gateways] を選択し、プライベートネットワーク内の他のサブネットに到達するために、IPSecのデフォルト（インターネット）ゲートウェイとトンネルデフォルト（内部）ゲートウェイを設定します。

このシナリオでは、内部ネットワーク上では 1 つのサブネットのみ使用できます。

4. [Configuration] > [Policy Management] > [Traffic Management] > [Network Lists] > [Add] を選択し、暗号化するトラフィックを定義するネットワークリストを作成します。

このリストに記載されているネットワークは、リモート ネットワークに到達できます。次のリストに示されているネットワークが Local ネットワークです。Generate Local List をクリックすると、RIP を介して Local ネットワーク リストを自動的に生成することもできます。

5. このリストのネットワークはリモート ネットワークであり、手動で設定する必要があります。これを行うには、到達可能な各サブネットのネットワーク/ワイルドカードを入力します。

完了時の 2 つのネットワーク リストは次のとおりです。

6. [Configuration] > [System] > [Tunneling Protocols] > [IPSec LAN-to-LAN] > [Add]を選択し、LAN-to-LANトンネルを定義します。

このウィンドウには 3 つのセクションがあります。上部のセクションはネットワーク情報用で、下部の 2 つのセクションは Local および Remote ネットワーク リスト用です。Network Information セクションで、AES 暗号化、認証タイプ、IKE プロポーザルを選択し、事前共有キーを入力します。下部のセクションで、すでに作成した Network リスト（それぞれ Local リストと Remote リストの両方）を指定します。

7. Add をクリックした後、接続が正しい場合、IPSec LAN-to-LAN-Add-Done ウィンドウが表示されます。

このウィンドウにはトンネル設定情報の概要が表示されます。また、Group Name、SA Name、および Filter Name が自動的に設定されます。この表では任意のパラメータを編集できます。

この時点で IPsec LAN-to-LAN トンネルが設定され、作業を開始できます。何らかの理由でトンネルが機能しない場合は設定ミスをチェックできます。

8. 以前に作成したLAN-to-LAN IPsecパラメータは、[Configuration] > [System] > [Tunneling Protocols] > [IPSec LAN-to-LAN]の順に選択すると表示または変更できます。

次の図ではトンネルの名前として「test」が表示され、またリモート エンドのパブリック インターフェイスはシナリオに従って 30.30.30.1 となっています。

9. IKE プロポーザルが Inactive Proposals リスト内にある場合、時としてトンネルがアップ状態にならない場合があります。[Configuration] > [System] > [Tunneling Protocols] > [IPSec] > [IKE Proposals]を選択して、アクティブなIKEプロポーザルを設定します。

IKE プロポーザルが「Inactive Proposals」リスト内にある場合、その IKE プロポーザルを選択して Activate ボタンをクリックすると、それを有効にできます。次の図では、選択されたプロポーザル「IKE-AES256-SHA」が Active Proposals リスト内にあります。

10. [Configuration] > [Policy Management] > [Traffic Management] > [Security Associations] の順に選択し、SAパラメータが正しいことを確認します。

11. SA名をクリックします(この場合はL2L:test)を選択し、[Modify]をクリックしてSAを確認します。

パラメータの一部がリモート ピアの設定と一致しない場合、ここで変更できます。

確認

ルータの設定の確認

この項では、設定が正常に動作しているかどうかを確認する際に役立つ情報を紹介しています。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show crypto isakmp sa：現在ピアにあるすべての IKE SA を表示します。状態 QM_IDLE は、SA がピアと認証された状態であり、後続のクイック モードの交換に使用できることを示します。そのため、現在はアイドル状態にあります。

ipsec_router#show crypto isakmp sa

dst            src           state    conn-id   slot

20.20.20.1     30.30.30.1    QM_IDLE        1      0

- show crypto ipsec sa：現在の SA で使用されている設定を表示します。ピア IP アドレス、ローカルとリモートの両端のアクセスが可能なネットワーク、および使用されている変換セットをチェックします。2 つの ESP SA が、各方向に 1 つずつあります。AH 変換セットは使用されているため、空の状態です。

ipsec_router#show crypto ipsec sa

interface: Ethernet1/0

Crypto map tag: vpn, local addr. 30.30.30.1

protected vrf:

local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.0.0/255.255.0.0/0/0)

current_peer: 20.20.20.1:500

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 145, #pkts encrypt: 145, #pkts digest 145

