内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

関連情報

概要

Cisco Security ManagerはCisco Security Management Suiteの一部であり、Cisco Self-Defending Networkの包括的なポリシー管理と適用を提供します。Cisco Security Managerは、セキュリティを管理するための業界をリードするエンタープライズクラスのアプリケーションです。Cisco Security Managerは、シスコルータ、セキュリティアプライアンス、およびセキュリティサービスモジュール全体にわたるファイアウォール、VPN、および侵入防御システム(IPS)セキュリティサービスの構成管理に対応します。

Cisco Security Managerの機能と利点、およびバージョン3.1の新機能の概要については、Cisco Security Manager 3.1データシート(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps5739/ps6498/product_data_sheet0900aecd8062bf6e.html)を参照してください。Cisco Security Manager 3.1は、Cisco.comのhttp://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/csm-app（登録ユーザ専用）からダウンロードできます。

このドキュメントでは、IOS IPSの初期設定を実行するためにCisco Security Manager(CSM)3.1を使用する方法について説明します。IOS IPSがすでに設定されているルータでは、プロビジョニングタスクにCisco Security Manager 3.1を直接使用できます。

注：Cisco Security Manager 3.1は、IOS IPSを設定するためにIOS 12.4(11)T2以降のIOSイメージのみをサポートします。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Security Manager 3.1

- Cisco IOS 12.4(11)T2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

IOS IPSを設定するには、次の手順を実行します。

1. ローカルPCからCisco Security Manager 3.1クライアントを実行します。

2. Cisco Security Manager 3.1にデバイスを追加するには、[File]メニューから[New Device]を選択します。

3. [New Device]ウィンドウで、デバイスの追加方法を選択します。この例では、ネットワークからデバイスを追加します。

4. [next] をクリックします。

5. 追加するデバイスのIDの詳細を入力します。たとえば、ホスト名とIPアドレスです。

6. [next] をクリックします。

7. 追加するIOSルータのユーザ名、パスワード、イネーブルパスワードなどのプライマリクレデンシャルを入力します。

8. [Finish]をクリックして、Cisco Security Managerにデバイスを追加します。

注：この例では、ユーザがすでに設定済みのルータを持ち、適切なクレデンシャルでルータにログインできることを前提としています。

[Discovery Status]ウィンドウに[Discovery completed]と表示されたら、Cisco Security Managerにデバイスを正常に追加しました。Cisco Security Managerにデバイスを正常に追加したら、IPSを有効にするために公開キーを割り当てる必要があります。

9. 左側のメニューから、[FlexConfigs configuration]画面に移動します。

10. 画面の右側にあるFlexConfigsユーザーインターフェイスをクリックし、[追加]アイコンをクリックします。

11. [Selected FlexConfigs]リストで、[IOS_IPS_PUBLIC_KEY]を選択し、[OK]をクリックします。

12. [Save] をクリックして変更を保存します。

注：IOS_IPS_PUBLIC_KEY FlexConfigは公開キーの設定を保持します。

13. 左側のメニューから、IPSの見出しの下にあるGeneral Settingsを選択します。

14. フラッシュ上のIPS設定の場所を入力します。これは、IPS設定が配置される場所です。

15. [Save] をクリックして変更を保存します。

注：ロケーションディレクトリがルータフラッシュにすでに作成されていることを確認します。そうでない場合は、mkdir <directory_name>コマンドを使用して、ロケーションディレクトリを作成します。

16. IPSを有効にするには、[Interface Rules]に移動し、[Enable IPS]チェックボックスをオンにして、[Add Row]をクリックします。

17. [Add IPS Rule]ダイアログボックスで、[Rule Name]フィールドにIPSルールの名前を入力し、[Add Row]をクリックして、IPSを適用する必要があるインターフェイスを含めます。

18. IPSルールを適用する方向を示すオプションボタンをクリックし、[Select]をクリックして適切なインターフェイスを選択します。

19. 「インタフェース・セレクタ」リストからインタフェースを選択し、「OK」をクリックします。

20. [Save] をクリックして変更を保存します。

21. [Tools] > [Apply IPS Update]を選択して、最新のIPSシグニチャをインストールします。

22. 最新の署名ファイルを選択し、[Next]をクリックします。

23. IPSアップデートを適用するデバイスを選択し、[Next]をクリックします。

24. [Finish]をクリックして、シグニチャを適用します。

25. [IPS]に移動し、[Signatures] を選択してすべてのシグニチャのリストを表示します。

26. IOSルータにIPSを導入するには、[File] > [Submit and Deploy]の順に選択します。

27. 変更をデプロイするデバイスを選択し、「デプロイ」をクリックします。

28. 展開ステータスを表示して、エラーがあるかどうかを確認します。

関連情報

- Cisco IOS 侵入防御システム（IPS）製品 & サービス ページ

- 5.x シグニチャ形式を使用した Cisco IOS IPS の導入

- IPS 5.x シグニチャ形式のサポートおよびユーザビリテイ拡張

- Cisco Intrusion Prevention System

- セキュリティ製品に関する Field Notices（CiscoSecure Intrusion Detection を含む）

- テクニカルサポート - Cisco Systems