内容

概要

トラブルシューティング ファイルの生成

その他のトラブルシューティングデータ

概要

トラブルシューティング ファイルには、一連のログ メッセージ、構成データ、およびコマンド出力が含まれています。これは、Sourcefireシステムのステータスを判別するために使用されます。BlueCoat Xシリーズプラットフォーム（クロスビームセンサーとも呼ばれる）からトラブルシューティングファイルを送信するようにシスコサポートエンジニアから要求された場合は、このドキュメントの指示に従ってください。このドキュメントでは、問題の分析に必要な可能性がある追加データのリストも示します。

トラブルシューティング ファイルの生成

1.管理者ユーザーとしてBlueCoat Xシリーズアプライアンスにログインします。

2. SourcefireソフトウェアのVAPグループを検索します。

show application vap-group

次に、上記のコマンドの出力例を示します。この例では、vapグループはsf53です。

VAP Group                   : sf53

App ID                      : SfSensor

Name                        : SF Sensor

Version                     : 5.3.0.1

Release                     : 55

Start on Boot               : yes

App Monitor                 : on

App State (sf530_1)         : Up

3.次に、VAPグループ自体にリモートシェルを実行できるように、特権を増やす必要があります。

unix su

4.次に、リモートシェルセッションを開きます。

rsh

_1

たとえば、

rsh sf53_1

5.ここで、Sourcefire固有のアプリケーションをロードします。

source /opt/sf/profile

6.最後に、トラブルシューティングを生成します。

sf_troubleshoot.pl -t

その他のトラブルシューティングデータ

1.ログ分析とトラブルシューティングを行う際には、Control Processor Module(CPM)上のすべての/var/log/messages*ファイルのコピーが必要です。Sourcefireセンサーは、Sourcefireソフトウェアが稼働するアプリケーションプロセッサモジュール(APM)ではなく、CPMの/var/log/messagesファイルにすべてのsyslogメッセージを記録します。

注：/var/log/messages*とともに*を書き留めてください。*を使用して、CPMのすべてのメッセージファイルを含めます。

2. BlueCoat Xシリーズプラットフォームの実行コンフィギュレーションを使用すると、センサーをXOSにインストールして設定する方法を理解できます。次のコマンドは、実行コンフィギュレーションをテキストファイルにコピーします。

copy running-config /tmp/running_config.txt

3.次のコマンド出力は、モジュールとシャーシのステータスを確認するために重要です。

show module status

show chassis

4. Webユーザインターフェイスでエラーや症状が明らかであれば、Webインターフェイスのスクリーンショットも問題を特定するのに役立ちます。