#pkts decaps: 51, #pkts decrypt: 51, #pkts verify 51

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#send errors 6, #recv errors 0

local crypto endpt.: 30.30.30.1, remote crypto endpt.: 20.20.20.1

path mtu 1500, media mtu 1500

current outbound spi: 54FA9805

inbound esp sas:

spi: 0x4091292(67703442)

transform: esp-256-aes esp-md5-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

slot: 0, conn id: 2000, flow_id: 1, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4471883/28110)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0x54FA9805(1425709061)

transform: esp-256-aes esp-md5-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

slot: 0, conn id: 2001, flow_id: 2, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4471883/28110)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

- show crypto engine connections active：すべての暗号化エンジンの現在アクティブな暗号化セッション接続を表示します。接続 ID はそれぞれ固有のものです。暗号化および復号化されるパケットの数が最後の 2 つのカラムに表示されます。

ipsec_router#show crypto engine connections active

ID     Interface     IP-Address   State   Algorithm          Encrypt Decrypt

1     Ethernet1/0   30.30.30.1   set     HMAC_SHA+AES_256_C       0       0

2000     Ethernet1/0   30.30.30.1   set     HMAC_MD5+AES_256_C       0      19

2001     Ethernet1/0   30.30.30.1   set     HMAC_MD5+AES_256_C      19       0

VPN コンセントレータの設定の確認

VPN コンセントレータの設定を確認するには、次の手順を実行します。

1. ルータ上のshow crypto ipsec saおよびshow crypto isakmp saコマンドと同様に、VPNコンセントレータでMonitoring > Statistics > IPSecを選択すると、IPSecおよびIKE統計情報を表示できます。

2. ルータ上の show crypto engine connections active コマンドと同じように、VPN コンセントレータ上の Administration-Sessions ウィンドウを使用すると、すべてのアクティブな IPsec LAN-to-LAN 接続またはトンネルのパラメータと統計を表示できます。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

ルータのトラブルシューティング

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

注：debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug crypto engine - 暗号化されたトラフィックを表示します。暗号化エンジンは、暗号化と復号化を実行する実際のメカニズムです。暗号化エンジンは、ソフトウェアであることも、あるいはハードウェア アクセラレータであることも可能です。

- debug crypto isakmp:IKEフェーズ1のInternet Security Association and Key Management Protocol(ISAKMP)ネゴシエーションを表示します。

- debug crypto ipsec:IKEフェーズ2のIPSecネゴシエーションを表示します。

詳細情報とサンプル出力については、『IPSec のトラブルシューティング - debug コマンドの理解と使用』を参照してください。

VPN コンセントレータのトラブルシューティング

Cisco ルータの debug コマンドと同様に、イベント クラスを設定してすべてのアラームを表示できます。

1. [Configuration] > [System] > [Events] > [Classes] > [Add] を選択して、イベントクラスのロギングをオンにします。

IPsec に使用可能なクラスは次のとおりです。

- IKE

- IKEDBG

- IKEDECODE

- IPSEC

- IPSECDBG

- IPSECDECODE

2. 上記のクラスを追加する際、アラームが送信される Severity レベルに基づいて、各クラスの Severity レベルを選択することもできます。

アラームは、次のいずれかの方式により処理できます。

- ログ

- コンソール上での表示

- UNIX Syslog サーバへの送信

- 電子メールとして送信

- Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）サーバへトラップとして送信

3. [Monitoring] > [Filterable Event Log] を選択して、有効なアラームを監視します。

関連情報

- Advanced Encryption Standard（AES）

- DES/3DES/AES VPN 暗号化モジュール

- IPSec の設定例

- Cisco VPN 3000 シリーズ クライアントに関するサポート ページ

- IPSec ネゴシエーション/IKE プロトコルに関するサポート ページ